内容

概要

LinksysルータをLinksys VOIPルータに接続するにはどうすればよいですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品（以前の Linksys Business シリーズ）のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. LinksysルータをLinksys VOIPルータに接続するにはどうすればよいのですか。

A.

注：LinksysルータをLinksys VOIPルータに接続する前に、両方に異なるIPアドレスがあることを確認してください。両方のルータのIPアドレスが同じ場合、IPアドレスの競合が発生するため、これは必須です。両方のルータのIPアドレスが同じ場合は、競合を防ぐためにLinksysルータのIPアドレスを変更する必要があります。

LinksysルータをLinksys VOIPルータにカスケードする方法は2つあります。

1. Linksysルータのイーサネットポートの1つを、Linksys VOIPルータのイーサネットポートの1つに接続します。

2. Linksys VOIPルータのイーサネットポートの1つをLinksysルータのインターネットポートに接続します。

LinksysルータのイーサネットポートをLinksys VOIPルータのイーサネットポートに接続すると、両方のルータに接続されているコンピュータは同じLAN IPセグメント上に存在することになります。これにより、ネットワーク内のネットワークリソースを共有できます。手順についてはここをクリックしてください。

LinksysルータのインターネットポートをLinksys VOIPルータのイーサネットポートに接続すると、コンピュータが接続されているルータのLAN IPセグメントが異なるため、識別が容易になります。手順についてはここをクリックしてください。

注：Linksysルータを設定する前に、ブロードバンドモデムが接続されているLinksysルータに接続されていないことを確認してください。次に、次の手順を実行します。

LinksysルータのLinksys VOIPルータ(LAN-LAN)へのカスケード

LinksysルータをLinksys VOIPルータにカスケードするには、次の2つの手順を実行する必要があります。

1. Linksysルータへのコンピュータの接続

2. LAN-to-LAN接続を使用するLinksysルータの設定??

Linksysルータへのコンピュータの接続

注：この記事では、Linksys VOIPルータがすでに動作していることを前提としています。

ステップ 1：

コンピュータをシャットダウンし、Linksysルータの背面にある番号付きポートのいずれかに接続します。

?

注：ルータのイメージは、モデルとバージョン番号によって異なります。

ステップ 2：

付属の電源アダプタをLinksysルータに差し込みます。

PCをルータに接続した後、LAN-to-LAN接続用にLinksysルータを設定します。手順については、次の手順を参照してください。

LAN-to-LAN接続を使用するLinksysルータの設定

ステップ 1：

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：

ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、Local IP Addressを探して、これを「192.168.15.2」に変更して、両方のルータが同じIPセグメントに配置されるようにします。

ステップ 3：

Network Access Server Settings (DHCP)を探し、DHCP ServerをDisableに設定します。

ステップ 4：

をクリックします。

ステップ 5：

[アドバンストルーティング]をクリックし、[オペレーティングモード]を[ルータ]に変更します。

?

ステップ 6：

クリック？.

手順 7：

標準イーサネットネットワークケーブルを、ブロードバンドモデムが接続されているLinksys VOIPルータの番号付きイーサネットポートのいずれかに接続します。次に、イーサネットケーブルのもう一方の端を、設定したLinksysルータのイーサネットポートに接続します。

インターネットからLANへの接続を使用したLinksys VOIPルータへのLinksysルータのカスケード

標準イーサネットネットワークケーブルを、ブロードバンドモデムが接続されているLinksys VOIPルータの番号付きイーサネットポートのいずれかに接続します。次に、イーサネットケーブルのもう一方の端を、設定したLinksysルータのインターネットポートに接続します。

注：LinksysルータのインターネットポートがLinksys VOIPルータのイーサネットポートの1つに接続される場合は、これ以上の設定は必要ありません。

両方のルータのローカルIPアドレスが同じ場合、LinksysルータのIPアドレスを別のIPセグメントに変更します。手順についてはここをクリックしてください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems