内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

サポート対象のバージョン

工場出荷時のデフォルトへの AP のリセット

アップグレード手順

ブート ブロック バージョンの確認

アップグレード手順

VxWorks の制限事項

VxWorks-Security の考慮事項

関連情報

概要

このドキュメントでは、コンソール接続を使用して VxWorks のファームウェアを実行するアクセス ポイント（AP）をアップグレードする方法について説明します。この方法は、ユーザが FTP サーバを使用していない場合やブラウザが接続可能な IP アドレスで AP が設定されていない場合に有効です。Web ブラウザ経由またはファイル サーバからファームウェア アップグレードを実行する方法の手順については、『ファームウェアと設定の管理』の「ファームウェアの更新」の項を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、VxWorksファームウェアバージョン12.01T1をVxWorksファームウェアバージョン12.05にアップグレードしたものです。このアップグレード手順では、VxWorksファームウェアイメージ12.01T1を実行する1200 APを0使用0します。

AP コンソール経由でファームウェアをアップグレードするためには、AP ファームウェア イメージ ファイルが必要です。

注：最新のバージョンに関してはワイヤレスLANダウンロードを参照してください。

ダウンロードするファイルは、単一のファイル（AP12xxvxxxx.exe、自己解凍型アーカイブ）です。

このファイルは再度解凍して、非圧縮イメージ（AP12xxvxxxx.img）ファイルにする必要があります。

注： .imgファイルは、.exeファイルではなく、APにインストールされているファイルです。

コンピュータの COM1 または COM2 ポートを AP のコンソール ポートに接続するためには、ストレートの 9 ピン シリアル延長ケーブルが必要です。ケーブルを接続したら、ターミナル エミュレータ（ハイパー ターミナルなど）を使用して、次の設定でセッションを確立します。

- 9600 bps

- 8 データ ビット

- パリティなし

- 1 ストップ ビット

- フロー制御なし

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

サポート対象のバージョン

VxWorks ファームウェア バージョン 12.05 をインストールするには、AP が VxWorks ファームウェア バージョン 11.40T 以降を実行している必要があります。

工場出荷時のデフォルトへの AP のリセット

ユニットを工場出荷時のデフォルトに設定する必要がある場合は、『ファームウェアと設定の管理』の「設定のリセット」の項を参照してください。

アップグレード手順

ここで説明するアップグレード手順は、AP 上のブート ブロック バージョン 0.05 に関係します。12.01T1 ファームウェアをアップグレードする手順は、AP 上で使用可能なブート ブロック バージョンに関係なく、同じです。

ブート ブロック バージョンの確認

AP をリブートするためには、電源コネクタを抜き差しする必要があります。これにより、AP 上で使用可能なブート ブロック バージョンが決定されます。

AP がリブートすると、システムの紹介情報が表示されます。ブート ブロック バージョンは、このテキストの 3 行目に表示され、Bootstrap Ver というラベルが付いています。この出力は、表示されたブートストラップ バージョン 0.05 を示しています。

System ID: 000ED77C343E

Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00

Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK)

Initialization: OK

アップグレード手順

AP をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. メモリファイルがMemory:Fileの見出しの下に表示されたら、5秒以内にCtrl-Wを押して、ブートブロックメニューに移動します。

2. メイン メニューに戻るには、=（等号キー）を押します。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

注：  メニューでは大文字と小文字が区別されます。Windows または UNIX コマンド シェルに表示されるようなコマンド プロンプトは表示されません。

3. Ctrl-Z を押して、非表示になっている再フォーマット メニューを表示します。これらのメニュー項目には以下が表示されます。

U -- Upgrade bootstrap from file.

!--- FORMAT memory bank.

4. !（感嘆符キー、Shif-1）を押して、フラッシュ メモリの内容を消去し、新しいファームウェア用の領域を確保します。

!--- FORMAT memory bank.

5. 3 を押して、フラッシュ メモリ バンクを選択します。

FORMAT Memory Bank:

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

6. Y を押して、FORMAT を確認します。

注意：このステップでは、バンク内のすべてのファイルが消去されます。

Y -- *FORMAT*

N -- CANCEL

フラッシュ メモリが消去されると、システムにすべてのメモリ タイプの更新内容が表示されます。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624         0  16742624

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176         0   7602176

M

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

b) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

7. ファイル転送プロトコルを選択して、ファイル転送用にセットアップします。

1. メイン メニューで、p を押して、転送プロトコルを選択します。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. x を押して、Xmodem を選択します。

x -- Xmodem

k -- 1K-Xmodem

8. 転送を高速化するために、ボー レートを 115200 bps に設定します。次のステップを実行します。

1. メイン メニューで、n を押して、コンソールを選択します。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. b を押して、ボー レートを変更します。

