目的

IPアドレスは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）を介して、または手動スタティックルーティングによって、2つの方法で割り当てることができます。デフォルトでは、WAP551またはWAP561上のDHCPクライアントは自動的にネットワーク情報を要求します。ネットワーク上にDHCPサーバがない場合は、デフォルトIPを使用します。スタティックIPアドレスを使用することもできます。この場合、DHCPクライアントを無効にして、IPアドレスとその他のネットワーク情報を手動で割り当てる必要があります。このような変更を行うようにIPv4設定を設定できます。

このドキュメントの目的は、WAP551およびWAP561アクセスポイントでIPv4を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)によるIPv4の自動設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [VLAN and IPv4 Settings]を選択します。[VLAN and IPv4 Address]ページが開きます。

ステップ2:[IPv4 Settings]の下で、[Connection Type]フィールドの[DHCP]オプションボタンをクリックします。これにより、Wireless Application Protocol(WAP)は、DHCPサーバからローカルIPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイフィールドの値を自動的に取得できます。

ステップ3:[ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]フィールドで必要なオプションボタンをクリックします。

・ Dynamic — LAN内のDHCPサーバからプライマリおよびセカンダリのDNSサーバアドレスを取得します。

・ Manual — 1つ以上のDNSサーバアドレスを手動で設定します。次のテキストボックスに最大2つのIPアドレスを入力します。2番目のアドレスはオプションです。

ステップ4:[Save]をクリックして設定を保存します。

スタティックIPv4設定

注：上記のDHCP設定を選択した場合は、次に説明する手動設定を設定しないでください。必要な設定は1つだけです。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[LAN] > [VLAN and IPv4 Settings]を選択します。[VLAN and IPv4 Address]ページが開きます。

ステップ2:[IPv4 Settings]の下で、[Connection Type]フィールドの[Static IP]をクリックします。そのためには、アクセスポイントにIPアドレスを手動で割り当てる必要があります。

ステップ3:[Static IP Address]フィールドにアクセスポイントのIPアドレスを入力します。このIPアドレスは、このネットワークで一意である必要があります。

ステップ4:[Subnet Mask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。デフォルトマスクは255.255.255.0です。

ステップ5:[デフォルトゲートウェイ]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。デフォルトゲートウェイは、ネットワークをインターネットなどの外部ネットワークに接続するルータです。パケットの宛先IPアドレスが不明な場合、通常はデフォルトゲートウェイに送信されます。

ステップ6:[ドメインネームサーバ(Domain Name Servers)]フィールドに、ドメインネームシステム(DNS)サーバのIPアドレスを手動で入力します。通常、インターネットサービスプロバイダー(ISP)はこのアドレスを提供します。2番目のDNSサーバのIPアドレスはオプションです。

ステップ7:[Save]をクリックして設定を保存します。