目的

この記事では、マルチキャストを介して通信するグループをセットアップする方法と、そのグループメンバーをIPアドレスを使用して識別する方法について説明します。これはVLANではなく、VLANを使用することに注意してください。この記事では、IPマルチキャストグループのフィルタリング、追加、削除について説明します。

注：基本的なマルチキャストプロパティを設定するには、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのマルチキャストプロパティの設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.3.0.62

システム コンフィギュレーション

IPマルチキャストグループのフィルタリング

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [IP Multicast Group Address]を選択します。[IP Multicast Group Address]ページが開きます。

ステップ2:[Filter]フィールドで目的のフィルタリングチェックボックスをオンにします。

・ VLAN ID equals to：表示するグループのVLAN IDを入力します。ID番号は1 ～ 4094です。

・ IP Version equals to:IPマルチキャストグループが使用するプロトコルバージョンを選択します。IPv4またはIPv6のいずれか。

・ IP Multicast Group Address equals to：表示するマルチキャストグループのIPアドレスを入力します。最初の数値セットの値は224 ～ 239の範囲である必要があります。

・ Source IP Address equals to：信号を送信するデバイスのIPアドレスを入力します。グループの転送モードが(*,G)に設定されている場合は、宛先としてアスタリスク(*)を付けます。

ステップ6:[Go]をクリックします。一致する仕様を持つIPマルチキャストグループは、次のようになります。

IPマルチキャストグループの追加

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [IP Multicast Group Address] を選択します。[IP Multicast Group Address]ページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、スタティックIPマルチキャストグループアドレスを追加します。[Add IP Multicast Group Address]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[VLAN ID]フィールドに、作成するグループのVLAN IDを入力します。ID番号は1 ～ 4094の範囲で指定してください。

ステップ4:[IP Version]フィールドで、必要なネットワークプロトコルとして[Version 4]または[Version 6]をクリックします。

ステップ5:[IP Multicast Group Address]フィールドに、表示するマルチキャストグループのIPアドレスを入力します。最初の数値セットの値は224 ～ 239の範囲である必要があります。

ステップ6:（オプション）グループ内のマルチキャストに特定のソースがある場合は、[Source Specific]フィールドの[Include]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ:ステップ6で[Include]をオンにしていない場合は、ステップ8に進みます。

ステップ7:[IP Source Address]フィールドに、マルチキャストグループに含める送信元アドレスを入力します。

ステップ8:[Apply]をクリックします。これにより、IPマルチキャストグループとアップデートがデバイスに追加されます。

IPマルチキャストグループの仕様

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [IP Multicast Group Address]を選択します。[IP Multicast Group Address]ページが開きます。

ステップ2:IPグループアドレスを設定して表示するには、アドレスを確認し、[詳細]をクリックします。[IP Multicast Interface Settings]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[インターフェースタイプ(Interface Type)]ドロップダウンフィールドから、[ポート(Port)]または[LAG]を選択して、ポートまたはLAGのいずれかを表示します。デフォルトのオプションは[Port]です。オプションを選択したら、[移動]をクリックします。

ステップ 4：インターフェイスごとに、次のいずれかのオプションを選択します。

・ Static：インターフェイスをスタティックメンバーとしてマルチキャストグループに接続します。

・ Forbidden：このポートは、このVLAN経由でグループに参加することを禁止されています

・ None：ポートが現在、このVLAN上のマルチキャストのメンバーでないことを示します。これは、[Static]または[Forbidden]が選択されるまでデフォルトです。

ステップ5:[Apply]をクリックします。これにより、設定が更新されます。

IPマルチキャストグループの削除

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [IP Multicast Group Address]を選択します。[IP Multicast Group Address]ページが開きます。

ステップ2：マルチキャストグループからアドレスを削除するには、アドレスを確認し、[削除]をクリックします。