内容

概要：

要件

使用するコンポーネント

設定手順

SCCP PLARの設定

SIP PLARの設定

確認

概要：

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)を使用して、Private Line Automatic Ring-down(PLAR)またはホットダイヤルにCisco IP Phoneを設定する方法について説明します。

PLAR機能は、電話機が特定の回線でオフフックになると、設定済みの番号にダイヤルするように設計されています。

著者：Cisco TACエンジニア、Jose Villalobos

編集：Cisco TACエンジニア、Luis Ramirez

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager（CUCM）

- コーリングサーチスペース(CSS)

- パーティション(PT)

- トランスレーションパターン

- Session Initiation Protocol(SIP)ダイヤルルール

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CUCM 10.5

- Skinny Client Control Protocol(SCCP)およびSIP電話機はCUCMに登録されます

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。ネットワークが稼働中の場合は、変更が及ぼす潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

関連製品

このドキュメントは、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

- CUCM 8.X/9.X/11.X

設定手順

SCCP PLARの設定

IP Phoneがオフフックになると、電話機が事前設定された電話番号を自動的にダイヤルできるようにするには、CSSに、ブランクのトランスレーションパターン文字列を含むトランスレーションパターンを含むパーティションを設定します。この結果、Cisco Call Managerはこのパターンと即座に一致します。次に、トランスレーションパターンは、着信番号（なし）を、コールが配信される宛先番号（ホットダイヤル）に変換します。

注：PLAR用に設定された電話番号(DN)は、オフフックになると事前設定された番号にダイヤルするため、PLAR DNを使用して他の番号をダイヤルすることはできません。たとえば、これはホテルのロビーの一般的な設定です。

手順1:PLAR宛先のパーティションを作成します。

[コールルーティング] > [クラス制御] > [パーティション]に移動し、[新しいパーティションの追加]を選択します。必要な詳細情報を入力し、[挿入]をクリックします

ステップ2：新しいCSSの作成

[コールルーティング] > [クラス制御]に移動します> Calling Search Space 次に 新しいコーリングサーチスペースの追加.

ステップ3:トランスレーションパターンを作成します。

[コールルーティング] > [トランスレーションパターン]に移動し、[新しいトランスレーションパターンの追加]をクリックします。ステップ1とステップ2で以前に作成したパーティション名とCSSを選択します。最後に、[Called Party Transformation Mask]にPLARのターゲット番号を入力します。[Insert] をクリックします。

注：[トランスレーションパターン(Translation Pattern)]フィールドが空白のままになっていることを確認します。

注：この例の背後の設計はDN 1161に基づいています。1161はPLARのターゲットですが、この設定により、1161は他の電話機からコールを受信できます。

トランスレーションパターンの最初のスクリーンショットで使用されるCSSは、ターゲットDNパーティションにアクセスできます。

ステップ 4：  PLAR電話機に必要なコーリングサーチスペースを割り当てます。

- [デバイス（Device）] > [電話（Phone）] に移動します。

- [Find] をクリックして、Cisco Unified Communications Managerに登録されているすべてのIP Phoneを検索します

- PLAR電話機を選択し、PLARのDNを選択します

- PLARのDNへのCSSの割り当て

注：この設定例では、DN 1054 ～ 1161にPLARを作成しますが、CSSはDNレベルに設定されています。これにより、PLAR機能に影響を与えることなく、同じIP Phoneから通常のコールを発信できます。

SIP PLARの設定

ステップ1:SIP PLARダイヤルルールの作成

- N～に乗り出す[コールルーティング(Call Routing)] > [ダイヤルルール(Dial Rules)] > [SIPダイヤルルール(SIP Dial Rules)]

- 新規追加

注：[Description] フィールドはオプションです。

注：PLAR機能をデバイスの1 DNのみに強制するには、[Dial Parameter]がボタンに設定されています。

注：別のボタンまたはIP PhoneでPLARが必要な場合は、別のPLARルールを作成する必要があります。

ステップ2:SIP電話機にルールを割り当てます。

これは、SIP電話機でのみ必要です。

確認

設定が正しく実行されたことを確認するために、電話機をオフフックにします。電話機が自動的に番号1161にダイヤルします。