目的

セッション開始プロトコル(SIP)は、IPベースのネットワークでセッションを作成、管理、および終了するために使用されるシグナリングプロトコルです。SIPは、コール管理のメカニズムです。また、ユーザロケーションの確立、機能ネゴシエーションの提供を行い、セッションの参加者全員がサポートする機能について合意し、進行中のセッションの機能に変更を加えることができます。

Session Description Protocol(SDP)は、マルチメディアセッションのメディアストリームを記述する標準表現です。SDP自体はメディアを伝送しませんが、メディアタイプとフォーマットのエンドポイント間でネゴシエートします。SDPペイロードは発信コールにのみ使用されます。着信コールがある場合、IP Phoneは発信者のペイロードタイプに従います。

このドキュメントの目的は、SPA300およびSPA500シリーズIPフォンでのSDPペイロードタイプの設定を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

SDPペイロードタイプの設定

注：  実際のSPA300またはSPA500シリーズのIP PhoneセットシグナリングプロトコルをSIPとし、ナビゲーションキーを使用して[Device Administration] > [Call Control Settings] > [Signaling Protocol SIP]に移動します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced] > [Voice] > [SIP]を選択します。[SIP Parameters]ページが開きます。

ステップ2:[SDP Payload Types]領域までスクロールダウンします。

ステップ3：送信側と受信側がセッションイベントに同意する必要がある番号を[AVT Dynamic Payload]フィールドに入力します。範囲は96 ～ 127です。デフォルトは101です。

ステップ4:SIPメッセージの送信に使用するコーデック番号を[INFOREQ Dynamic Payload]フィールドに入力します。最適な範囲は96 ～ 27です。デフォルトは空白です。

注：INFOREQ動的ペイロード番号は、動的ペイロードを有効にするように設定されたネットワークまたは他のパーティ番号と一致する必要があります。

ステップ5:[G726r16 Dynamic Payload]フィールドにRTPペイロードタイプ番号を入力します。これは、G.726r16コーデック送信パケットを表す番号です。範囲は96 ～ 127です。既定値は98です。

注：G26r16ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ6:[G726r24 Dynamic Payload]フィールドにRTPペイロードタイプ番号を入力します。これは、G.726r24コーデック送信パケットを表す番号です。範囲は96 ～ 127です。既定値は97です。

注：G26r24ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ7:[G726r32 Dynamic Payload]フィールドにRTPペイロード・タイプ番号を入力します。これは、G.726r32コーデック送信パケットを表す番号です。範囲は0 ～ 268435455です。デフォルトは2です。

ステップ8:[G726r40 Dynamic Payload]フィールドにRTPペイロード・タイプ番号を入力します。これは、G.726r40コーデック送信パケットを表す番号です。範囲は0 ～ 268435455です。デフォルトは2です。

ステップ9:[G729b Dynamic Payload]フィールドにRTPペイロードタイプ番号を入力します。これは、G.729bコーデック送信パケットを表す番号です。範囲は0 ～ 268435455です。デフォルトは99です。

ステップ10:[EncapRTP Dynamic Payload]フィールドに[Encapsulated RTP Dynamic Payload Type]を入力します。範囲は0 ～ 268435455です。デフォルトは112です。

ステップ11:[RTP-Start-Loopback Dynamic]フィールドに、RTP-Start-Loopbackを示す値を入力します。RTP-Start-Loopbackでは、ループバックミラーがパケットの送信を開始するまで、ネットワーク要素がループバックソースのメディアをブロックします。デフォルト値は 113 です。

ステップ12:[RTP-Start-Loopback Codec]ドロップダウンリストから、アナログ音声信号をデジタル符号化された音声信号に変換する適切なRTP-Start-Loopback Codecを選択します。デフォルトはG711uです。

・ G711u：パルス符号変調(PCM)方式です。これは、より多くの追加データを必要とせずに信号対雑音比を改善するmu-lawコーデックを使用します。米国や日本で使われている。

・ G711a：パルス符号変調(PCM)方式です。これはA-lawコーデックを使用し、世界のほとんどの国で使用されます。

・ G726-32：これは適応型の異なるパルス符号変調(ADPM)方式です。これはa-lawとmu-lawの両方を使用し、帯域幅の削減に役立ちます。

・ G729a:G729の拡張で、複雑さを簡素化し、G729の高コストを削減するためにAlgebric Code Excited Linear Prediction(ACELP)を使用しています。

・ G722：これは、音声品質を改善するために7kHzの広帯域オーディオデータレートを提供するサブバンド適応型の異なるパルス符号変調(SB-ADPCM)方式です。

ステップ13:[AVT Codec Name]フィールドにオーディオビデオトランスポート(AVT)コーデック名を入力します。デフォルトはtelephone-eventです。

ステップ14:[G711u Codec Name]フィールドにG711uコーデックの名前を入力します。これは、Pulse Code Modulation（PCM；パルス符号変調）方式であり、より多くの追加データを必要とせずに、mu-lawコーデックを使用して信号対雑音比を改善します。米国および日本で使用され、デフォルトはパルス符号変調(PCM)mu-law(PCMU)です。

ステップ15:[G711a Codec Name]フィールドにG711aコーデックの名前を入力します。これは、A-lawコーデックを使用するパルス符号変調(PCM)方式です。これは世界のほとんどの国で使用されています。デフォルトはパルス符号変調A-law(PCMA)です。

ステップ16:[G726r16 Codec Name]フィールドにG726r16コーデックの名前を入力します。これは、毎秒16 kbitを使用する適応差分パルス符号変調(ADPCM)方式です。デフォルトはG726-16です。

注：G726r16ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ17:[G726r24 Codec Name]フィールドにG726r24コーデックの名前を入力します。これは適応差分パルス符号変調(ADPCM)方式で、毎秒24 kbitを使用します。デフォルトはG726-24です。

注：G726-24ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ18:[G726r32 Codec Name]フィールドにG726r32コードの名前を入力します。これは適応差分パルス符号変調(ADPCM)方式で、毎秒32 kbitを使用します。デフォルトはG726-32です。

ステップ19:[G726r40 Codec Name]フィールドにG726r40コーデックの名前を入力します。これは、40 kbit/秒を使用する適応差分パルス符号変調(ADPCM)方式です。デフォルトはG726-40です。

注：G726-40ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ20:[G729a Codec Name]フィールドにG729aコーデックの名前を入力します。これはG729の拡張で、複雑さを簡素化し、G729の高コストを削減するためにAlgebric Code Excited Linear Prediction(ACELP)を使用しています。

ステップ21:[G729b Codec Name]フィールドにG729bコーデックの名前を入力します。これは、ワイドバンド音声および音声をサポートするためのG729の拡張です。デフォルトはG729abです。

ステップ22:[G722 Codec Name]フィールドにG722コーデックの名前を入力します。7 kHzワイドバンドオーディオをサポートするコーデックです。デフォルトはG722です。

ステップ23:[G723 Codec Name]フィールドにG723コードの名前を入力します。これは、適応差分パルス符号変調(ADPCM)を使用して300 ～ 3400 Hzの音声品質を提供するG721の拡張です。デフォルトはG723です。

注：G723ダイナミックペイロードは、SPA525GおよびSPA525G2には適用されません。

ステップ24:[EncapRTP Codec Name]フィールドにEncapRTPコーデックの名前を入力します。  これは、カプセル化されたリアルタイムプロトコル名です。デフォルトはencaprtpです。

ステップ25:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。