目的

ネットワークアドレス変換(NAT)機能は、内部プライベートIPアドレスと外部パブリックIPアドレス間の変換に役立ちます。また、NATはホストの元のIPアドレスを隠し、セキュリティを強化します。さらに、NATは、組織のパブリックIPアドレスを保持するのに役立ちます。このドキュメントの目的は、SPA8000電話アダプタでNATを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- SPA8000アナログ電話アダプタ

[Software Version]

- 6.1.12

NAT設定の設定

ステップ1：管理者としてWeb構成ユーティリティにログインし、[Advanced] > [Voice] > [L1-L8]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ2:[Line Enable]ドロップダウンリストから[yes]を選択し、NAT設定用の回線を有効にします。

ステップ3:[NAT Mapping Enable]ドロップダウンリストから[yes] を選択し、SIPメッセージで外部にマッピングされたIPアドレスとSIP/RTPポートを使用します。デフォルト値は[No]です。

ステップ4:[NAT Keep Alive Enable]ドロップダウンリストから[yes]を選択し、設定されているNAT設定キープアライブメッセージを保存します。キープアライブメッセージは、2つの通信デバイス間のリンクが切断されるのを防ぐデバイスから配信されるメッセージです。デフォルト値はnoです。

ステップ5:[NAT Keep Alive Msg]フィールドに、現在のNATマッピングを維持するために定期的に送信するキープアライブメッセージを入力します。このフィールドの値が$NOTIFYの場合、通知メッセージが送信されます。値が$REGISTERの場合、連絡先のない登録メッセージが送信されます。デフォルト値は$NOTIFYです。

ステップ6:[NAT Keep Alive Dest]フィールドに、NATキープアライブメッセージを受信する宛先を入力します。値が$PROXYの場合、NATキープアライブメッセージは現在のプロキシサーバまたは発信プロキシサーバに送信されます。デフォルト値は$PROXYです。

ステップ7:[Submit All Changes]をクリックして、設定を保存します。