目的

ドメインネームシステム(DNS)サーバは、ドメイン名をIPアドレスに変換します。特定のドメイン名に対するこのIPアドレスは、ローカルで使用可能な場合はDNSキャッシュから取得できます。また、この情報を取得するために様々なトップレベルドメインサーバ間で照会されます。この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチにDNSサーバを追加する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

DNSサーバの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [Domain Name System] > [DNS Servers]を選択します。[DNS Server]ページが開きます。

DNSサーバの有効化

ステップ1:[DNS]フィールドで、[Enable]をオンにして、スイッチのDNS機能を有効にします。

ステップ2:[Default Parameters]領域の[Default Domain Name]フィールドに、完全修飾ドメイン名(FQDN)として設定するドメイン名を入力します。 スイッチは、このドメイン名を完全修飾ドメイン名に追加して、FQDNにします。

注：スイッチは、Typeフィールドでデフォルトのドメインネームサーバタイプを識別します。

・ DHCP：デフォルト名はDHCPサーバによって動的に指定されます。

・静的：デフォルト名はユーザー定義です。

・ N/A：デフォルトのドメイン名はありません。

ステップ3:[Apply]をクリックし、DNS設定を保存します。

DNSサーバの追加

ステップ1:DNSサーバテーブルで、テーブルの下部にある[Add]をクリックしてDNSサーバを追加します。これにより、スイッチはドメイン名のIPアドレスを照会できます。

ステップ2:[IP Version]フィールドで、サーバのIPアドレス（IPv4またはIPv6）のタイプに応じて[Version 4]オプションボタンまたは[Version 6]ラジオボタンをクリックします。

注：IPv6インターフェイスが有効になっていない場合は、バージョン6のオプションがない可能性があります。

ステップ3：ステップ2でIPv6が選択されている場合は、IPv6アドレスの種類のオプションボタンのいずれかをクリックします。

・リンクローカル：IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを識別します。リンクローカルアドレスはルーティング可能ではなく、ローカルネットワーク上の通信にのみ使用できます。

・グローバル：IPv6アドレスは、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストIPv6タイプです。

ステップ4:IPv6アドレスタイプに[Link Local]が選択されている場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストから受信するインターフェイスを選択します。使用可能なすべてのインターフェイスのプレフィックスがリストに表示されることがあります。デフォルトのプレフィクスはFE80で、これはルーティング不可能なローカルインターフェイスです。

ステップ5:[DNS Server IP Address]フィールドに、DNSサーバのIPアドレスを入力します。

注：このIPアドレスはIPv4アドレスまたはIPv6アドレスにできますが、手順2で選択したIPバージョンと一致する必要があります。この例ではIPV6アドレスが示されているので、この手順は前の3つの手順に従う必要があります。たとえば、DNSサーバがリモートの場合、ステップ3で[Global]を選択し、グローバルIPv6アドレスを入力します。

ステップ6:（オプション）このDNSサーバをIPアドレスクエリーのデフォルトのサーバにするには、[DNS Server State]フィールドで[Active]をオンにします。

注：DNSサーバの状態は、アクティブまたは非アクティブのいずれかです。アクティブなサーバは1つのみです。残りのサーバは、低から高に優先順位付けされます。アクティブサーバに障害が発生した場合にのみ、スイッチはDNSサーバテーブルに設定されている他のDNSサーバに移動します。

ステップ7:[Apply]をクリックして変更を保存します。

DNSサーバの編集

注：非アクティブなサーバーのみをアクティブ化できます。アクティブなサーバは非アクティブ化できませんが、削除することはできます。

ステップ1：アクティブ化するDNSサーバを確認し、[Edit]をクリックします。新しいウィンドウが表示されます。

ステップ2:（オプション）[DNS Server IP Address]フィールドから目的のサーバのIPアドレスを選択します。IPアドレスは、DNSサーバテーブルに追加した使用可能なDNSサーバのリストからのみ選択できます。

ステップ3:[Active]にチェックマークを入れ、[Apply]をクリックして、[Server State]フィールドに変更を送信します。複数のアクティブなDNSサーバを設定することはできません。別のサーバをアクティブにすると、既存のアクティブサーバは自動的に非アクティブになります。

DNSサーバの削除

ステップ1：削除するDNSサーバを確認し、[削除]をクリックしてDNSサーバテーブルから削除します。アクティブなサーバを削除することを選択した場合は、次の優先度のサーバがアクティブになります。