目的

[システム設定]ページは、スイッチの表示結果をカスタマイズするために使用します。バナーメッセージを表示して、認証されたユーザのみにアクセスを許可できます。このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのシステム管理設定の設定を支援することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

手順

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [System Settings]を選択します。[System Settings]ページが開きます。

ステップ2:[System Location]フィールドに、スイッチの物理的な場所に対応する文字値を入力します。

ステップ3:[System Contact（システム担当者）]フィールドに、担当者の名前に対応する文字値を入力します。

ステップ4:[Host Name]フィールドで、次の2つのオプションのいずれかを選択します。

・ Use Default：デフォルトのスイッチ名を使用できます。

・ User Defined – スイッチに割り当てるフィールドに名前を入力できます。

ステップ5:[ログインバナー(Login Banner)]フィールドに、[ログイン(Login)]ページに表示するテキストを入力します。

ステップ6:（オプション）[プレビュー]をクリックして、入力したテキストを表示します。プレビューウィンドウを閉じます。

ステップ7:[System Settings]ページで[Apply]をクリックして、設定を保存します。