内容

概要

スタティックIPアカウントを使用してCisco Small Business VoIPルータをセットアップするにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q.スタティックIPアカウントを使用してCisco Small Business VoIPルータをセットアップするにはどうすればよいのですか。

A.

インターネットサービスプロバイダー(ISP)によっては、コンピュータのTCP/IP設定に特定の番号を入力する必要があります。これは、スタティックIPアカウントを設定するために、ルータのWebベースのセットアップページで入力する必要がある番号と同じです。

スタティックIPを使用してCisco Small Businessルータを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

1. インターネット接続の確認

2. デバイスの接続

3. LEDの確認

4. スタティックIPアカウント用のCisco Small Business VoIPルータの設定

5. 電源の再投入

インターネット接続の確認

ルータを取り付けずにイーサネットケーブルを使用してブロードバンドモデムをコンピュータに接続し、インターネット接続がアクティブであることを確認します。そうでない場合は、ISPに連絡してください。

モデム経由でアクティブなインターネット接続が確立されたら、次の手順を実行して、モデムとコンピュータをルータに接続します。

デバイスの接続

インターネット接続がアクティブであることを確認したら、モデムをルータのインターネットポートに、コンピュータを4つのイーサネットポートのいずれかに接続します。

デバイスを接続したら、次のセクションの手順を実行してLEDを確認します。

LEDの確認

Cisco Small Businessルータの前面パネルに、接続のステータスが表示されます。ブロードバンドモデムをWANまたはインターネットポートに接続し、コンピュータを使用可能な番号付きポートに接続し、ルータの電源をオンにした後、ルータの前面パネルのライトをチェックします。

ルータのLEDを確認したら、次のセクションの手順を実行して、スタティックIPアカウント用にルータを設定します。

スタティックIPアカウント用のCisco Small Business VoIPルータの設定

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、[Internet Connection Type]を探し、ドロップダウンメニューの矢印で[Static IP]を選択し、ISPによって割り当てられたIPアドレス、Subnet Mask、Gateway、DNSをを入力します。

ステップ 3：

をクリック し、電源を再投入します。手順については、次のセクションの手順を実行します。

電源の再投入

ステップ 1：

コンピュータをシャットダウンします。

ステップ 2：

ルータの電源ケーブルを抜きます。

ステップ 3：

ブロードバンドモデムの電源ケーブルを抜き、30秒間待ちます。

ステップ 4：

ブロードバンドモデムの電源ケーブルを差し込み、ライトが安定して表示されるまで待ちます。

ステップ 5：

モデムのライトが安定しているように見えたら、ルータの電源ケーブルを差し込みます。

ステップ 6：

コンピュータの電源を入れ、インターネット接続をテストします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems