内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

UNII周波数帯域

MMDS 周波数帯域(米国のみ)

関連情報

概要

このドキュメントでは、Unlicensed National Information Infrastructure（UNII）帯域および Microwave Multipoint Distribution System（MMDS）帯域において、ポイントツーマルチポイント（P2MP）製品のヘッドエンド（uBR7200）の設定に使用できる周波数について説明します。この目的は、すべての使用可能な頻度を示すクイック リファレンス シートを提供することです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ワイヤレスネットワーク

- コマンドラインの使用

このドキュメントのタスクを実行するには、ルータで特権EXEC（「有効」）アクセスが必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- uBR7223、uBR7246、uBR7246VXR製品

- 固定ワイヤレスP2MPをサポートする任意のバージョンのCisco IOS®ソフトウェア

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

UNII周波数帯域

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

MMDS 周波数帯域(米国のみ)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,

2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,

2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,

2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

注：デュプレクサがサポートする帯域プランを決定します。これは、使用できる周波数を決定するためです。

関連情報

- ワイヤレス製品に関するサポートページ

- ワイヤレス テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems