目的

キュー管理は、Quality of Service(QoS)インターネットワークアーキテクチャで使用されます。キューイングは、輻輳を処理するためにルータやスイッチなどのネットワークデバイスで使用される技術です。パケットは処理のためにキューに保持されます。処理が完了すると、宛先に送信されます。キュー統計情報は、転送されたパケットの数と、インターフェイス、キュー、およびドロップの優先順位に応じたドロップされたパケットの数に関する情報を提供します。

この記事の目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチの特定のインターフェイスにキュー統計情報を追加する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

キュー統計の追加

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Statistics] > [Queues Statistics]を選択します。「キュー統計」ページが開きます。

「キュー統計」ページには、次の情報が表示されます。

・カウンタ・セット：特定のカウンタ・セットのキュー統計。

・インターフェイス：特定のインターフェイスのキュー統計情報。

・キュー：このキューからパケットが転送またはドロップされます。

・ Drop Precedence：特定のdrop precedence値のキュー統計情報。さらに、ドロップ優先順位値は、輻輳中にパケットがドロップされる可能性が高いことを意味します。

・ Total Packets：転送またはドロップされたパケットの合計数。

・ Tail Drop Packets：廃棄されたパケットの割合。

ステップ2:（オプション）キュー統計情報を定期的に更新する場合は、更新時間を選択し、該当するオプションボタンを選択します。キュー統計を更新しない場合は、[更新なし]オプションボタンを選択します。

ステップ3:[Add]をクリックします。[キュー統計の追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ4:[Select Counter Set]ドロップダウンリストから特定のカウンターセット値を選択します。

・セット1：このセットには、ドロップ優先順位が高いすべてのインターフェイスとキューが含まれます。

・セット2：このセットには、ドロップ優先順位が低いすべてのインターフェイスとキューが含まれます。

ステップ5：キュー統計情報を追加するインターフェイスポートを選択します。可能なオプションは次のとおりです。

・ユニット番号— [Unit/Slot]ドロップダウンリストから特定の値を選択します。スタック内のユニットを指定します。

・ [ポート(Port)]:[ポート(Port)]ドロップダウンリストから、キュー統計情報を追加するポートを選択します。

・ [すべてのポート]：すべてのポートにキュー統計を追加する場合は、[すべてのポート]オプションボタンをクリックします。

ステップ6：統計情報を追加する特定のキューを[Queue]フィールドから選択し、対応するオプションボタンをクリックします。すべてのキューに関する統計情報を追加する場合は、[All]オプションボタンをクリックします。キュー値の範囲は1 ～ 4です。

ステップ7:[Drop Precedence]フィールドから特定のドロップ優先順位値を選択し、対応するオプションボタンをクリックします。廃棄優先は、輻輳中にどのパケットを廃棄する必要があるかを決定するのに役立ちます。ドロップ優先順位の高いパケットは、ドロップ優先順位値の低いパケットよりも先にドロップされます。

ステップ8:[Apply]をクリックします。必要なキュー統計情報が追加されます。[閉じる]をクリックして、[キュー統計]ページに戻ります。