目的

[システム設定]ページでは、WAPに関する場所とネットワークID情報を追加できます。これにより、WAPへのアクセス権を持つすべてのユーザが、デバイスの場所と、問題が発生している場合やWAPで追加の設定を行う必要がある場合に連絡を取ることができるようになります。この記事では、WAP551/WAP561の[システムの設定]ページの設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

システム設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [System Settings]を選択します。[システム設定]ページが開きます。

ステップ2:[Host Name]フィールドにデバイスのホスト名を入力します。これは管理上で割り当てられた名前であり、SSID（ワイヤレスネットワークとしてブロードキャストされるネットワーク名）ではありません。 ホスト名に使用できるのは、文字、数字、ハイフンのみです。デフォルトのホスト名は「wap」で、WAPのMACアドレスの最後の6桁の16進数が続きます。

ステップ3:（オプション）[System Contact（システム担当者）]フィールドに、WAPの担当者に関する情報を入力します。電話番号または電子メールアドレスを指定できます。システム接点は0 ～ 255文字の長さで、スペースと特殊文字を含めることができます。

ステップ4:（オプション）[System Location]フィールドにWAPの物理的な場所を入力します。[システムの場所]は0 ～ 255文字の長さで、スペースと特殊文字を含めることができます。

ステップ5:[Save]をクリックして設定を保存します。