目的

Ternary Content Addressable Memory(TCAM)は、Quality of Service(QoS)、アクセスコントロールリスト(ACL)、VLANなどのさまざまなアプリケーションで使用されるメモリとリソースを格納するために、スイッチによって使用されます。Sx500用のTCAMは512のルールを保持できます。アプリケーションが有効な場合、TCAMルールの一部を使用できます。アプリケーションの各ルールエントリは、最大1つまたは2つのTCAMルールを使用します。

このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでTCAM割り当てを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

TCAM使用率の表示

ステップ1：スイッチ設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [TCAM Allocation Settings]を選択します。[TCAM Allocation Settings]ページが開きます。

[TCAM割り当て設定(TCAM Allocation Settings)]ページの一部は、[予約済みTCAMサイズ(Reserved TCAM Size)]と[実在TCAM割り当て(Actual TCAM Allocation)]に表示されます。[予約済みTCAMサイズ(Reserved TCAM Size)]フィールドには、次の情報が表示されます。

・ IPエントリ：IPv4スタティックルート、IPインターフェイス、およびIPホスト用に予約されたTCAMエントリの合計使用数。

・ Non IP Entries:ACLルール、CoSポリシー、VLANレート制限など、他のアプリケーション用に予約されたTCAMエントリ。

[Actual TCAM Allocation]領域には、次の情報が表示されます。これらのフィールドは、[Used]と[Available TCAM]の両方のリソースに使用されます。

・ IPv4スタティックルート：使用され、使用可能なIPv4ルートエントリの数が表示されます。

・ IPv4インターフェイス：使用および使用可能なIPインターフェイスエントリの数が表示されます。

・ IPホスト：使用され、使用可能なIPホストエントリの数が表示されます。

・ Non IP Entries:ACLルールやVLANレート制限などのアプリケーションによって予約されたエントリを表示します。

注：[New Settings]では、新しいTCAM割り当て設定のルールを参照できます。

ステップ3:[Max Number of IPv4 Static Routes]フィールドにIPv4スタティックルートの最大数を入力します。デフォルトは 128 です。

ステップ4:[Max Number of IP Interfaces]フィールドにIPインターフェイスの最大数を入力します。デフォルトは 128 です。

ステップ5:[Max Number of IP Hosts]フィールドにIPホストの最大数を入力します。デフォルト値は 200 です。

ステップ6:[Apply]をクリックして設定を保存し、新しい設定を使用して自動的に再起動します。