内容

概要

保護された Web サイトに Cisco Small Business VoIP ルータを使用してアクセスするにはどうすればよいですか?

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータを使用して保護されたWebサイトにアクセスするにはどうすればよいのですか。

A.

注：通常、この原因は最大伝送ユニット（MTU）の問題であり、保護されたサイトの中にはポートを開く操作を必要とするものがあります。ルータで MTU を有効にするには、このドキュメントの手順を実行します。

ルータで MTU を有効にする

ステップ 1：

Web サイトに適切な MTU サイズを決定します。

ステップ 2：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 3：

ルータの Web ベースのセットアップ ページが開いたら、[MTU] を [Manual] に設定し、[Size] フィールドに適切な MTU 値を入力します。

注：DSL およびケーブル接続の場合に推奨される MTU サイズは次のとおりです。

ケーブル接続：1,500

PPPoE DSL 接続：1492

ステップ 4：

をクリックします。

注：これが機能しない場合は、ルータ上でポートを開きます。手順については、次のセクションの説明を参照してください。

保護されたサイト用のポートを開く

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータの Web ベース セットアップ ページが表示されたら、[Applications & Gaming] タブ > [Port Triggering] をクリックします。

ステップ 3：

[Application] で「https」と入力し、[Triggered Range] および [Forwarded Range] フィールドで「443」（https によって使用されるポート）と入力します。

ステップ 4：

をクリックします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems