目的

インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)は、インターネット上のトラフィックのルーティングと異なるネットワーク間の通信に使用される、4番目に改訂されたプロトコルです。IPv4は、ネットワークデバイスのIDとして32ビット（4バイト）のIPアドレスを使用し、デバイス間の接続を可能にします。IPv4の設定を使用すると、Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)経由でIPアドレスを割り当てたり、スタティックIPを手動で設定したりできます。

このドキュメントの目的は、WAP131およびWAP351デバイスでIPv4設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ WAP131

・ WAP351

[Software Version]

•1.0.0.39

IPv4の設定

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [IPv4 Setting]を選択します。[IPv4 Setting]ページが開きます。

ステップ2:[Connection Type]フィールドで、目的のラジオボタンをクリックして、デバイスがIPアドレスを取得する方法を指定します。デフォルトでは、WAPデバイス上のDHCPクライアントがネットワーク情報の要求を自動的にブロードキャストします。スタティックIPアドレスを使用する場合は、DHCPクライアントを無効にし、IPアドレスおよびその他のネットワーク情報を手動で設定する必要があります。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ DHCP:LAN上のDHCPサーバがWAPデバイスにIPアドレスを割り当てます。このオプションを選択した場合は、「DHCP」セクションのステップ1に進みます。

・スタティックIP:IPv4アドレスを手動で設定します。IPv4アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx(192.0.2.10)のような形式である必要があります。 このオプションを選択した場合は、「静的IP」セクションのステップ1に進みます。

DHCP

ステップ1:[ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]フィールドで目的のラジオボタンをクリックします。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ Dynamic — WAPデバイスは、LAN上のDHCPサーバからDNSサーバアドレスを取得します。このオプションを選択した場合は、ステップ3に進みます。

・ Manual — [ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]フィールドで1つ以上のDNSサーバアドレスを手動で設定できます。

ステップ2:（オプション）[マニュアルボタン(Manual)]オプションボタンを選択した場合は、使用可能なフィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。2つのフィールドを使用できますが、必要なアドレスは1つだけです。2番目のアドレスの入力は任意です。2台のDNSサーバを使用すると、サーバの1つがダウンしたり、使用できなくなった場合に役立ちます。

ステップ3:[Save]をクリックして設定を保存します。

ステップ4：設定を変更すると、ポップアップウィンドウが表示され、切断の可能性を警告します。[OK]をクリックして、設定を適用します。

スタティックIP

ステップ1:[Static IP Address]フィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力します。割り当てるIPアドレスは、同じネットワーク内の他のデバイスには割り当てられていません。

ステップ2:[Subnet Mask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。デフォルトマスクは、選択したIPアドレスのクラス、またはネットワークに使用するサブネットの数に基づいています。

ステップ3:[デフォルトゲートウェイ]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトゲートウェイは、IPアドレスがルーティングテーブルのルートと一致しない場合に使用されるコンピュータ上のノードです。その後、デフォルトゲートウェイがトラフィックを適切に転送します。通常、デフォルトゲートウェイはルータです。デフォルトゲートウェイのIPアドレスを検索する方法については、「Windowsコマンドプロンプトを使用した接続デバイスのIPアドレスの判別」を参照してください。

ステップ4:[ドメインネームサーバ(Domain Name Server)]フィールドにドメインネームシステム(DNS)サーバのIPアドレスを入力します。[ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]フィールドで必要なオプションボタンをクリックします。ドメインネームシステム(DNS)は、ドメイン名をそれぞれのIPアドレスに変換することによって、デバイスがインターネット経由で他のコンピュータやプライベートネットワークに到達するのを支援するプロトコルです。指定した他のフィールドに別のDNSサーバのIPアドレスを追加することもできますが、これはオプションです。2台のDNSサーバを使用すると、サーバの1つがダウンしたり、使用できなくなった場合に役立ちます。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。

ステップ6：設定を変更すると、切断の可能性を警告するポップアップウィンドウが表示されます。[OK]をクリックして、設定を適用します。