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<esc> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

3. g を押して、ボー レートを 115200 bps に設定します。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

コンソールの速度が変更されるとすぐに、AP との通信が失われます。

9. ターミナル プログラムの速度をリセットして、通信を再確立します。

1. ターミナル プログラムを接続解除します。

2. その接続プロパティを 115200 bps に変更します。

3. ターミナル プログラムを再接続します。

10. 再接続したら、Esc キーを押して、メニュー ツリーを取り消し、AP メイン メニューに戻ります。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<ESC> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

注：次の手順で、ファイル転送には必ず非圧縮ファームウェアファイル（.imgファイル）を使用してください。AP イメージをダウンロードするには、『無線 LAN のダウンロード』を参照してください。

11. l（小文字の L）を押して、ファイルを受信するように AP を設定します。

l

Using Xmodem

(type <Ctrl-X> to cancel)

CCC

12. Xmodem 経由でファームウェア ファイルを受信するには、次の手順を実行します。

注：このドキュメントでは、コンソール経由でアップグレード処理にハイパーターミナルを使用することを前提としています。

1. ハイパー ターミナル ウィンドウのメニュー バーで [Transfer] タブをクリックします。

2. ポップアップ ウィンドウで [Send File] タブを選択します。

3. [Send File] ウィンドウで、この AP をアップグレードするために必要な非圧縮イメージ ファイル（img）を参照して選択します。PC 上では、この非圧縮イメージ ファイルがすでにダウンロードされている必要があります。

4. AP にファイルを送信するために使用されるプロトコルとして Xmodem を選択します。

13. これで、Xmodem プロトコル経由のファイル転送が開始されます。次に、Xmodem ファイル転送ウィンドウの表示例を示します。

転送が完了すると、システムにすべてのメモリ タイプの更新内容が表示されます。

注：この出力では、新しくアップグレードされたファームウェアバージョン12.05(太字で強調表示)が表示されています。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176         0   7602176

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

14. ファイル転送が完了したら、コンソール ボー レートを 9600 bps に戻して、エラーや問題が発生する可能性を減らします。

1. n を押して、メイン メニューでコンソールを選択します。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. b を押して、ボー レートを変更します。

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<esc> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

3. b を押して、ボー レートを 9600 bps に戻します。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

コンソールの速度が変更されるとすぐに、AP との通信が失われます。

15. ターミナル プログラムの速度をリセットして、通信を再確立します。

1. ターミナル プログラムを接続解除します。

2. その接続プロパティを 9600 bps に変更します。

3. ターミナル プログラムを再接続します。

16. 再接続したら、Esc キーを押して、メニュー ツリーを取り消し、AP メイン メニューに戻ります。

a -- 4800

b -- 9600

c -- 19200

d -- 28800

e -- 38400

f -- 57600

g -- 115200

b -- Baud (all N/8/1)

e -- Echo test (<ESC> stops)

o -- Output test (any key stops)

l -- LED test

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

17. 手動でそれぞれのファイルを一度に 1 つずつ DRAM からフラッシュに移動します。

1. c を押して、コピーを開始します。

c -- Copy file

f -- File dir

l -- downLoad file into DRAM

u -- Upload file

p -- xfer Protocol

n -- coNsole

r -- Run

s -- System info.

!--- FORMAT memory bank.

2. 3 を押して、宛先バンクとしてフラッシュ メモリを選択します。

Copy Into Bank:

1 -- DRAM

2 -- Config

3 -- FLASH

3. a を押して、コピーする最初のファイルを選択します。

File To Copy:

a -- EnterpriseAP Sys 12.05

b -- EnterpriseAP Web 12.05

c -- Inflate Ver. c14o

d -- 350 Series FW 5.20.47

e -- AIR-CB20A FW 5.20.47

f -- AP Installation Key

g -- AWC_ConfigDB

!--- Choose a to copy the first file, EnterpriseAP Sys 12.05, !--- from DRAM into Flash.

ファイルが DRAM からフラッシュにコピーされたら、ファイル システムの更新内容が表示されます。DRAM とフラッシュの両方に同じファイルが存在することを確認します。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1225476   6376700

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

h) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

4. DRAM に列挙されたすべてのファイルがフラッシュ メモリに列挙されるまで、ステップ 18a ～ 18c を繰り返します。

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624   1501612  15241012

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1501612   6100564

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) DRAM  :EnterpriseAP Sys 12.05   00008720   1225476  gzip     Exec  0901

b) DRAM  :EnterpriseAP Web 12.05   00133A24    149300  .tar.gz  Web   0000

c) DRAM  :Inflate Ver. c14o        00158158      7496  gzip     Dcdr  0900

d) DRAM  :350 Series FW 5.20.47    00159EA0     59292  .tar.gz  Data  0000

e) DRAM  :AIR-CB20A FW 5.20.47     0016863C     60048  .tar.gz  Data  0000

f) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

g) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

h) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

i) FLASH :EnterpriseAP Web 12.05   FF9CB304    149300  .tar.gz  Web   0000

j) FLASH :Inflate Ver. c14o        FF9EFA38      7496  gzip     Dcdr  0900

k) FLASH :350 Series FW 5.20.47    FF9F1780     59292  .tar.gz  Data  0000

l) FLASH :AIR-CB20A FW 5.20.47     FF9FFF1C     60048  .tar.gz  Data  0000

18. すべてのファイルがフラッシュ メモリにコピーされたら、電源を入れ直して AP をリブートします（電源をオフにしてからオンに戻します）。

Testing DRAM...

(press <esc> to bypass)

Testing DRAM...

(press <esc> to bypass)

DRAM OK

Power-on reset.

Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc.

Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc.

System ID: 000ED77C343E

Motherboard: IBM405 200MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision 00

Bootstrap Ver. 0.05: FLASH, CRC C5CA9B6B (OK)

Initialization: OK

..........

......

Memory Bank   total      used      left

DRAM      16742624         0  16742624

Config      524288       292    523996

FLASH      7602176   1501612   6100564

新しいファームウェアのバージョンがフラッシュ メモリに表示されます。

Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags

a) Config:AP Installation Key      FF820000        80  none     Key   0000

b) Config:AWC_ConfigDB             FF820050       212  AiroDB1  Data  0000

c) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05   FF8A0000   1225476  gzip     Exec  0901

d) FLASH :EnterpriseAP Web 12.05   FF9CB304    149300  .tar.gz  Web   0000

e) FLASH :Inflate Ver. c14o        FF9EFA38      7496  gzip     Dcdr  0900

f) FLASH :350 Series FW 5.20.47    FF9F1780     59292  .tar.gz  Data  0000

g) FLASH :AIR-CB20A FW 5.20.47     FF9FFF1C     60048  .tar.gz  Data  0000

Inflating "EnterpriseAP Sys 10.12"...

19. ブート プロセスが完了して、メイン メニューが表示されたら、H を押して、[Home] メニューを表示します。

20. AP が新しいファームウェア バージョンを実行していることを確認します。

AP1200-ed708a      [Cisco 1200 Series AP 12.05]

Uptime: 00:01:56

VxWorks の制限事項

VxWorks ファームウェアは 802.11g 無線をサポートしません。そのために、AP を 12.2(13)JA バージョン以降にアップグレードする必要があります。つまり、802.11g 無線をサポートするために、AP を Cisco IOS® にアップグレードする必要があります。

VxWorks-Security の考慮事項

VxWorks ベースの Aironet AP がブート中に、ソフトウェア イメージが正常に起動して、LAN と無線のドライバがロードされるまでにリセットが発生した場合は、デバイスのコンフィギュレーション ファイルが失われます。その後で、デバイスはリロード中に工場出荷時のデフォルトに戻ります。リロード時に、AP はデフォルトの Service Set Identification（SSID）の tsunami とオープン認証に戻ります。そのため、このような AP を使用した場合は、認証されていないワイヤレス クライアントがネットワークにアクセスできます。

このセキュリティへの影響を軽減するために、AP が 802.1q トランキングをサポートするスイッチ ポート上に存在する場合は、ネイティブ VLAN のネットワーク アクセスを拒否するようにポートを設定できます。これにより、AP が管理されなくなり、AP はタグ付き VLAN へのワイヤレス アクセスを許可するようにしか設定できなくなります。そのため、AP がデフォルトに設定されている場合は、その認証されたワイヤレス クライアントがネイティブ VLAN に配置され、スイッチ ポートでブロックされます。

関連情報

- Cisco Aironet 機器のパスワード回復手順

- Cisco Aironet 340 シリーズ コンフィギュレーション ガイド

- 無線 LAN のダウンロード

- ファームウェアと設定の管理

- VxWorks ファームウェア バージョン 12.05 を実行している Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントのリリース ノート

- ファームウェア バージョン 12.01T1 を実行している Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントのリリース ノート

- VxWorks ソフトウェアを実行している Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイントのクイック スタート ガイド

- VxWorks 用の Cisco Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイント ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems