目的

WANネットワークは、インターネットへの接続に使用されます。SPA 300および500シリーズは、DHCP IPアドレスまたはスタティックIPアドレスを持つように設定できます。これらの設定は、IP電話の使用方法に応じて変更する必要があります。静的IPオプションは、Webインターフェイス経由で電話に頻繁にアクセスする必要がある場合に最適で、Web機能を使用する場合にはDHCPオプションが最適です。

該当するデバイス

・ SPA 500シリーズ

・ SPA 300シリーズ

WANの有効化

ステップ1:[Setup]アイコンを押します。

ステップ2:[Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ3:[Network Configuration]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ4:[WAN Connection Type]に移動します。注意：**#を押して、電話機の特定の編集オプションのロックを解除またはロックします。

ステップ5:[Edit]を押して、WAN接続の種類を変更します。

ステップ6:[Option]を押して、DHCPとスタティックIPを切り替えます。

・ DHCP:Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）の略。これは、電話機のIPアドレスが必ずしも同じであるとは限らないことを意味します。

・スタティックIP：スタティックIPアドレスは、IP電話が毎回同じIPアドレスを持つことを意味します。

ステップ7:[OK]を押して変更を保存します。