目的

コール転送設定を使用すると、転送されるコールの宛先を定義できます。また、ユーザがビジー信号を受信するか、応答がない場合は、別の場所にコールを転送することもできます。この機能は、管理者がコールトラフィックを管理できるので、非常に便利です。

この記事では、SPA8000のさまざまなコール転送設定を変更する手順について説明します。

該当するデバイス

・ SPA8000

[Software Version]

•6.1.12

コール転送設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Basic] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。[コール転送設定(Call Forward Settings)]領域までスクロールします。

ステップ2：コールの転送に割り当てる電話番号を[すべての宛先に転送(Cfwd all Dest)]フィールドに入力します。

ステップ3：宛先が話中のときにコール転送を割り当てる電話番号を[話中転送(Cfwd Busy Dest)]フィールドに入力します。

ステップ4：宛先が応答しない場合にコール転送を割り当てる電話番号を[Cfwd No Ans Dest]フィールドに入力します

ステップ5:[Cfwd No Ans Delay]フィールドに、コールの転送を遅延させる時間（秒）を入力します。

ステップ6:[Submit All Changes]をクリックして設定を保存します。