内容

概要

Q. Unity Connectionからネットワークキャプチャを取得するにはどうすればよいのですか。

概要

この記事では、Unity Connectionからネットワークキャプチャを取得する方法について説明します。Real Time Monitor Tool(RTMT)およびCLIからログを収集するための手順が示されています。

Q. Unity Connectionからネットワークキャプチャを取得するにはどうすればよいのですか。

A. Unity ConnectionのコマンドラインまたはCLIからスニファキャプチャを取得できます。キャプチャを開始するには、次のコマンドを必要なファイル名で入力します。

utils network capture eth0 size ALL count 100000 file

キャプチャを開始するにはEnterキーを押し、キャプチャを停止するにはCtrl-Cキーを押します。

キャプチャを収集するには、次のいずれかの手順を実行します。

- トレースを収集するのと同じ方法で、RTMTからキャプチャを収集できます。

注：チェックボックスをオンにすると、キャプチャは項目の最初のページではなく、2番目のページの下部に表示されます。

1. [RTMT] > [Trace & Log Central] > [Collect Files] に移動します。

2. [next] をクリックします。[Packet Capture Logs ] チェックボックスをオンにします。

3. キャプチャが実行されたタイムフレームと、ダウンロード先の場所を選択します。

- CLIを使用してキャプチャを収集できます。

1. キャプチャが配置されているディレクトリを表示するには、file list activelog /platform/cli/*コマンドを入力します。

2. ファイルをSFTPサーバにダウンロードするには、file get activelog /platform/cli/<filename>コマンドを入力します。

注：コマンドの入力後、SFTPサーバへのアクセスに関する詳細な情報が必要です。