目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、LANのモニタリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会(IETF)によって開発されました。これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを使用すると、ネットワーク管理者は、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク監視システムが提供できる情報を明確に定義します。RMONの10グループは次のとおりです。statistics、events、history、alarms、hosts、hosts top N、matrix、filter、capture、およびtoken ring。RMONの履歴グループを使用して、ポート統計情報の履歴を収集し、デバイスのデータトラフィックの傾向またはパターンを確認します。

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのRMONで履歴と履歴テーブルを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

RMONでの履歴の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [RMON] > [History]を選択します。[履歴]ページが開きます。

ステップ2:[追加]をクリックして、特定の数値サンプルと間隔とその詳細を含む新しい履歴エントリを追加します。「RMON履歴の追加」ページが開きます。

注：[New History Entry]フィールドには、新しいエントリのイベントエントリインデックス番号が表示されます。

ステップ3:[Unit/Slot]ドロップダウンリストから履歴サンプルを取得する送信元インターフェイスを選択し、[Port]ドロップダウンリストからポートを選択します。LAGを設定した場合は、[LAG]ドロップダウンリストから目的のLAGを選択します。

注：リンク集約グループ(LAG)を設定するには、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのリンク集約グループ(LAG)の管理と設定』を参照してください。

ステップ4:[Max No. of Samples to Keep]フィールドに保存するサンプルの数を入力します。デフォルトでは50サンプルです。

ステップ5:[Sampling Interval]フィールドにサンプリング間隔（秒）を入力します。これは、サンプルの収集から経過する時間です。デフォルトでは1800秒（30分）です。

ステップ6:[Owner]フィールドに、RMON情報を要求するRMONステーションデバイスユーザを入力します。

ステップ7:[Apply]をクリックして保存します。エントリが履歴制御テーブルに追加され、実行コンフィギュレーションファイルが更新されます。

ステップ8:[History Table]をクリックして統計情報を表示します。「履歴コントロールテーブル」(History Control Table)ページが開きます。

上記のフィールドを次に示します。

・所有者：履歴テーブルのエントリ所有者を表示します。

・サンプル番号 – 統計を考慮したサンプル番号が表示されます。

・ Drop Events：ドロップされたパケットの数を表示します。これらの問題は、多くの理由が原因で発生する可能性があります。その理由の1つは、サンプリング間隔中のネットワークリソースの障害です。

・ Bytes Received：選択したインターフェイスで受信したバイトのオクテット数を表示します。これには、エラーパケットとFCSオクテットが含まれます。FCS(Frame Check Sequence)は、フレーム内の破損データを検出するための4オクテットのCRCです。

・ Packets Received：選択したインターフェイスで受信したパケットの数を表示します。エラーパケット、マルチキャストパケット、およびブロードキャストパケットが含まれます。

・ Broadcast Packets：選択したインターフェイスで受信したブロードキャストパケットの数を表示します。この数には、マルチキャストパケットは含まれません。

・ Multicast Received：選択したインターフェイスで受信したマルチキャストパケットの数を表示します。この数にはブロードキャストパケットは含まれません。

・ CRC Align Errors：発生したCRC（巡回冗長検査）Alignエラーの数を表示します。偶数のオクテットで終わらないフレーム、または不正なCRCを持つフレームは、CRC Alignエラーと見なされます。

・ Undersize Packets：受信したサイズが小さいパケットの数を表示します。サイズの小さいパケットは、64オクテット未満のパケットです。

・ Oversize Packets：受信したオーバーサイズパケットの数を表示します。オーバーサイズパケットは、2000オクテットを超えるサイズのパケットです。

・ Fragments – 受信したフラグメントの数を表示します。フラグメントは、フレーミングビットを除き、64オクテット未満のパケットで、FCSオクテットを含みます。

・ Jabbers — 2000オクテットを超えるサイズの受信パケット（フレームビットを除く）の数を表示します。また、FCSエラーまたはアライメントエラーが発生したFCSオクテットも含まれます。

・コリジョン：検出されたコリジョンの数を表示します。

・使用率：インターフェイスが処理できる最大トラフィックと比較して、インターフェイスが使用している現在のトラフィックの割合を表示します。

ステップ9:[History Control Table]をクリックして、履歴管理ページに戻ります。