内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco IP Phone 7960/7940 液晶ディスプレイ（LCD）で事前に選択された非アクティブ時間後に、アイドル URL のロゴを表示する方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの情報を使用する前に、Cisco CallManagerの管理に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco CallManagerバージョン3.1以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

アイドルURLロゴが電話機に表示されません。

解決方法

アイドル状態のURLロゴを正しく表示するように設定されていることを確認します。次のステップを実行します。

1. Cisco CallManager AdministrationウィンドウからSystem > Enterprise Parametersの順に選択します。

2. [URL Idle]フィールドに表示するロゴのURLを入力します。

3. [URL Idle Time]フィールドにゼロ(0)より大きい値を入力します。

この値は、ステップ2で選択したロゴがアクティブ化されるまでのアイドル時間を示します。この値を0に設定すると、アイドルURLロゴは表示されません。

注：このウィンドウに表示されるパラメータはグローバルパラメータです。特定の電話機に異なる値を設定するには、電話機の設定で[URL Idle]フィールドと[URL Idle Time]フィールドの値を変更します。それ以外の場合、次の例に示すように、電話設定の[Idle Timer]フィールドは空です。

注：この電話設定を見つけるには、[Device] > [IP phone] > [search for your phone]を選択します。

関連情報

- 音声に関する技術サポート

- 音声と IP 通信製品サポート

- Cisco IP Telephony のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems