目的

Sx500シリーズスタッカブルスイッチでは、複数のファームウェアイメージを保存できます。一方のイメージはアクティブイメージとして識別され、他方のイメージは非アクティブイメージとして識別される。スイッチのファームウェアがアップグレードされると、新しいイメージがイメージディレクトリに追加されます。ただし、新しいイメージのステータスがアクティブイメージに変更されるまで、スイッチは現在のアクティブイメージ（旧バージョン）を使用します。この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでアクティブイメージを選択する方法について説明します。

注：スタッカブルスイッチでは、各スタックユニットごとにアクティブイメージが表示されます。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

アクティブイメージの選択

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [File Management] > [Active Image]を選択します。[Active Image]ページが開きます。

注：[Active Image Version Number]フィールドには、デバイスが使用しているファームウェアの現在のアクティブバージョンが表示されます。

ステップ2:[Active Image Version Number After Reboot]ドロップダウンリストから、使用する最新のファームウェアを選択します。

注：新しいファームウェアアップグレードをインストールすると、ファームウェアイメージが自動的に追加されます。ファームウェアのアップグレード方法の詳細については、「Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのHTTP/HTTPSによるファームウェアのアップグレード」を参照してください。

ステップ3:[Apply]をクリックします。