目的

無線設定は、ワイヤレス無線アンテナとその特性をワイヤレスアクセスポイント(WAP)デバイスで設定し、通信を高速で輻輳なく、目的のネットワーク設定に合わせて調整できるようにします。この設定は、WAPが他のWAPに囲まれており、円滑な通信を実現するためにチャネルモードや周波数などの設定を変更する必要がある場合に役立ちます。近接する複数のWAPが同じ周波数またはチャネルでブロードキャストしている場合、送信されたデータが破損または取り消され、パフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。各WAPが異なる設定でブロードキャストするように設定を変更すると、チャネルが互いに干渉しなくなります。

このドキュメントの目的は、WAP131およびWAP351で基本的な無線設定を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP131

・ WAP351

[Software Version]

・ v1.0.0.39

無線基本設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Radio]を選択します。[Radio]ページが開きます。

グローバル設定

ステップ1:[TSPEC Violation Interval]フィールドに、必須のアドミッション制御手順に従わない関連クライアントをWAPデバイスがレポートするための時間間隔（秒）を入力します。TSPECは、トラフィック仕様を表します。このTSPEC違反レポートは、システムログおよびSimple Network Management Protocol(SNMP)トラップを通じて発生します。

インターフェイスごとの無線設定

ステップ1:[Radio]フィールドで、必要な無線インターフェイスを選択します。

次のオプションがあります。

・無線1(2.4 GHz):2.4 GHzは古いデバイスをサポートし、良好な範囲を提供します。

・無線2(5 GHz):5 GHzは2.4 GHzより少し高速で、新しいデバイスに使用されますが、範囲が狭い場合があります。

基本設定 – 無線1(2.4 GHz)

ステップ1:[Radio]フィールドで[Enable]チェックボックスをオンにして、無線を有効にします。

[MAC Address]フィールドには、選択した無線インターフェイスのMACアドレスが表示されます。

ステップ2:[Mode]フィールドで、使用するモードを選択します。

次のオプションがあります。

・ 802.11b/g:802.11bおよび802.11g対応クライアントはWAPデバイスに接続可能

・ 802.11b/g/n:2.4 GHz周波数で動作する802.11b、802.11g、および802.11nクライアントは、WAPデバイスに接続できます。

・ 2.4 GHz 802.11n - 2.4 GHz周波数で動作する802.11nクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

注：802.11 b/gを選択した場合は、ステップ5に進みます。

ステップ3:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストで、無線に対して必要なチャネル帯域幅を選択します。使用可能なオプションは20 MHzと20/40 MHzです。20/40 MHzオプションは、より高いデータレートで選択できます。

注：20 MHzを選択した場合は、ステップ5に進みます。

ステップ4:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから[20/40 MHz]を選択した場合は、[Primary Channel]ドロップダウンリストからプライマリチャンネルを選択します。これは、40 MHzチャネルの上半分と下半分のどちらをプライマリチャネルとして設定するかを指定します。

次のオプションがあります。

・ Upper:40 MHz帯域の上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

・ Lower:40 MHz帯域の低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：このフィールドは、次の手順で[チャネル]ドロップダウンリストから[自動以外]オプションを選択した場合にのみ使用できます。

ステップ5:[チャネル(Channel)]ドロップダウンリストから、WAPがデータの送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。可能なオプションは、以前の選択内容によって異なりますが、常に自動オプションと一連の数字で構成されます。これらの数は、選択した無線の周波数の分割に対応する異なる無線チャネルです。[Auto]を選択すると、ルータはトラフィック量が最も少ないチャネルを自動的に選択します。

ステップ6:[Save(保存)]をクリックして設定を保存します。

ステップ7：ポップアップウィンドウが表示され、ワイヤレス設定を更新すると接続が切断される可能性があるという警告が表示されます。[OK]をクリックして、設定を適用します。

基本設定：無線2(5.0 GHz)

ステップ1:[Radio]フィールドで[Enable]チェックボックスをオンにして、無線を有効にします。

[MAC Address]フィールドには、選択した無線インターフェイスのMACアドレスが表示されます。

ステップ2:[Mode]フィールドで、使用するモードを選択します。

次のオプションがあります。

・ 802.11a:802.11aクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

・ 802.11a/n:5 GHz周波数で動作する802.11aクライアントおよび802.11nクライアントは、WAPデバイスに接続できます。

・ 5 GHz 802.11n:5 GHz周波数で動作する802.11nクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

注：802.11aを選択する場合は、ステップ5に進みます。

ステップ3:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストで、無線に対して必要なチャネル帯域幅を選択します。使用可能なオプションは20 MHzと20/40 MHzです。20/40 MHzオプションは、より高いデータレートで選択できます。

注：20 MHzを選択した場合は、ステップ5に進みます。

ステップ4:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから[20/40 MHz]を選択した場合は、[Primary Channel]ドロップダウンリストからプライマリチャンネルを選択します。これは、40 MHzチャネルの上半分と下半分のどちらをプライマリチャネルにするかを指定します。

次のオプションがあります。

・ Upper:40 MHz帯域の上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

・ Lower:40 MHz帯域の低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：このフィールドは、次の手順で[チャネル]ドロップダウンリストから[自動以外]オプションを選択した場合にのみ使用できます。

ステップ5:[チャネル(Channel)]ドロップダウンリストから、WAPがデータの送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。選択できるオプションは、以前の選択内容によって異なります。通常、ドロップダウンリストには自動オプションが表示され、続いて一連の番号が表示されます。これらの数は、選択した無線の周波数の分割に対応する異なる無線チャネルです。[Auto]を選択すると、ルータはトラフィック量が最も少ないチャネルを自動的に選択します。

ステップ6:[Save]をクリックして設定を保存します。

ステップ7：ポップアップウィンドウが表示され、ワイヤレス設定を更新すると接続が切断される可能性があるという警告が表示されます。[OK]をクリックして、設定を適用します。