目的

コール機能の設定は非常に便利で、転送、会議、緊急番号など、コールのさまざまな機能を設定できます。この機能を使用すると、コールをより詳細に制御し、コールのパフォーマンスを向上させることができます。

このドキュメントの目的は、SPA100シリーズデバイスでコール機能を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA100シリーズ

[Software Version]

・ 1.3.1 (003)

コール機能の設定

ステップ1：電話アダプタ設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [Line]を選択します。[Line]ページが開きます。

ステップ2:[コール機能の設定(Call Feature Settings)]領域までスクロールダウンします。

ステップ3:[Blind Attended and and transfer]に割り当てるステータスを[Blind Attn-Xfer Enable]ドロップダウンリストから選択します。この機能を使用すると、ATAは現在のコールを終了し、コールを転送することで在席転送を実行できます。無効にすると、両方の接続を維持しながらコールを転送します。

ステップ4：会議モードのときに転送コールに割り当てるステータスを、[Xfer When Hangup Conf]ドロップダウンリストから選択します。  この機能を有効にすると、会議コールの終了時にATA転送が行われます。

ステップ5:[会議ブリッジポート(Conference Bridge Ports)]ドロップダウンリストから、会議コールの参加者の最大数を選択します。

ステップ6：緊急番号パターンをカンマで区切って[緊急番号(Emergency Number)]フィールドに入力し、コールの進行中にフックフラッシュを無効にします。緊急コールが終了すると、フックフラッシュ機能は通常の状態に戻ります。

ステップ7:[MOH Server]フィールドに、自動応答ストリーミングオーディオサーバのユーザIDまたはURLを入力します。

ステップ8：外部会議をサポートする会議ブリッジURLにサーバー名を入力します。

ステップ9:[IPダイヤルを有効にする]ドロップダウンリストから、IPダイヤルに割り当てるステータスを選択します。形式は[userid@]a.b.c.d[:port]です。

注：useridには数値を使用する必要があり、「@」記号は*キーで示され、a、b、c、dは0から255までの値です。ポート番号を指定しない場合、デフォルトのポートは5060です。

ステップ10:[Mailbox ID]フィールドにメールボックスのID番号を入力します。

ステップ11:[送信(Submit)]をクリックして変更を保存します。