目的

この記事では、WAP551およびWAP561アクセスポイントでWDSブリッジを設定する方法について説明します。Wireless Distribution System(WDS)ブリッジを使用すると、アクセスポイントはワイヤレスメディアを使用して相互に通信できます。これにより、WAPに接続されたワイヤレスデバイスまたはクライアントのシームレスなローミングが可能になります。複数のWAPをWDS経由で接続できます。

WAP551またはWAP561は、単一のポイントツーポイントモードアクセスポイント、ポイントツーマルチポイントブリッジ、またはリピータとして設定できます。ポイントツーポイントモードでは、単一のWAPデバイスがネットワーク内のクライアントや他のリピータからの接続を受け入れます。ポイントツーマルチポイントブリッジモードでは、単一のWAPデバイスは多数のアクセスポイント間の中央リンクとして動作します。WAPデバイスは、互いに遠いアクセスポイント間の接続を確立できるリピータとしても機能します。

WAP551とWAP561の設定は若干異なります。これは、WAP561には2つの無線インターフェイスがあり、WAP551には1つしかないためです。設定のバリエーションを次に示します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

Wireless Distribution Systemの設定

2台のデバイスがWDSを介して正常に通信するには、無線、IEEE802.11モード、チャネル帯域幅、およびチャネル（音声は推奨されません）に対して同じ設定が必要です。 詳細については、無線設定を確認してください。これは、WAP551とWAP561の両方に適用されます。基本的な無線設定をまだ設定しておらず、必要な場合は、「WAP551/WAP561の無線設定」を参照してください。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Wireless] > [WDS Bridge]を選択します。[WDS Bridge]ページが開きます。

ステップ2：スパニングツリーモードを有効にするには、[スパニングツリーモード(Spanning Tree Mode)]フィールドの[有効(Enable)]チェックボックスをオンにします。スパニングツリーモードは、スイッチングループを防止します。

ステップ3：このステップはWAP561にのみ適用されます。WAP561では、2つの無線インターフェイスから選択する必要があります。[ラジオ1]または[ラジオ2]のいずれかのラジオボタンをクリックします。デバイスに設定されている無線を調べるには、無線設定を確認します。無線設定を構成する必要がある場合は、「WAP551/WAP561の無線設定」を参照してください。

注：  WAP551では、最初の図のように無線フィールドが欠落しています。2つのアクセスポイントのもう1つの違いは、WAPのMACアドレスを表示するローカルMACアドレスフィールドが、WAP551のスパニングツリーモードフィールドの下に1回だけ表示される点です。ただし、WAP561では複数回表示されます。

ステップ4:[Enable] チェックボックスをオンにして、WDSインターフェイスを有効にします。最大4つのWDSインターフェイスを追加できます。

ステップ5:[Remote MAC Address]フィールドに、宛先アクセスポイント（WDSブリッジの反対側にあるアクセスポイント）のMACアドレスを入力します。

ステップ6:[Encryption]ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。このフィールドには、WDSリンクに使用できる暗号化のタイプが表示されます。

・なし：暗号化は使用されません。これは、セキュリティに関心がない場合、またはWPAをサポートしていないデバイスがある場合にのみ使用してください。これが選択されている場合は、ステップ7をスキップします。

・ WPA Personal：ネットワーク上の各ユーザは、WPAを使用してパスワードから生成されたキーで認証します。WPAは、事前共有キーを使用して2つのアクセスポイント間で認証します。追加する各リモートアクセスポイントにセキュリティを設定することを推奨します。

ステップ7：上記のステップで[WPA Personal]を選択した場合は、表示される[WDS ID]フィールドと[Key]フィールドに、WAPの認証用のWDS IDとキーを入力します。この情報は、Wireless Distribution System(WDS)に接続するすべてのWAPで同じである必要があります。WDS IDは、2 ～ 32文字の英数字の組み合わせで構成できます。Keyは、大文字/小文字、数字、特殊文字で構成される8 ～ 63文字の長い文字列です。

ステップ8:（オプション）WDSブリッジに接続する他のアクセスポイントについて、ステップ3 ～ 7を繰り返します。使用可能な4つのWDSインターフェイスに最大4つのアクセスポイントを追加できます。

ステップ9：ページの一番下までスクロールし、[Save]をクリックします。

結論

これで、ネットワークにWDSブリッジが設定されました。詳細については、次のリンクをクリックしてください。

- Wireless Distribution System(WDS)による複数のアクセスポイントの接続

- ワイヤレスアクセスポイント(WAP)でのワークグループブリッジの設定

- ワイヤレスアクセスポイント(WAP)を使用したワイヤレスネットワークのセットアップ