概要

Medium Access Control(MAC)アドレスは、ネットワークデバイスに割り当てられた一意のデータリンク層アドレスです。データリンク層デバイスであるスイッチは、フレームを宛先ポートに転送するためのMACアドレステーブルを維持します。スイッチのMACアドレステーブルのエントリは、スタティックまたはダイナミックに作成されます。

このシナリオでは、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して、スイッチのVLAN 1に属するポートの1つにスタティックMACアドレスが設定されています。

目的

このドキュメントの目的は、CLIを使用してSx500およびSG500XシリーズスタッカブルスイッチのスタティックMACアドレスを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- Sx500シリーズ

- SG500Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.8.06

スタティックMACアドレスの設定

注：イメージは、使用しているデバイスの正確なモデルによって若干異なる場合があります。次の図は、SG500X-48MPスイッチから取得したものです。

ステップ1：スイッチのCLIにログインし、デバイスのユーザ名とパスワードを入力します。

注：デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。この例では、デフォルトのユーザ名はciscoで、パーソナルパスワードが使用されます。

ステップ2:CLIで、次のように入力して、グローバルコンフィギュレーションコマンドモードに入ります。

SG500X#configure terminal

ステップ3：グローバルコンフィギュレーションモードでコマンドを入力し、次のように入力して、MACアドレステーブルに追加するスタティックMACアドレスを指定します。

SG500X(config) #mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

注：この例では、VLAN 1のポートGE 1/1のMACアドレスc8:0a:a9:73:b0:a1が入力されています。上の図は、CLIの文字長の制限により$で示されるコマンドの短縮版のみを示しています。

ステップ4:次のように入力して、グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

SG500X (config) #exit

ステップ5：次のように入力して、MACアドレステーブルを確認し、入力したスタティックMACアドレスを確認します。

SG500X#show mac address-table

MACアドレステーブルに、指定したvlanとポートに設定されたスタティックMACアドレスが表示されます。

ステップ6:（オプション）設定を永続的に保存するには、次のように入力します。

SG500X# copy running-config startup-config

ステップ7：ファイルの上書きプロンプトでYと入力し、「はい」を示し、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

ファイルの上書き[startup-config].... (Y/N) [N] ?Y

ページで、実行コンフィギュレーションのスタートアップコンフィギュレーションへのコピーが成功したことを確認します。

これで、CLIを使用してSx500およびSG500XスイッチのスタティックMACアドレスを正しく設定できました。