内容

概要

パスワード回復手順

概要

このドキュメントでは、パスワードを忘れてしまい、プラットフォームユーザからCLIにアクセスできない場合に、Cisco UCDMプラットフォームパスワードをリセットする方法について説明します。

パスワード回復手順

このセクションでは、Cisco UCMパスワード回復手順について説明します。

注：この手順は、CUCDM 10.1.xおよび10.6 GRUBバージョン1.99-21ubuntu3.17および3.18にのみ適用されます。

1. 可能であれば、ネットワークを無効にして接続を無効にします。これにより、トランザクションが失われることがなくなります。

2. VMWareにログインし、Cisco UCDM Virtual Machine(VM)を選択します。

3. VMを右クリックし、[設定の編集]を選択します。

4. [Options]タブをクリックし、[Boot Options]を選択し、[Force BIOS Setup]セクションのチェックボックスをオンにします。仮想マシンが次に起動するときに、BIOSに強制的にエントリします。

5. Cisco UCDM画面を開きます([Launch Virtual Machine Console])。

6. [Reboot]ボタン([Restart Guest])をクリックします。

7. VMはBIOSに入り、変更を加えずにBIOSから終了します。（次の手順は、システムを起動する前にすばやく実行する必要があります）。

8. Grubブートコンソールでeキーを押します。

9. 最後の行の2行目に移動します。この行はlinuxで始まります。

10. 次の図に示すように、行の最後に「init=/bin/bash」に移動します。

11. システムを起動するには、Ctrl-Xを押します。

12. システムが起動したら、 mount -o remount,rw /と入力します。

13. passwd platformと入力し、システムの新しいパスワードを入力します。

14. syncと入力して、ファイルシステムの同期を強制します。

15. exitと入力し、VMの電源をオフにしてからオンにします。

16. システムが起動したら、[Ubuntu, with Linux 3.2.0-70-virtual]を選択します。

ステップ13で設定したパスワードを使用して、プラットフォームユーザとしてログインできます。