目的:

帯域幅とは、通信パスを介して正常に転送されたデータの平均量を指します。帯域幅のシェーピング、管理、キャッピング、および割り当ての設定は、帯域幅使用率を向上させるために使用される技術の1つです。着信トラフィックと発信トラフィックの両方の帯域幅を変更できます。少数のポートがスイッチの帯域幅の大部分を占めることを防ぐために、特定のポートの帯域幅を制限する必要がある場合があります。

このドキュメントの目的は、SG500シリーズの各ポートの帯域幅を制限する方法を示すことです。

該当するデバイス：

•Cisco Small Business 500 シリーズ マネージド スイッチ

ソフトウェア バージョン:

•1.3.7.18

絶対時間範囲の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [Bandwidth]を選択します。[帯域幅]ページが開きます。

帯域幅テーブルには、次のフィールドが表示されます。

・入力レート制限：着信ポート専用の最大帯域幅。

- Status：ポートの入力レート制限が有効になっているかどうかを表示します。

- Rate Limit：ポートの最大帯域幅（Kbits/sec単位）を表示します。

- %：ポートに割り当てられた総帯域幅の一部を表示します。

- CBS（バイト）:Committed Burst Size（CBS；認定バーストサイズ）または所定の時間内に送信可能な最大バーストサイズを表示します。

・出力シェーピングレート – 発信ポート専用の最大帯域幅。

- Status：ポートで出力シェーピングレート(EGR)が有効になっているかどうかを表示します。

- CIR - (Kbits/sec) – 認定情報レート(CIR)は、ポートの最大帯域幅（Kbits/sec単位）を表示します。

- CBS（バイト）:Committed Burst Size（CBS；認定バーストサイズ）または所定の時間内に送信可能な最大バーストサイズを表示します。

ステップ2：設定するポートのオプションボタンをクリックします。

ステップ3:[Edit]をクリックします。

[帯域幅の編集]ページが開きます。

ステップ4:（オプション）着信トラフィックのレートを編集する場合は、[Ingress Rate Limit]の横にある[Enable]をオンにします。そうでない場合は、ステップ7に進みます。

ステップ5:[Ingress Rate Limit]フィールドに必要な制限(KBits/sec(Kbps)単位)を入力します。デフォルトの制限は100 KBits/secです。

ステップ6:[Ingress Committed Burst Size (CBS)]フィールドに、必要なバーストサイズをバイト単位で入力します。CBSでは、現在の入力レート制限に関係なく、特定のサイズまでのパケットのグループをネットワーク経由で送信できます。CBSを低く設定すると、大量の小さなパケットがネットワーク上で継続的に送信される可能性があります。これにより、1つのポートに大量のトラフィックが常に存在することになります。バーストレートを高く設定すると、大量のパケットがネットワーク上に送信されてしまいます。これにより、1つのポートが割り当てられた帯域幅の大部分を占有し過ぎる可能性があります。最適なレートでは、帯域幅が無駄になることはありません。デフォルトサイズは128000バイトです。

ステップ7:（オプション）発信トラフィックのレートを編集する場合は、[Egress Shaping Rate]をオンにします。そうでない場合は、ステップ10に進みます。

ステップ8:[Committed Information Rate (CIR)]フィールドに、必要な制限をKBits/sec(Kbps)で入力します。CIRは、ネットワークで保証される最小帯域幅です。ポートにCIRを設定すると、ポートが常に指定されたポートの最小帯域幅を取得することが保証されます。レートを低く設定すると、ネットワーク上でオーディオまたはビデオをストリーミングするときに品質の問題が発生する可能性があります。レートを高く設定すると、1つのポートが必要以上にサポートされ、ネットワークの効率が低下する可能性があります。最適なレートでは、帯域幅が無駄になることはありません。デフォルトの制限は64 KBits/secです。

ステップ9:[Egress Committed Burst Size (CBS)]フィールドに必要なバーストサイズをバイト単位で入力します。認定バーストサイズの詳細については、ステップ6を参照してください。デフォルトサイズは128000バイトです。

ステップ10:[Apply]をクリックして、設定を保存します。

ステップ11：設定を保存するには、[Copy/Save Configuration]をクリックします。

次のアラートが表示されます。

手順 12：[OK] をクリックします。

ステップ13:[Apply]をクリックして、現在の実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存します。