目的

マルチキャストは、1つのホストからグループ内の選択されたホストにデータパケットを送信するネットワーク層技術です。下位層では、1台のホストだけがマルチキャストトラフィックを受信する場合でも、スイッチはすべてのポートでマルチキャストトラフィックをブロードキャストします。Multicast Listener Discovery(MLD)スヌーピングは、IPv6マルチキャストトラフィックを目的のホストだけに転送するために使用されます。

スイッチでMLDスヌーピングが有効になっている場合、IPv6ルータとインターフェイスに接続されているマルチキャストホストの間で交換されるMLDメッセージを検出します。次に、IPv6マルチキャストトラフィックを制限するテーブルを維持し、それを受信するポートにダイナミックに転送します。

MLDスヌーピングを設定する前に、マルチキャストグループの設定が不可欠です。マルチキャストグループの設定については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのIPマルチキャストグループの作成と設定』を参照してください。

このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでMLDスヌーピングを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

MLDスヌーピングの設定

ステップ1：スイッチのWeb設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [MLD Snooping]を選択します。

注：MLDスヌーピングを実行するには、スイッチでブリッジマルチキャストフィルタリングとMLDスヌーピングを有効にする必要があります。

ステップ2:[MLD Snooping Status]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、スイッチがマルチキャストトラフィックの受信を要求したホストを判別できるようにします。

ステップ3:[Apply]をクリックして設定を保存します。

注：MLDスヌーピングは、スタティックVLAN（VLAN IDとポートの割り当てによって手動で設定されたVLAN）でのみ許可され、ダイナミックVLAN（スイッチが接続時にホストに動的に割り当てられるVLAN）では許可されません。この操作では、ホストの物理アドレスをスイッチのデータベースに以前に保存しておく必要があります)。

ステップ4：目的のVLAN IDのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックして、VLAN上でMLDスヌーピングを設定します。

[Edit MLD Snooping]ウィンドウが表示されます。

ステップ5:（オプション）[VLAN ID]ドロップダウンリストから目的のVLAN IDを選択します。

ステップ6:MLDスヌーピングステータスの[Enable] チェックボックスをオンにして、選択したVLANの下のどのホストがマルチキャストトラフィックの送信を要求したかを確認します。

ステップ7:（オプション）マルチキャストルータが接続されているポートの自動学習を有効にするには、[MRouter Ports Auto Learn]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ8:[Query Robustness] フィールドに、応答しないホストを削除する前にスイッチが送信するMLDクエリーの数を示す1 ～ 7の範囲のロバストネス値を入力します。

ステップ9:[Query Interval] フィールドに、30 ～ 18000秒の範囲の時間間隔を入力します。この間隔を超えると、スイッチはクエリーメッセージを送信します。

ステップ10:[Query Max Response Interval]フィールドに、一般的なクエリに挿入される最大応答コードを決定するための遅延を入力します。時間の範囲は5 ～ 20秒です。

ステップ11:[Last Member Query Counter]の該当するオプションボタンを1つクリックして、スイッチがインターフェイス上にクエリー対象のホストグループのメンバーがないことを前提として送信するグループ固有のクエリーメッセージの数を定義します。

・デフォルトを使用：値は「クエリーのロバストネス」フィールドで定義された値と等しくなります。

・ 「ユーザー定義」 – 「ユーザー定義」フィールドに1 ～ 7の範囲の値を入力します。

ステップ12:[Last Member Query Interval]フィールドに、スイッチがグループ固有のメッセージから応答を受信するのを待機する時間間隔を入力します。時間の範囲は100 ～ 25500ミリ秒です。

ステップ13:（オプション）スイッチがメンバーポートに属していないMLDトラフィックをブロックするのに要する時間を短縮するには、[Immediate Leave]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ14:[Apply]をクリックして、設定を保存します。