内容

概要

Workgroup Bridge とは何ですか。

最新ソフトウェアはどこからダウンロードできますか。

Workgroup Bridge でのソフトウェアのアップグレード方法を教えてください。

Workgroup Bridge の管理方法を教えてください。

Workgroup Bridge にワイヤレス クライアントを関連付けることはできますか。

Workgroup Bridge で設定を保存する方法を教えてください。

Workgroup Bridge を他の IEEE 802.11b デバイスと一緒に使用できますか。

Workgroup Bridge は、どのようなデバイスと関連付けることができますか。

Workgroup Bridge の周波数を教えてください。

Workgroup Bridge の無線リンクでデータのセキュリティを確保する方法を教えてください。

WGB が上流に位置する AP と通信するときに使用できる EAP の認証タイプを教えてください。

Wired Equivalent Privacy（WEP）キーとは何ですか。

Workgroup Bridge の一般的な通信範囲はどの程度ですか。

Workgroup Bridge のイーサネット ポートの速度はどの程度ですか。

Workgroup Bridge の無線周波リンクに対する干渉の発信元として考えられるものは何ですか。

Workgroup Bridge を工場出荷時の設定に戻す方法を教えてください。

Workgroup Bridge（WGB）はどのようなセキュリティ機能をサポートしていますか。

Workgroup Bridge はデバイスを何台までサポートできますか。

Workgroup Bridge の一般的な適用例にはどのようなものがありますか。

Workgroup Bridge は、屋外（建物間）シナリオでブリッジとして使用できますか。

WGB として機能する自動 IOS AP にはどのようなものがありますか。

LWAPP AP は、WGB をサポートしていますか。

WGB（350 シリーズ）のデフォルト設定を教えてください。

AP 340 は、WGB に変換できますか。

340 WGB はブリッジまたは AP に変換できますか。

WGB のデフォルトの IP アドレスを教えてください。

IPSU から WGP に IP アドレスを割り当てるには、IPSU をインストールした PC を Bridge と同じサブネットに置く必要がありますか。

ブリッジ ループとは何ですか。ブリッジ ループはどのような原因で発生しますか。

Staleout 時間設定の用途を教えてください。

350 シリーズの WGB にはどのようなアンテナ オプションがありますか。

WGB350 の電源仕様を教えてください。

アクセス ポイントに関連付けられた Workgroup Bridge にアクセスできません。これは、なぜですか。

350 WGB ではどのような変調方式がサポートされていますか。

350 シリーズの WGB でカバーされている一般的な通信範囲はどの程度ですか。

WGB ではどのようなリモート設定オプションがサポートされていますか。

AP1200 を WGB として使用しています。AP 上の 2 基のアンテナを WGB モードで動作させることはできますか。

AP を WGB として設定して、信号受信に基づいて親アクセス ポイントとの間で動的にスイッチを切り替える方法を教えてください。

関連付けを試みるために WGB で設定できるアクセス ポイントの最大数を教えてください。

デフォルトでは、AP は WGB をどのように扱いますか。このデフォルト ステータスを変更することはできますか。

1 台の AP に WGB を何台関連付けることができますか。

Workgroup Bridge の上面にある LED は何を意味していますか。

Workgroup Bridge にエンド デバイスを接続するにはどのようなイーサネット ケーブルを使用する必要がありますか。

ワークグループ ブリッジがが関連付けられているかどうかは、どのようにして分かりますか。

WGB は、高速セキュア ローミングをサポートしていますか。

WGB は、複数の VLAN をサポートしていますか。

VLAN のトランキングは、Workgroup Bridge を介してサポートされますか。

Lightweight Access Point Protocol（LWAPP）環境で Workgroup Bridge として使用できる方法はありますか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Aironet ワークグループ ブリッジに関する最も一般的な質問について説明します。

Q. Workgroup Bridgeとは何ですか。

A. Workgroup Bridge(WGB)は、イーサネット対応デバイスにワイヤレスインフラストラクチャ接続を提供できる小型のスタンドアロンユニットです。無線ネットワークに接続するために無線クライアント アダプタを備えていないデバイスは、イーサネット ポート経由で WGB に接続できます。WGB は、無線インターフェイス経由でルート AP に関連付けされます。この方法で、有線クライアントは無線ネットワークにアクセスできます。WGB は 10Base-T コネクタを使用する、標準のイーサネット ポートを介してハブに接続します。

Q.最新のソフトウェアはどこでダウンロードできますか。

A. Cisco Aironet機器は、すべてのコンポーネントに最新バージョンのソフトウェアがロードされている場合に最適に動作します。最新のソフトウェアとドライバは Cisco Software Center からダウンロードできます。

Q. Workgroup Bridgeのソフトウェアをアップグレードするにはどうすればよいのですか。

A.手順は、アップグレード先のファームウェアバージョンおよびアップグレードが行われるWGBモデルによって異なります。350シリーズWGBを最新のファームウェアバージョン8.89でアップグレードするには、「ブリッジファームウェアのアップグレード」で説明されている手順を実行します。他のすべてのvxworksファームウェアバージョンについては、異なるファームウェアバージョンのリリースノートで説明されている手順を参照してください。

Q. Workgroup Bridgeの管理方法を教えてください。

A. 340シリーズのWorkGroup Bridgeには、設定するコンソールコネクタがありません。このような場合、次のいずれかの方法に従って Workgroup Bridge を設定してください。

- IP セットアップ ユーティリティ（IPSU）を PC にインストールして起動し、Workgroup Bridge で IP アドレスおよびサービス セット識別子（SSID）を設定します。IPSU は、Cisco ダウンロード サイト（登録ユーザ専用）で入手できます。

- デフォルトでは、Workgroup Bridge の SSID は tsunami で、DHCP を使ってワイヤレス リンク上の IP アドレスの取得を試みます。Wired Equivalent Privacy（WEP）はデフォルトでオフになっています。IP アドレスがすでに設定されている場合は、その IP アドレスに Telnet 接続を行うか、そのアドレスを参照することができます。これらのデフォルト設定は、ファームウェア バージョン 8.89 を実行している 350 シリーズの WGB に適用されます。

- DHCP で IP アドレスを取得できなかった場合は、小さなリセット穴にペーパー クリップなどの先のとがった物を差し込んで WGB を工場出荷時のデフォルトにリセットし、デフォルトのアドレス 192.168.200.1 を使ってアクセスできます。

Q.ワイヤレスクライアントをWorkgroup Bridgeに関連付けることはできますか。

A.いいえ。ワークグループブリッジ自体がワイヤレスクライアントです。有線クライアントをワイヤレス バックボーンに接続するために使用します。

Q. WorkGroup Bridgeで設定を保存するにはどうすればよいのですか。

A.設定の変更を保存する明示的な方法やコマンドはありません。ユーザが行う変更は、パラメータを設定または変更するたびに不揮発性フラッシュ メモリに自動的に保存されます。これで、電源障害または計画的な停電中にも設定は確実に維持されます。ほとんどの設定は、コマンドが実行されるとすぐに有効になります。すぐに有効にならない設定は、コマンド情報に記載されています。

Q. Workgroup Bridgeは他のIEEE 802.11bデバイスと連携できますか。

A.いいえ、Workgroup Bridgeは他のシスコ機器とのみ連携します。Workgroup Bridge は Cisco AP または Cisco Bridge とだけ通信します。他の Cisco Aironet ワイヤレス ネットワーキング デバイス（他の WGB も含む）や他のベンダー製造のデバイスとは通信しません。Workgroup Bridge は、事実上独自のビーコンである Aironet 拡張機能を使用して、Cisco AP として機能します。これは Cisco 独自のデバイスです。

Q. Workgroup Bridgeはどのデバイスに関連付けることができますか。

- A．ワークグループ ブリッジからアクセス ポイント（AP）

- ワークグループ ブリッジからブリッジ（AP モードで）

- ワークグループ ブリッジからベース ステーション（AP モードで）

- Workgroup Bridge からリピータ モードの AP（リピータがルート AP に関連付けられている場合）

Q. Workgroup Bridgeの通信周波数は何ですか。

A. Workgroup Bridgeは、2.4 GHzの周波数の11チャネルの1つで送受信を行います。この周波数は公共周波数です。無線の仕様の詳細は、「無線の特性」を参照してください。

Q. Workgroup Bridgeの無線リンクでデータを保護するにはどうすればよいのですか。

A. Wired Equivalent Privacy(WEP)を有効にして、無線リンク経由で送信されるパケットのペイロードを暗号化します。

ソフトウェア バージョンの場合（8.8）、Light Extensible Authentication Protocol（LEAP）クライアントとして Workgroup Bridge を追加できます。Workgroup Bridge は Access Control Server（ACS）の認証を受けます。 詳細については、製品の設定ガイドの「設定メニューの使用方法」を参照してください。

Q. WGBがアップストリームAPと通信するときに使用できるEAP認証タイプは何ですか。

A.すべてのAP IOS WGBは、LEAP、EAP-FAST、またはEAP-TLSを使用して、アップストリームAPに認証できます。EAP-FAST は、EAP-FAST の内部 EAP タイプとして PEAP をサポートできるため、AP1130 および AP1240 では PEAP のサポートは必須ではありません。PEAP をサポートしないことが問題となるのは、AAA サーバが PEAP だけをサポートし、EAP-FAST または EAP-TLS をサポートしていない場合だけです。ただし、このシナリオでは、EAP-FAST でローカル オーセンティケータを使用できます。

Q. Wired Equivalent Privacy(WEP)キーとは何ですか。

A. WEPキーは、データの暗号化と復号化に使用されるユーザ定義の文字列です。

Q. Workgroup Bridgeの標準的な範囲は何ですか。

A.一般的な範囲は、必要なデータレート（帯域幅）、アンテナタイプとアンテナケーブルの長さ、送信を受信するデバイスなど、多くの要因によって異なります。最適なインストール条件下では、最大 90 m（300 フィート）の範囲をカバーできます。

Q. Workgroup Bridgeのイーサネットポートの速度はどのくらいですか。

A.ブリッジのイーサネットポートは、10baseT RJ-45コネクタで10 Mbpsをサポートし、半二重だけがサポートされます。

Q. Workgroup Bridgeの無線周波数(RF)リンクに対する干渉源として考えられるものはどれか？

A.干渉は、2.4 GHzのコードレス電話、不適切にシールドされた電子レンジ、他社製の無線機器など、さまざまなソースから発生する可能性があります。警察のレーダー、電気モーター、および機械の中の可動金属部品なども干渉を起こす場合があります。詳細については、「無線周波数による通信に影響を及ぼす問題のトラブルシューティング」を参照してください。

Q. Workgroup Bridgeを工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、どうすればよいのですか。

A. 350シリーズのWGBを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、いくつかのオプションがあります。

Telnet を使用して WGB に接続している場合は、コマンド Telnet と WGB の IP アドレスを入力します。VxWorks のメイン メニューから [Diagnostics] オプションを選択します。[Diagnostics] で、[Defaults] を選択します。[Defaults] オプションを選択すると、ブリッジは工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。ブリッジは、現在保存されている設定を消去し、restart コマンドを実行します。

選択した部分だけをリセットするには、[Diagnostics] メニューの [Reset] オプションを選択します。3 つのエントリ オプションがあります。

- ident_save：IP アドレスを除くすべての設定をデフォルトに設定します。

- radio_default：無線設定のみデフォルトに設定します。

- filter_default：フィルタ情報のみデフォルトに設定します。

DHCP で IP アドレスを取得できなかった場合は、小さなリセット穴にペーパー クリップなどの先のとがった物を差し込んで WGB を工場出荷時のデフォルトにリセットし、デフォルトのアドレス 192.168.200.1 を使ってアクセスできます。

Web GUI を使用して、350 シリーズの WGB を工場出荷時のデフォルトにリセットすることもでます。Web ブラウザを開き、[Address] フィールドに WGB の IP アドレスを入力します。WGB のメイン ページで、[Allow Config Changes] を選択します。[Diagnostics] をクリックします。

WGB を工場出荷時のデフォルト値にリセットするための複数の項目と対応する値の列を掲載したページが表示されます。これらの項目で、[Return to default configuration] を選択して、WGB 工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

ident_save:、radio_default:、filter_defaultの3つの値のいずれかを選択します。という 3 つの値が [Default parts of the configuration] という項目に対応しています。これらの値の 1 つを選択すると、選択した部分だけをリセットできます。

Q. Workgroup Bridge(WGB)ではどのようなセキュリティ機能がサポートされていますか。

A. WGBデバイスの最新のWGBファームウェアは次のものをサポートしています。

- 40 ビットおよび 128 ビット Wired Equivalent Privacy（WEP）

- キー ハッシュ

- Message Integrity Check（MIC）

- 802.1x プロトコル草案 10

すべてのアクセス ポイント（AP）IOS WGB（WGB として機能する AP）は Lightweight Extensible Authentication Protocol（LEAP）、EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling（EAP-FAST）または EAP-Transport Layer Security（EAP-TLS）をサポートして、上流に位置する AP による認証を受けます。EAP-FAST は、EAP-FAST の内部 EAP タイプとして PEAP をサポートできるため、P1130 および AP1240 では Protected EAP（PEAP）のサポートは必須ではありません。PEAP をサポートしないことが問題となるのは、AAA サーバが PEAP だけをサポートし、EAP-FAST または EAP-TLS をサポートしていない場合だけです。ただし、このシナリオでは、EAP-FAST でローカル オーセンティケータを使用できます。これらは Wi-Fi Protected Access（WPA）もサポートします。

Q. Workgroup Bridgeは何台のデバイスをサポートできますか。

A. Workgroup Bridgeは、有線イーサネットセグメントで最大8つのMACアドレスをサポートします。1200 シリーズのアクセス ポイントを Workgroup Bridge として動作させる場合は、イーサネット側で 254 台のクライアントを処理できます。ただし、この WGB モードの AP が関連付けられているルート ブリッジまたは AP に他のワイヤレス クライアントが関連付けられていないことが前提となります。

AP を WGB モードで動作させる場合、AP はクライアント レベルで関連付けを行いますが、これは真のブリッジではないということなので注意が必要です。したがって、ユーザを少人数または適切な数に制限することが、常に推奨されます。

Q. Workgroup Bridgeの一般的な用途は何ですか。

- 有線ゲストに接続を提供するワイヤレス バックボーンを備えたホテル

- ワイヤレス バックボーンに接続する内蔵イーサネット アダプタ搭載のプリンタ

- 有線のみのクライアントへのワイヤレス インフラストラクチャの拡大

- 有線のみの学生用ラップトップも使用できるワイヤレス対応の教室

Q. Workgroup Bridgeは、屋外（建物間）のシナリオでブリッジとして使用できますか。

A.はい。Workgroup Bridge はワイヤレス クライアントのように扱われる点に注意してください。別の Workgroup Bridge に関連付けることはできません。AP との接続時は、理想的な状況下（ライン オブ サイト、アンテナなど）での距離は約 1.6 キロ（1 マイル）に制限されます。

Q. WGBとして機能できるAutonomous IOS APはどれですか。

A. AP1100、AP1130、AP200、AP1240、およびBR1310はすべてWGB動作モードをサポートしています。AP350 および BR1400 は、WGB をサポートしていません。

Q. LWAPP APはWGBをサポートしていますか。

A. WGB機能は、自律IOS APにのみ実装され、LWAPP APには実装されません。

Q. WGB（350シリーズ）のデフォルト設定は何ですか。

- Radio Network Name：tsunami

- WEP Encryption Key：3031323334353637383930313233

- Network Type：Infrastructure

- Data Rate：Auto

- Encryption：Enabled

- Authentication Type：Open

- Encryption：128-bit Encryption

- Association：Mixed Cells Allowed

Q. AP 340をWGBに変換できますか。

A. No. AP340には、WGBとして機能する機能はありません。

Q. 340 WGBはブリッジまたはAPに変換できますか。

A.いいえ。340 WGBはAPまたはブリッジに変換できません。340 WGB は VxWorks を実行し、新しい Cisco IOS 製品（br1310 など）は、WGB、ルート/非ルート ブリッジ、AP 機能を改良しています。

Q. WGBのデフォルトIPアドレスは何ですか。

A. WGBが工場出荷時のデフォルトに戻されると、WGBは自身に192.168.200.1のIPアドレスを割り当てます。

Q. IPSU経由でWGBにIPアドレスを割り当てるために、インストールされているPC IPSUがブリッジと同じサブネット上にある必要がありますか。

A.いいえ。IPSUはIPマルチキャストを使用するため、IPSUを実行するコンピュータがブリッジとは異なるサブネットにある場合は、ブリッジのIPアドレスとSSIDを設定できます。

Q.ブリッジループとは何ですか。ブリッジ ループはどのような原因で発生しますか。

A. Workgroup Bridgeが有線LANに接続され、同じLAN上のアクセスポイントと通信する場合、ブリッジループと呼ばれるネットワークの問題が発生する可能性があります。ブリッジ ループを回避するには、設定後すぐに有線 LAN から Workgroup Bridge を切断してください。ブリッジ ループは、複数の Workgroup Bridge が同じリモート ハブに接続されている場合にも発生することがあります。このブリッジ ループを防ぐためには、リモート ハブには常に 1 台の Workgroup Bridge だけを接続してください。

Q. Staleout時間設定の用途は何ですか。

A. Workgroup Bridge管理システムには、[設定(Configuration)] > [イーサネット(Ethernet)]ページの有線LANスターアウト時間設定が含まれています。この設定は、デバイスが非アクティブの場合に Workgroup Bridge がアソシエーション テーブルのデバイスを追跡し続ける秒数を制御するときに使用します。5 ～ 1000 秒の値を入力します。5 分の場合は 300 秒、10 分の場合は 600 秒です。

同じデバイスが常に Workgroup Bridge に接続している場合は、staleout 時間設定には 5 を入力します。Workgroup Bridge に接続するデバイスが頻繁に変わる場合は、staleout 時間設定には 300（5 分）を入力します。Workgroup Bridge からイーサネット ケーブルを切断し、再接続すると、Workgroup Bridge はアソシエーション テーブルからすべてのデバイスを削除し、staleout の時間設定に関係なく、再学習します。

Q. 350シリーズWGBのアンテナオプションは何ですか。

A.ブリッジには、次の2つのアンテナ構成が用意されています。キャプチャされたアンテナ 1 基、またはユーザが 1 基または 2 基のアンテナを接続できるリバース TNC アンテナ コネクタ 2 基です。

Q. WGB350の電力仕様は何ですか。

A. WGB 350のDC電力は+5ボルト、1.25アンペアです。実際の電流は 600 mA です。最大および最小範囲は 5 V または 4.8 ～ 5.2 V DC と非常に近い数値です。

また、350 シリーズ WGB は、インライン パワーをサポートしていません。直接電力のみサポートします。WGB の背面パネルの WGB350 電源ポートに直接終端する電源アダプタを使って電源を入れます。電源アダプタモデルは100-120V～1.0A/50-60Hz、出力は+5V～1.25Aです。

Q.アクセスポイントに関連付けられたワークグループブリッジにアクセスできません。これは、なぜですか。

A.ワークグループブリッジ(WGB34xまたはWGB352)がアクセスポイントに関連付けられている場合、WGBのコンソールメニューにアクセスしたり、アクセスポイントのイーサネットポートに接続された有線LAN上のステーションからWGBをpingしたりすることはできません。ただし、WGB 上のイーサネット ポートに接続されているクライアント デバイスと WGB に関連付けられているアクセス ポートに関連付けられたクライアント デバイスからは WGB にアクセスできます。アクセス ポイントと WGB 間の無線トラフィックは影響を受けません。

Q. 350 WGBでサポートされる変調タイプにはどのようなものがありますか。

A. 350 WGBでサポートされる変調タイプは次のとおりです。

- DBPSK @1 Mbps

差動 2 位相偏移変調（DBPSK）は、IEEE 802.11 準拠のワイヤレス LAN で 1 Mbps の伝送速度で使用される変調方式です。

- DQPSK @2 Mbps

差動 4 位相偏移変調（DQPSK）は、IEEE 802.11 準拠のワイヤレス LAN で 2 Mbps の伝送速度で使用される変調方式です。

- CCK @ 5.5 および 11 Mbps

相補コード キー入力（CCK）は、IEEE 802.11 準拠のワイヤレス LAN で 5.5 Mbps および 11 Mbps の伝送速度で使用される変調方式です。

Q. 350シリーズのWGBでカバーされる一般的な範囲は何ですか。

A.屋内/屋外の使用状況と使用されるデータレートによって異なります。

屋内：

- 11 Mbps 時 40 m（130 フィート）

- 1 Mbps 時 107 m（350 フィート）

屋外：

- 11 Mbps 時 244 m（800 フィート）

- 1 Mbps 時 610 m（2000 フィート）

Q. WGBでサポートされているリモート設定オプションは何ですか。

A.リモートロケーションからWGBを設定するには、次のいずれかのオプションを使用します。

- Telnet

- HTTP

- FTP

- TFTP

- SNMP

Q. AP1200がWGBとして機能しています。AP 上の 2 基のアンテナを WGB モードで動作させることはできますか。

A.アクセスポイントに2つの無線がある場合、2.4 GHz無線または5 GHz無線がワークグループブリッジモードで機能します。1 つの無線インターフェイスを Workgroup Bridge として設定すると、他の無線インターフェイスは自動的に無効になります。

Q.信号受信に基づいて親アクセスポイント間を動的に切り替えるように、APをWGBとして動作させるにはどうすればよいのですか。

A.ワークグループブリッジをモバイルステーションとして設定するには、次のコマンドを使用します。

ap(config)#mobile station

この設定を有効にすると、受信信号強度インジケータ（RSSI）の数値が低い、電波干渉が多い、またはフレーム損失率が高いことが検出された場合に、Workgroup Bridge は新しい親アソシエーションをスキャンします。これらの基準を使用して、モバイル ステーションとして設定された Workgroup Bridge は、新しい親アソシエーションを検索し、現在のアソシエーションが失われる前に新しい親にローミングします。モバイル ステーションの設定が無効の場合（デフォルトの設定）、Workgroup Bridge は現在のアソシエーションを失った後で新しいアソシエーションを検索します。

詳細については、「Workgroup Bridge のローミング設定」を参照してください。

Q. WGBが関連付けを試行するために設定できるアクセスポイントの最大数はいくつですか。

A. MACアドレスは、最大4つの親アクセスポイントに入力できます。Workgroup Bridge は、まず MAC アドレス 1 との関連付けを試みます。そのアクセス ポイントが応答しない場合、Workgroup Bridge は親リストの次のアクセス ポイントを順次試みます。ただし、WGB は、一度に 1 つの AP としか関連付けることはできません。この MAC アドレスのリストは、WGB が順番にアソシエーション要求を送信して関連付けを試行できる AP の最大数を示しているにすぎません。

Q. APはデフォルトでWGBをどのように扱いますか。このデフォルト ステータスを変更することはできますか。

A. APはデフォルトでWGBをクライアントデバイスとして扱います。Workgroup Bridge をインフラストラクチャ デバイスとして扱うようにアクセス ポイントとブリッジを設定するには、無線インターフェイスの設定コマンドとして infrastructure-client コマンドを使用します。Workgroup Bridge がインフラストラクチャ デバイスとして扱われる場合、アクセス ポイントは Address Resolution Protocol（ARP）パケットなどのマルチキャスト パケットを、確実に Workgroup Bridge に配信します。Workgroup Bridge をクライアント デバイスとして扱うようにアクセス ポイントとブリッジを設定すると、より多くの Workgroup Bridge を同じ AP に関連付けることができますが、同時に、マルチキャスト パケット配信の信頼性が低下する可能性があります。信頼性が低くなると、アクセス ポイントはマルチキャスト パケットが目的の Workgroup Bridge に到達したかどうかを確認できなくなるため、アクセス ポイントのカバレッジ領域の端にある Workgroup Bridge では IP 接続が失われる可能性があります。

Q. 1つのAPにいくつのWGBを関連付けることができますか。

A. APがWGBをクライアントデバイスとして扱う場合、デフォルトでは最低20 WGBをAPに関連付けることができます。

Q. Workgroup Bridgeの上部にあるLEDは何を意味しますか。

A.トップパネルインジケータの確認を参照してください。

Q.エンドデバイスをWorkgroup Bridgeに接続するために使用する必要があるイーサネットケーブルの種類を教えてください。

A.ケーブルのタイプは、接続するデバイスのタイプによって異なります。Workgroup Bridge のイーサネット ポートは内部的に交差しないので、もう一方のエンド デバイスと同じガイドラインを使用してください。ハブやスイッチに対してストレート ケーブル、別のエンド デバイスに対してはクロスケーブルを使用します。

PC --> [Crossover Cable] --> Workgroup Bridge

Hub --> [Straight-through Cable] --> Workgroup Bridge

Q. Workgroup Bridgeが関連付けられているかどうかは、どのように確認できますか。

A. Workgroup Bridgeが関連付けられているかどうかを確認するには、次の3つの方法を使用できます。

1. 上部パネルのシステム LED を確認します。緑色に点灯している場合、Workgroup Bridge は関連付けられています。

2. Workgroup Bridge に Telnet で接続します。メニューから [Main] > [Association] > [Display] の順に選択します。

3. アクセス ポイント（AP）または AP モードのブリッジのアソシエーション テーブルで Workgroup Bridge が [Repeaters] の下に表示されているかどうかをチェックします。

Q. WGBは高速セキュアローミングをサポートしていますか。

A. Workgroup Bridgeデバイスは、高速セキュアローミングをサポートしていません。これは、高速セキュア ローミングでは CCKM をサポートしている必要がありますが、WGB デバイスではサポートできないためです。WGB モードで動作する 1300 シリーズの Wireless Bridge は高速セキュア ローミングをサポートしています。

Q. WGBでは複数のVLANがサポートされていますか。

A.いいえ。Cisco WGBデバイスでは、複数のVLANがサポートされていません。ただし、WGB モードで動作する 1100 AP は、次の制約付きで複数の VLAN をサポートします。

- VLAN はルート AP と WGB 側の両方で割り当てる必要があります。

- WGB は dot1Q 対応スイッチに接続する必要があります。

- インフラストラクチャ SSID を、ルートと WGB のネイティブ VLAN にマッピングする必要があります。

注：WGBはインフラストラクチャSSIDに関連付けられます。

この設定では、WGB（WGB の BVI インターフェイス）をネイティブ VLAN として関連付け、異なる（非ネイティブ）VLAN に関連付けられた dot1q のスイッチの背後で有線クライアントを設定することができます。

Q. VLANトランキングはWorkgroup Bridgeを介してサポートされますか。

A. Workgroup Bridgeの役割は、ワイヤレスバックボーンを有線クライアントに拡張することです。WGB を使用する場合、有線クライアントを複数の VLAN に置くことはできません。有線ネットワークをワイヤレスで別のサイトに拡張するには、ルート/非ルート ブリッジングが使用されます。ルート/非ルート ブリッジは複数の VLAN を処理できます。

WGB はインフラストラクチャ モードで動作している場合は VLAN をサポートします。問題はインフラストラクチャ モードがルート AP で設定されていることです（インターフェイス コマンドの infrastructure-client）。 インフラストラクチャ クライアントは LWAPP で使用できないため、WGB を LWAPP AP に関連付けると、VLAN は WGB でサポートされません。

Q. Lightweight Access Point Protocol(LWAPP)環境で使用できるWorkgroup Bridgeに対するソリューションはありますか。

A. WGBモードで動作するCisco Aironet AutonomousアクセスポイントをCisco Aironet Lightweightアクセスポイント（Cisco Airespace AP1000シリーズアクセスポイントを除く）に関連付けて、有線デバイスに802.11ワイヤレス接続を提供できるようになりました。WGB はクライアント モードでのみサポートされ、インフラストラクチャ モードではサポートされません。また、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4(3g)JA 以降（32 MB アクセス ポイント上）または Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(8)JEB 以降（16 MB アクセス ポイント上）を実行する必要があります。ハイブリッド REAP での WGB 機能の使用はサポートされません。

関連情報

- Cisco のワイヤレス LAN テクノロジー サポート

- シスコのワイヤレス製品に関する文書

- ファームウェア リリース 8.89 を実行している Cisco Aironet 350 シリーズ Workgroup Bridge のリリース ノート

- Cisco Aironet 350 シリーズ Workgroup Bridge クイック スタート ガイド

- Cisco Aironet 350 シリーズ Workgroup Bridge ハードウェア インストール ガイド

- 1300 シリーズ Wireless Bridge 用リピータ、スタンバイ アクセス ポイントおよび Workgroup Bridge モードの設定

- Cisco Aironet アクセス ポイント用リピータ、スタンバイ アクセス ポイントおよび Workgroup Bridge モードの設定

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems