内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、仮想スーパーバイザモジュール(VSM)が誤って削除され、分散仮想スイッチ(DVS)がCisco Nexus 1000V vCenterに表示され続ける場合のソリューションについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

DVSが削除される前に、VSMが誤って削除されました。VSMを削除する前に、DVSをvCenterから正常に削除する必要があります。

解決方法

このソリューションを使用して、問題を解決してください。

1. 一時的なVSMを導入します。

2. スタートアップコンフィギュレーションを復元します（少なくとも以前のスイッチ名を復元します）。

3. vmware vc extension-key <extension-id>コマンドを入力して、新しい制御プロセッサ(CP)を現在のDVSに接続します。このコマンドのextension-idは、DVSに関連付けられているextension-idと同じである必要があります。extension-idは、次の2つの方法のいずれかで検索できます。

方式 1

1. vCenterで、ネットワーキングビューに移動します。

2. 右側のペインで、DVSを選択します。

3. [サマリー]タブをクリックします。拡張キーは[注釈]の下に表示されます。

方式 2

1. vCenterのmobに移動するには、https://<VC_IP_ADDR> /mobを参照します。

2. rootFolder "group-d1"に移動します。

3. Datacenter-IDを含む「childEntity」からデータセンターを検索します。（データセンターをクリックすると、それに関連付けられた名前が表示されます）。

4. データセンターからネットワークフォルダに移動します（たとえば、「group-n6」）。

5. ネットワークフォルダから、子エンティティ（たとえば「group-n373」）を選択します。

6. childEntityで、DVS（"dvs-7"など）をクリックします。 拡張キーは、DVS設定属性の下にリストされます。

4. vmware vc extension-key <extension-id>コマンドを入力して、VSMにextension-idを割り当てます。

5. show vmware vc extension-keyコマンドを入力し、CPの新しい拡張キーを確認します。

6. VSMを保存してリブートします。

7. 次の手順で、MOB(Unregister Extension API)を使用してVCに存在する拡張キーを削除します。

1. 拡張マネージャに移動するには、https://<VC_IP_ADDR>/mob/?moid=ExtensionManagerを参照します。

2. [Unregister extension] (https://<VC_IP_ADDR.>/mob/?moid=ExtensionManager&method=unregisterExtension)をクリックします。

3. Cisco_Nexus_1000V_ <リカバリするDVSのキー> （DVSに接続されている拡張キー）を入力します。

4. [メソッドを呼び出し]をクリックします。

8. 拡張キーを再登録します。ブラウザからXMLファイルを取得する場合は、XMLファイルをダウンロードする前にブラウザを更新します。

9. 拡張プラグインを再登録します。

10. Server Virtualization Switch(SVS)接続プロパティを設定します(例：VC IP、ポート、データセンター名)。

11. SVS接続に接続します。

12. VSM上のSVSコンテキストから、no vmware dvsコマンドを入力して、DVSを正常に削除します。

13. DVSがvCenterから削除されていることを確認します。

14. 一時VSMを削除します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems