内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

マイナーアラーム

メジャーアラーム

LEDの消灯

関連情報

概要

このドキュメントでは、ポイントツーポイント（P2P）ワイヤレス カードによりマイナー アラームまたはメジャー アラームが表示される場合、リンクがダウンしている場合、またはリンクがアップ状態であるにもかかわらずアラームが表示される場合に、調査が必要な手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- コマンドラインの使用

このドキュメントのタスクを実行するには、調査するルータで特権EXEC（「有効」）アクセス権が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- uBR7200

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.1(5)XM4（またはポイントツーポイント固定無線をサポートする任意のCisco IOSソフトウェアリリース）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

マイナーアラーム

マイナーアラームは、設定されているメトリックしきい値を超えたときに発生します（コードワードエラーなど）。 このセクションのコマンドの出力を調べると、リンクでコードワードエラーが発生しているかどうかを確認できます。

システムの電源をオンにしてからリンクがどのように実行されたかを確認するには、次のコマンドを発行します。

show interface radio slot/port link-metrics

次のメトリックは、リンクの両端が同期されている間のリンクのパフォーマンスを定量化します。

show interface radio slot/port 24hour-metrics

!--- This command provides details for the last 32 days.

show interface radio slot/port radio 1hour-metrics 1Hr_options

!--- This command provides details for the last 24 hours.

show interface radio slot/port radio 1minute-metrics 1min_options

!--- This command provides details for the last 60 minutes.

show interface radio slot/port radio 1second-metrics 1sec_options

!--- This command provides details for the last 60 seconds.

show interface radio slot/port radio 1tick-metrics 1tick_options

!--- This command provides details for the last n hardware ticks.

これらのコマンドの出力は、無線周波数(RF)リンクに問題が発生しているかどうかを確認します。

リンクメトリックをクリアし、カウンタが頻繁に増加するかどうかを確認するには、次のコマンドを発行します。

clear radio interface radio link-metrics

カードでマイナーアラームが発生し、多数のエラーが発生した場合は、RFリンクをさらに調査する必要があります。詳細は、『ワイヤレスポイントツーポイントトラブルシューティングガイド』を参照してください。この問題は、干渉または信号の劣化を引き起こすRF関連の問題である可能性があります。

マイナーアラームが表示されても、リンクがアップ状態のままである場合は、メトリックしきい値の設定が厳しすぎることがあります。現在設定されている設定を表示するには、uBRで次のコマンドを発行します。

show interface rX/0 metrics-threshold

この出力は、しきい値が設定されている場所を正確に示し、しきい値を超えるとアラームを生成します。必要に応じて、これらのしきい値の設定を再実行できます。

マイナーアラームは、さらなる調査が必要なRFの問題を示している可能性があります。ただし、物理的な環境の制限によっては、リンクがアラームを許容するのに十分なマイナーなアラームである可能性があります。

メジャーアラーム

一般に、屋外ユニット(ODU)がDC電力を受け取らない場合、または屋内ユニット(IDU)とODUの間のケーブル接続に問題がある場合に、メジャーアラームが発生します。また、ODUのセンサーの1つが許容範囲を超えた場合（過熱、過電力など）にも、メジャーアラームが発生します。 メジャーアラームは通常、ハードウェア障害を示します。両方のシナリオで、無線ループバックテストを実行して、問題のハードウェアを排除します。次に、設定コマンド（無線インターフェイス上）を示します。

radio loopback local if

radio loopback local rf

RFとIFの両方のループバックテストを実行します。これらのループバックテストでは、実行するローカルサイトのみをテストします。これらのテストは、地上波テストではありません。IFループバックが失敗した場合、P2Pラインカードに障害がある可能性があります。RFループバックが失敗した場合は、ラインカードとODUの間に物理的な問題があるかどうかを確認します。

LEDの消灯

2つのアラームLEDは、アラームの間、点灯したままになります。radio led latch offコマンドのラッチ形式を使用して、LEDを点灯したままにできます。コマンドをもう一度使用して、LEDをクリアします。

LEDの設定をデフォルト値にリセットするには、no radio led latchコマンドを発行します。

アラームはクリアする必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems