目的

このドキュメントの目的は、IPv6トンネルの設定方法を示すことです。IPv6トンネル設定は、IPv4バックボーンを介してIPv6ホストまたはネットワークを相互接続する方法です。ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)を使用すると、IPv4パケット内のIPv6パケットをカプセル化して、IPv4ネットワーク上で伝送できます。このユーザまたはネットワークの選択方式では、IPv4接続でIPv6インターネットに接続できるだけでなく、他の6to4ユーザやネイティブIPv6接続のユーザと通信することもできます。トンネルを設定するには、ユーザがISATAPトンネルを設定し、ISATAPトンネルのIPv6インターフェイスを定義する必要があります。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6トンネルの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [Management and IP interfaces] > [IPv6 Tunnel]を選択します。[IPv6 Tunnel]ページが開きます。

ステップ2:[Source IPv4 Address]フィールドで、[Auto]、[None]または[Manual]をクリックして、IPv4アドレスの送信元を指定します。

・ Auto：スイッチが送信元IPv4アドレスを自動的に設定します。

・ None – アドレスがないことがユーザーによって決定されます。

・手動：有効なIPアドレスを明示的に入力する必要があります。

ステップ3:[Tunnel Router's Domain Name]フィールドで、[Use Default]または[User Defined]をクリックして、ドメイン名を定義します。

・ Use Default：デフォルト名「ISATAP」を使用する場合は、このオプションを選択します。

・ユーザー定義：ユーザーが別の名前を定義する場合は、このオプションを選択します。

ステップ4:[Query Interval]フィールドで、[Use Default]または[User Defined]をクリックして、このトンネルのDNSクエリの間隔（秒）を決定します。

・ [デフォルトを使用(Use Default)]：時間間隔を10秒にする場合は、このオプションを選択します。

・ User Defined – このオプションは、10 ～ 3600秒の間に別の時間間隔を設定する場合に選択します。

ステップ5:[ISATAP Solicitation Interval]フィールドで、[Use Default]または[User Defined]を選択し、アクティブなISATAPルータがない場合のISATAPルータ要請メッセージ間の間隔を設定します。

・ [デフォルトを使用(Use Default)]：時間間隔を10秒にする場合は、このオプションを選択します。

・ User Defined – このオプションは、10 ～ 3600秒の間に別の時間間隔を設定する場合に選択します。

ステップ6:[ISATAP Robustness]フィールドで、[Use Default]または[User Defined]を選択し、デバイスが送信するDNSクエリ/ルータ送信要求の更新メッセージの数を設定します。

・ Use Default：ユーザが時間間隔を3秒にする場合は、このオプションを選択します。

・ User Defined:1 ～ 20秒の間に別の時間間隔を設定する場合は、このオプションを選択します。

ステップ7:[Apply]をクリックして、設定を保存します。