内容

概要

uBR7200

uBR10K

uBR905

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco uBR7200、uBR7100、uBR10K、および uBR905 ケーブル アクセス ルータに関する FAQ について回答します。

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

uBR7200

Q. Cisco uBR7200シリーズでサポートされているモデムカード(MC)の違いは何ですか。

A.次の表は、Cisco uBR7200シリーズでサポートされている各種MCカードを比較したものです。

ケーブル モデム カード

「show diag」コマンドをイネーブルにした場合に表示される、部品番号の先頭の表記

このカードの発注の可否

IF/RF アップコンバータへのダウンストリーム IF シグナル（MHz）

出力（dBmV）+/-2dB

UBR-MC11 (FPGA)

800-02455-0x（x = 1、2、または 3）

No

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

Yes

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

Yes

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

Yes

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x（x = 3 または 4）

No

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

Yes

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x（x = 1、2、3 または 4）

はい（800-05881-03 を除く）

36.125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x（x = 1、2、または 3）

Yes

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x（x = 1 または 2）

はい（uBR7246 用を除く）

44

42

UBR-CLK-T1

ubr-7246# show versionコマンドを有効にすると、次のように表示されます。T1コントローラ搭載の国立クロックカード

Yes

N/A

N/A

uBR10K

Q. %PA-3-PACREATEが次の理由で実行されます。Unable to create driver for Port Adaptor type 585 in bay 1」というエラーメッセージが、ブートアップ時にCisco uBR7100ルータに表示されるのですか。

A.ブートローダーイメージは、ブートフラッシュ内のブートローダーイメージを小さくするために、ポートアダプタ(PA)をサポートしていません。しかし、Cisco IOS イメージでは PA がサポートされているため、Cisco IOS イメージがロードされた後はこのエラー メッセージは意味がありません。

uBR905

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータとは何ですか。

A. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータは、統合DOCSIS 1.1ベースのケーブルモデムおよびCisco IOSルータです。また、Cisco uBR905 では、4 ポートの 10BaseT イーサネット ハブ、ファイアウォール、および IP セキュリティ（IPSec）プロトコルの Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）のテクノロジーを 1 つのコンパクトな設計に組み込んでいます。Cisco uBR905 は、高速の IPSec VPN パフォーマンスを実現するための専用ハードウェアです。

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータの一般的な用途は何ですか。

A.一つの一般的な用途は、小規模企業環境での使用です。Cisco uBR905 には、小規模のビジネス環境向けの、インターネットへの高速アクセス、セキュリティ、複数デバイスのサポートなどの機能が備わっています。高い機能性を備えた Cisco IOS(R) ソフトウェアと DOCSIS 準拠のケーブル モデムを組み合わせれば、Cisco uBR905 により、小規模オフィスにおいて LAN 環境で複数の IP デバイスがサポートされます。信頼性の高いルータと高品質のケーブル モデムの利点が、1 ボックスで実現されます。

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータは「ケーブルモデム」ではなく「ケーブルアクセスルータ」として分類されるのはなぜですか。

A.「ケーブルモデム」という用語は、低コストでコンシューマ向けの電子橋渡し装置で構成される製品カテゴリを定義するようになりました。Cisco uBR905 はケーブル アクセス ルータとして定義されているため、ケーブル モデムとは別の製品カテゴリに属します。Cisco uBR905 は、ビジネス ユーザの別セグメントに対応するものです。ビジネス ユーザでは、ケーブル モデルが提供する高速接続が重視されるだけではなく、統合ルータが持つ高度なセキュリティ、管理性、Quality of Service（QoS）も必要とされます。

Q. Cisco uBR924ケーブルアクセスルータとCisco uBR905ケーブルアクセスルータの違いは何ですか。

A. Cisco uBR905は革新的な設計ではなく、革新的な設計です。このルータは、すでに高い評価を得ている Cisco uBR924 ケーブル アクセス ルータと非常に似ており、同じテクノロジーを多数使用しています。Cisco uBR924 は、Voice over IP（VoIP）をサポートする、初めての DOCSIS 準拠のケーブル アクセス ルータです。 しかし、大きな違いが 2 つあります。Cisco uBR905はデータ専用製品であり、Cisco uBR924の音声ポートはありません。また、Cisco uBR905には、IPSec VPNパフォーマンスを最適化するためのハードウェアアクセラレーション機能が搭載されています。

Q. Cisco CVA120シリーズとCisco uBR900シリーズの主な違いは何ですか。

A. Cisco CVA120シリーズは、データ用のイーサネットポート1つとUSBポート1つと、テレフォニーポート2つを提供します。データ機能は、IP ルーティングと Cisco Easy IP に限定されており、Cisco CVA120 は柔軟性の高いケーブル接続用の Voice over IP（VoIP）プラットフォームとして位置付けられています。これに対し、Cisco uBR900 シリーズ製品の一部のモデルでは、Cisco IOS ファイアウォールや IP セキュリティのハードウェア アクセラレーションなど、さまざまな Cisco IOS ソフトウェアの機能がサポートされています。Cisco uBR905 および uBR924 には、4 ポートのイーサネット ハブが装備されています。これに対して、uBR914 ではシリアル インターフェイスが 1 つサポートされています。

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータの出荷開始時に使用できるソフトウェア機能セットは何ですか。

A. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータには、次のベースイメージが付属しています。

- バリューテレコム：56ビット(DES)IPSecを含む

さらに、別料金で次のソフトウェア アップグレード オプションが利用可能です。

- Performance Telecommuter:3DES IPSecを含む

- バリュー・スモールオフィス：ファイアウォール、56ビットIPSecを含む

- Performance Small Office：ファイアウォール、3DES IPSecを含む

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータの前面にあるDS、US、およびDSNRのLEDは何ですか。また、これらのLEDはどのような情報を提供しますか。

A.これらのLEDは、Cisco uBR905の無線周波数(RF)状態を一目で確認できます。これらのLEDにより、ケーブル事業者はインストールとインストールのトラブルシューティングを容易に行うことができます。競合他社の多くのケーブル接続用 Customer Premise Equipment（CPE; 宅内装置）デバイスには、このような LED は見られません。

次の表は、さまざまな LED の説明と機能の一覧です。

LED

説明

機能

OK

システムのステータス

点灯 = システム OK、消灯 = 電源未投入

CATV ACT

ケーブルの動作状態

点滅 = ケーブルが動作中、消灯 = 動作していない

CATV LINK

ケーブルのリンク状態

点灯 = リンクがアップ状態、点滅 = サービス プロバイダーへのリンクの確立中、消灯 = リンクがダウン状態

1、2、3、または 4

イーサネット 1、2、3、または 4

点灯 = リンクがアップ状態、点滅 = 動作中、消灯 = リンクがダウン状態

MSG

メッセージ

用途はサービス プロバイダーが定義

DS

ダウンストリーム LED

点灯 = ダウンストリーム チャネル（ヘッドエンドから PC へ）用にロック、消灯 = ダウンストリーム チャネル用にロックされていない

JP

アップストリーム LED

点灯 = アップストリーム（PC からヘッドエンドへ）で通信中、消灯 = セカンダリ レンジングが未完了

DSNR

ダウンストリームの信号対雑音比を示す LED

点灯 = 良好なダウンストリーム信号を受信中、消灯 = 低品質のダウンストリーム信号を受信中

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータはCableLabs認定を受けていますか。

A.はい、Cisco uBR905ケーブルアクセスルータはCableLabs認定を受けています。

Q. Cisco uBR905ケーブルアクセスルータのEuroDOCSISバージョンはありますか。

A. Cisco uBR905は、uBR905と同じ設計のEuroDOCSISコンポーネントを受け入れるように設計されているため、手間をかけずにヨーロッパのバージョンを作成できます。しかし、EuroDOCSIS の市場はまだ発展途上の段階であり、ビジネス向けのサービスは CATV 事業者にとっての最優先事項にはなっていません。現時点では、この製品についての要望はありません。

Q. uBR905の詳細なFAQドキュメントはどこで入手できますか。

A. uBR905に関するFAQの詳細は、『Q & A Cisco uBR905ケーブルアクセスルータ』を参照してください。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems