内容

はじめに

Cisco Small Business VoIPルータのIPアドレスを変更するにはどうすればよいですか。

関連情報

はじめに

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q.Cisco Small Business VoIPルータのIPアドレスを変更するにはどうすればよいですか。

A.

VoIPルータと他のネットワークデバイスとの間でIPアドレスの競合が発生しないようにするために、ルータのLAN IPアドレスを変更する必要がある場合があります。手順については、このドキュメントの手順を実行してください。

ルータのLAN IPアドレスの変更

ルータのLAN IPアドレスを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、IPアドレスの競合を回避するために、Local IP Addressを探して「192.168.2.1」に変更します。

ステップ 3：

をクリックします。

ステップ 4：

コンピュータのIPアドレスを更新します。

注：設定を適用すると、ルータがリブートします。「192.168.2.1」（つまり、VoIPルータの新しいIPアドレス）を使用して、ルータのセットアップページにアクセスします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems