目次

はじめに

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

shutdown コマンドを使用して下さい

Windows NT シャットダウンユーザインターフェイスを使用して下さい

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、shutdown コマンドまたは Windows NT のシャットダウン ユーザ インターフェイスを使用して、Microsoft Windows NT が稼働している Cisco Intelligent Contact Management（ICM）リモート システムをシャットダウンするか、またはリブートする方法について説明します。

注: Cisco Technical Assistance Center （TAC）エンジニア、または指示されたとき Cisco ICM テクニカル ティップによって指示されたときだけだけこのプロシージャに従う必要があります。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントの読者は次の項目に関する知識が必要です。

- Cisco ICM

- Microsoft Windows ネットワーク

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco ICM のすべてのバージョン

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

shutdown コマンドを使用して下さい

Telnetセッションで Cisco ICM リモート システムをシャットダウンする shutdown コマンドを使用できます。

注: 計画保守ウィンドウの間に shutdown コマンドを使用して下さい。

出力は下記の shutdown コマンドのために利用可能なオプションを説明したものです。

C:\>shutdown /?

Usage: SHUTDOWN [machine] [/M:message] [/D:delay] [/Force] [/Reboot] [/Cancel]

------------------------------------------------------------------------------

where:  machine is the network name of the computer to shutdown

message is displayed in the shutdown dialog

delay is the amount of time to wait before shutting down

/Force  Forcibly closes all applications

/Reboot Restarts the machine immediately after shutdown

/Cancel Cancels an existing shutdown order

次の例では、shutdown コマンドは「geociscolgra」と呼ばれるマシンをシャットダウンし、リブートする筈だ。

C:\>shutdown \\geociscolgra /force /reboot

Windows NT シャットダウンユーザインターフェイスを使用して下さい

コンピュータを Microsoft Windows NT シャットダウンユーザインターフェイスを使用して再起動するために、> シャットダウンされる > 再始動 コンピュータ 『Start』 をクリック して下さい。

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems