内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

手順

システム情報を確認するコマンド

コマンドの概要

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst スイッチでシステム情報を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、次のコマンド出力に基づいています。

- Cisco IOS®ソフトウェア（スーパーバイザおよびMSFC）バージョン12.1(11b)が稼働するCatalyst 6500スイッチ

Cisco IOSが稼働するスイッチでwrite eraseコマンドを使用して、スイッチがデフォルト設定になっていることを確認します。ターミナルエミュレータソフトウェアが稼働しているPCを使用します。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Catalystスイッチを使用すると、いくつかの記述的なシステムパラメータを設定して、インターネット作業装置の管理を容易にすることができます。ネットワーク機器を文書化および特定する機能により、ネットワーク管理者はネットワークを容易に管理および維持できます。システム情報の表示または使用には 2 つの方法があります。

1. SNMP管理ステーションを使用するSimple Network Management Protocol(SNMP)経由。

2. スイッチ上でのコマンド プロンプトの使用

このドキュメントでは、Cisco IOS®が稼働するCatalystスイッチでシステムパラメータを設定する方法について説明します。システム パラメータは、SNMP 管理ステーションによる問い合せが可能です。このドキュメントでは、スイッチの日付、時刻、およびコマンドプロンプトを設定する方法についても説明します。このドキュメントでは、次のタスクを実行します。

1. スイッチへの端末の接続.

2. システム名を設定します。

3. システムプロンプトを設定します。

4. システムの場所を設定します。

5. システム接点を設定します。

6. システムの日付と時刻を設定します。

7. システム情報の表示.

8. 日付と時刻の表示.

9. スイッチのIPアドレスを設定します。

10. スイッチの IP 設定の表示.

手順

次の手順を実行して、Cisco IOSソフトウェアが稼働するCatalystスイッチのシステムパラメータを設定します。

1. 端末をスイッチのコンソール ポートに接続します。Catalystスイッチのコンソールポートに接続する方法についての詳細は、『Catalystスイッチのコンソールポートへの端末接続について』を参照してください。

2. Cisco IOS では、hostname コマンドを使ってスイッチ名を設定します。

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

注:Cisco IOSのクリーンな設定から開始すると、ユーザEXECモードでプロンプトに自動的にRouter>が含まれます。ホスト名を変更するには、グローバル コンフィギュレーション モードでなければなりません。

1. Cisco IOSのグローバルコンフィギュレーションモードで promptコマンドを使用して、システムプロンプトを設定します。

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

注：グローバルコンフィギュレーションモードでpromptコマンドを使用してプロンプトを設定する際に、システムプロンプトの一部として>記号を表示する場合は、この記号を含めます。新しいプロンプトを削除してプロンプトをデフォルトに戻すには、no promptコマンドを使用します。

2. Cisco IOSに場所を設定する特定のコマンドはありません。ただし、banner motd グローバル コンフィギュレーション コマンドを使って、位置情報を設定できます。

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

注：文字cの間のテキストは、次のログイン時に表示できることに注意してください。

3. Cisco IOSには、システム接点を設定する特定のコマンドはありません。ただし、banner motd グローバル設定コマンドを使用できます。

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

4. 特権EXECモードでclock setコマンドを使用して、システムの日付と時刻を設定します。

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

5. Cisco IOSでシステム情報を表示するには、show environmentコマンドとshow versionコマンドを使用します。 show runコマンドを使用すると、システムの場所、システム接点などを確認できます。

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

6. システムの日付と時刻を表示するには、プロンプトでshow clockコマンドを入力します。

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

7. interface vlan、interface mod/port、 switchport、およびip routeコマンドを使用して、スイッチへのアクセスを設定します。グローバルコンフィギュレーションモードとインターフェイスコンフィギュレーションモードの両方を入力します。

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

これで、スイッチのデフォルト ゲートウェイが設定されました。デフォルトゲートウェイと一般的なルーティングの設定には、他の手法も使用できます。次の例は、1つの方法です。

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

8. show ip interface briefコマンドとshow ip routeコマンドを使用して、スイッチのIP情報を確認します。

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

CatalystスイッチでIPアドレスを設定する方法の詳細については、『Catalyst 4500/4000、5500/5000、6500/6000およびCatalyst固定構成スイッチでの管理IPアドレスの設定』を参照してください。

システム情報を確認するコマンド

次のコマンドを使用して、システム情報を確認します。

- show environment：現在のシステムのセットアップを表示します。

- show clock：システムの日付と時刻を表示します。

- show interface：スイッチに設定されているIPアドレスを表示します。

- show ip route：スイッチで設定されているデフォルトゲートウェイを表示します。

コマンドの概要

このドキュメントで参照されるさまざまなコマンドを次に示します。

Cisco IOS（グローバル コンフィギュレーション モードから）

ホスト名

prompt

banner motd

banner motd

clock

interface vlan、interface mod/port、switchport

ip route

Cisco IOS（イネーブル モードから）

show environment、show run

show clock

show ip interface brief

show ip route

関連情報

- Catalyst スイッチの管理 IP アドレスの設定：Catalyst 4500/4000、5500/5000、6500/6000、および Catalyst 固定コンフィギュレーション スイッチ

- Catalyst スイッチにおけるソフトウェア イメージの管理とコンフィギュレーション ファイルの操作

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード