目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、主に隣接デバイスのプロトコルアドレスを取得し、それらのデバイスのプラットフォームを検出するために使用されます。CDPを使用して、ルータが使用するインターフェイスに関する情報を表示することもできます。

このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのCisco Discovery Protocolプロパティの設定を支援することです。

スイッチでCDPを設定するには、次の設定を完了する必要があります。

1.この記事で説明するCDPプロパティを設定します。

2.各インターフェイスにCDPを設定します。この設定は、[インターフェイス設定]ページで行います。

3. Smartportのプロパティを設定します。このプロパティは、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのSmartportの設定』で説明されています（CDPデバイスの機能を判別するためにAuto Smartportを使用する場合に必要です）。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

Cisco Discovery Protocol(CDP)のプロパティ

ステップ1:Webベースの設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Discovery-CDP] > [Properties]を選択します。[プロパティ]ページが開きます。

ステップ2:（オプション）スイッチでCDPを有効にするには、[CDP Status]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ：ステップ2に従うと、CDPフレーム処理設定が自動的に無効になります。ステップ 4 に進みます。

ステップ3:[CDP Frame Handling]フィールドで、選択した条件でパケットを受信した場合に実行するアクションを示すオプションボタンをクリックします。

・ブリッジング：VLANに基づいて着信CDPパケットを転送します。

・フィルタリング：着信CDPパケットを削除します。

・フラッディング：着信CDPパケットを入力ポート以外のすべてのポートに転送します。

ステップ4:[CDP Voice VLAN Advertisement]フィールドで、[Enable] チェックボックスをオンにして、有効なすべてのCDPポートで音声VLANアドバタイズメントを有効にします。

ステップ5:[CDP Mandatory TLV's Validation]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、必須のタイプ長さ値(TLV)を含まない着信CDPパケットを廃棄し、無効なエラーカウンタを増やします。

ステップ6:[CDP Version]フィールドで、目的のCDPバージョンのオプションボタンをクリックします。

・バージョン1：これは、ネットワーク内のシスコデバイスの検出に使用されたCDPの最初のバージョンです。このバージョンは、主に下位互換性のために使用されます。

・バージョン2:CDPの最新バージョンで、エラーを追跡し、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑えるために使用される、迅速なレポーティングメカニズムなどの拡張機能を備えています。接続デバイス間でネイティブVLAN IDまたはポートのデュプレックス状態が一致しない場合でも、インスタンスを追跡できます。これは、すべてのスイッチのデフォルトバージョンです。

ステップ7:[CDP Hold Time]フィールドで、目的の方法のオプションボタンをクリックして、CDPパケットを廃棄する前に保持時間を割り当てます。

・ Use Default：デフォルト値が割り当てられます。デフォルトの時間は180秒です。

・ユーザー定義：必要な時間を秒単位で入力できます。10秒から255秒の間である必要があります。

ステップ8:[CDP Transmission Rate]フィールドで、目的の方法のオプションボタンをクリックして、CDPアドバタイズメントを送信するレートを割り当てます。

・ Use Default：デフォルト値が割り当てられます。デフォルトのレートは60秒です。

・ユーザー定義：必要なレートを秒単位で入力できます。5秒から254秒の間である必要があります。

ステップ9:[Device ID format（デバイスIDの形式）]フィールドで、デバイスIDの目的の形式のオプションボタンをクリックします。

ステップ10:[Source Interface]フィールドで、フレームのTLVで使用するIPアドレスを指定する目的の方法のオプションボタンをクリックします。

・ Use Default：発信インターフェイスのIPアドレスが使用されます。

・ User Defined：ステップ11のインターフェイスフィールドで定義されたインターフェイスのIPアドレスを使用します。

注：[Use Default]を選択した場合は、ステップ12に進みます。

ステップ11:[Interface]フィールドで、ユニット/スロットとポートドロップダウンリストからポートを選択します。

ステップ12:（オプション）音声VLANの不一致がある場合にsyslogメッセージを送信するには、[Syslog Voice VLAN Mismatch]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ13:（オプション）ネイティブVLANの不一致がある場合にsyslogメッセージを送信するには、[Syslog Native VLAN Mismatch]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ14:（オプション）デュプレックス情報の不一致がある場合にsyslogメッセージを送信するには、[Syslog Duplex Mismatch]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ15:[Apply]をクリックします。