内容

概要

私はどのようにLinksys VoIPルータを使用して、Webサイトにアクセスできますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータを使用して一部のWebサイトにアクセスするにはどうすればよいのですか。

A.

特定のWebサイトにアクセスできないため、次の3つの要素が理由:

1. Webブラウザのセキュリティは非常に高く設定します

2. ルータで正しく設定されていないMTU

3. 保護された Webサイトである

Internet Explorerのセキュリティ設定の削減

ステップ 1：

Internet Explorerをダブルクリックし、ツールをクリックします。

ステップ 2：

インターネット オプション、[セキュリティ>カスタム レベルを選択します。ステップ3に類似したウィンドウが開きます。

ステップ 3：

ドロップダウン メニューで、[メディア低）、OKにリセットの下。

注：これはだめなら、ADSLゲートウェイのMTUを有効にします。手順については、次のセクションの手順を実行します。

VoIPルータのMTUを有効にします

ステップ 1：

Web サイトに適切な MTU サイズを決定します。

ステップ 2：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 3：

ルータのWebベース セットアップ ページが開いたら、MTUを検索し、手動に設定します。サイズ]フィールドで、手順1.から取得したMTU値を入力します。

注：DSL 接続とケーブル接続に推奨される MTU サイズは次のとおりです。

ケーブル接続：1,500

PPPoE DSL 接続：1492

ステップ 4：

をクリックします。

注：これが正しく完了するまで、ルータのポートを開くには、次の手順を実行します。

保護されたサイト用のポートを開く

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータのWebベース セットアップ ページが開いたら、アプリケーションやゲーム>ポート トリガーをクリックします。

ステップ 3：

アプリケーションでは、トリガー範囲の[https]を入力し、範囲]フィールドに、「443 "を転送しました（HTTPSで使用されるポート）。

ステップ 4：

をクリックします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems