内容

概要

Linksys VOIP ルータを使用して電話をかけたときに、会話がとぎれとぎれになる場合はどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Cisco Small Business VoIPルータを使用してコールを発信しているときに回線が途切れた場合はどうすればいいですか。

A.

Quality of Service （QoS）では、優先度が高いネットワーク トラフィック タイプに対して優れたサービスを保証するシステムです。顕著な例に、インターネット電話による通話やビデオ会議など負荷の高いリアルタイムのアプリケーションが挙げられます。WRTP54Gを使用してコールを発信するときに回線が途切れる場合は、ルータでQoSを有効にし、ポート256および512を有効にする必要があります。ルータでVoIPポートを有効にするには、次の手順をします。

Cisco Small Business VoIP ルータで、ポート 256 および 512 を有効にします。

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータの Web ベースのセットアップ ページが表示されたら、[Applications & Gaming] > [QoS] をクリックします。

ステップ 3：

[Application-based QoS] を探し、[Enable] を選択します。

ステップ 4：

[Specific Port#] フィールドを探し、1 つのフィールドに「256」と入力し、他方に「512」と入力してから、望ましい優先キューに従って [High]、[Medium]、または [Low] のいずれかを選択します。

ステップ 5：

をクリックします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems