目的

メディアアクセス制御(MAC)アドレスは、各ネットワークデバイスに割り当てられた一意のデータリンク層アドレスです。データリンク層デバイスであるスイッチは、パケットを適切な宛先ポートに転送できるように、MACアドレステーブルを維持します。スイッチのMACアドレステーブルのエントリは、スタティックまたはダイナミックに作成されます。スタティックMACアドレスは、ユーザによってスイッチ上の特定の物理インターフェイスとVLANに手動で割り当てられます。

このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでスタティックMACアドレスを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

スタティックMACアドレスの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[MAC Address Tables] > [Static Addresses]を選択します。「静的アドレス」ページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、スタティックMACアドレスを追加および設定します。[Add Static Address]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[VLAN ID]ドロップダウンリストから、ポートに対して必要なVLAN IDを選択します。

ステップ4:[MAC Address]フィールドに、ポートに対して静的に設定する有効なMACアドレスを入力します。

ステップ5:[Interface]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックしてエントリのインターフェイス（ユニット/スロット、ポート、またはLAG）を選択し、ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

・ユニット/スロット：スタック内のユニット（アクティブ、メンバ、またはスタンバイ）のユニットIDと、そのユニットで使用可能な拡張スロットの数。このスイッチは最大4ユニットをサポートします。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

- Port：選択したユニット/スロットの各スイッチからのインターフェイス。

・ LAG：スイッチの複数のポートが結合され、リンク集約グループ(LAG)と呼ばれる1つのグループが形成されます。

注：このスイッチは最大8つのLAGをサポートします。

ステップ6:[Status]フィールドで使用可能なラジオボタンの1つをクリックし、エントリの処理方法を選択します。 次のオプションがあります。

・ Permanent：スイッチがリブートされても、MACアドレスは保持されます。

・ Delete on reset：スイッチがリセットされると、MACアドレスが削除されます。

・ Delete on timeout：エージングが発生すると、MACアドレスが削除されます。エージングとは、非アクティブなMACアドレスがMACアドレステーブルから削除されるまでの設定可能な期間を指します。

・セキュア：選択したポートがクラシックロックモードの場合、MACアドレスはセキュアです。従来のロックモードでは、ポートが割り当てられるとポートのMACアドレスは変更できず、エージングの影響を受けません。

ステップ7:[Apply]をクリックして設定を保存します。設定したスタティックMACアドレスがスタティックアドレステーブルに追加されます。

ステップ8:（オプション）エントリを削除するには、スタティックアドレステーブルのエントリの横にあるチェックボックスをオンにし、[削除]をクリックします。