内容

概要

最新ソフトウェアはどこからダウンロードできますか。

ベースステーションの管理方法を教えてください。

忘れたパスワードを回復したり、ベースステーションの工場出荷時のデフォルトを思い出したりするにはどうすればよいですか。

外部IPアドレスでベースステーションを参照またはTelnetできないのはなぜですか。

ブラウザで設定された変更をベースステーションが受け入れないのはなぜですか。

ベースステーションの外部またはダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)のIPアドレスを見つける方法を教えてください。

中央のステータスLEDが常に黄色またはオレンジに点滅するのはなぜですか。

ベースステーションにクライアントをいくつ関連付けることができますか。

ベースステーションのイーサネットポートは10/100 Mbpsですか。

無線周波数(RF)アソシエーションテーブルはどこにありますか。

MACアドレスまたはアソシエーションフィルタを設定できますか。

ダイヤル中にベースステーションモデムの呼び出し音が鳴らないのはなぜですか。

ベースステーションモデムはV.90規格をサポートしていますか。

ベースステーションの内部IPアドレス(192.168.200.1)またはDHCPアドレスプール(192.168.200.2-101)を変更できますか。

ベースステーションからのDHCPリース期間はどのくらいですか。

BSCUを使用するベースステーションとクライアントの認証タイプは何ですか。

ベースステーションとBSCUクライアントは40ビットWEP暗号化をサポートしていますか。

基地局間でローミングできますか。

ベースステーションをワークグループブリッジに関連付けることはできますか。

無線クライアントと有線クライアントでスタティックIPアドレスを使用できますか。

一部のクライアントとベースステーションに設定されているWEPキーを忘れてしまいました。新しいクライアントに同じWEPキーを使用しても、すべての有効なWEPキーを上書きすることはできますか。

BSCUで、ASCIIキーまたは16進数のWEPキーをそれぞれ13文字未満で入力すると、どうなりますか。

BSCUで、ベースステーションの設定を変更すると、たとえばSSIDはクライアントの関連付けを解除しますか。

ベースステーションの標準的な範囲は何ですか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、ベース ステーション モデル、BSE342 および BSM342 に関する FAQ への回答を示しています。

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q.最新のソフトウェアはどこでダウンロードできますか。

A. Firmware Version 8.81は、Aironet 340 Base Station製品用にリリースされたソフトウェアの最新および最新バージョンです。2つのベースステーションモデル（AIR-BSM342およびAIR-BSE342）はサポート終了となっています。詳細については、次のサポート終了のお知らせを参照してください。

- 製品速報No. 1422 - Cisco Aironet製品のサポート終了のお知らせ

- 製品速報No. 1570 – プラスチックケース付き350シリーズAPのEOL発表

Q.ベースステーションの管理方法を教えてください。

A.基地局にはコンソールコネクタがありません。次のいずれかのオプションを使用して、ベースステーションを設定します。

- Base Station Client Utility(BSCU)およびBase Station Connection Status(BSCS)がワイヤレスクライアントにインストールされている場合は、BSCUを起動して、ベースステーションを設定します。

- Webブラウザにhttp://192.168.200.1と入力します。ベースステーションには、このIPアドレスがすでに設定されています。この情報をブラウザに入力すると、ベースステーションとの接続が確立されます。

- IPアドレス192.168.200.1にTelnetします。

Q.忘れたパスワードを回復したり、ベースステーションの工場出荷時のデフォルトを思い出したりするにはどうすればよいのですか。

A.パスワード設定がないため、ベースステーションを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。ユニットを初期状態にリセットするには、ピンホールに移動してリセットボタンを2秒間押します。

Q.外部IPアドレスでベースステーションを参照またはTelnetできないのはなぜですか。

A.基地局は、セキュリティ上の理由から、Telnetまたはブラウザ接続を防止するように設計されています。IPアドレスに接続することはできませんが、pingコマンドを使用して、ベースステーションがネットワーク上で動作していることを確認できます。ベースステーションの内部IPアドレス192.168.200.1にWebブラウズまたはTelnet接続できます。

Q.ブラウザで設定された変更をベースステーションで受け入れないのはなぜですか。

A. http://192.168.200.1を使用して設定する場合は、各パラメータを設定した後にEnterキーを押す必要があります。

Q.ベースステーションの外部またはダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)IPアドレスを見つけるにはどうすればよいのですか。

A. Webインターフェイスを使用して、ベースステーションホームページの下部または[ログとアラームの履歴]メニューの内部で外部またはDHCP IPアドレスを検索できます。

Q.中央のステータスLEDが常に黄色またはオレンジに点滅するのはなぜですか。

A.ベースステーションは、デフォルトのService Set Identifier(SSID)および/またはEncryption設定で動作します。SSIDまたは暗号化設定を変更すると、ステータスLEDが点滅または緑色に点灯します。

Q.ベースステーションに関連付けられるクライアントの数はいくつですか。

A.253は、ベースステーションに関連付けることができるクライアントの最大数です。ベースステーションのDHCPサーバから100個のIPアドレスをリースできます。追加クライアントは、192.168.200.102 ～ 254のスタティックIPアドレスを使用する必要があります。

Q.ベースステーションのイーサネットポートは10/100 Mbpsですか。

A.基地局のイーサネットポートは10Mbpsです。

Q.無線周波数(RF)アソシエーションテーブルはどこで入手できますか。

A.ベースステーションアソシエーションテーブルが維持されていません。ただし、Base StationホームページまたはBSCUのメニューからLog and Alarm Historyメニューを表示して、関連付けを確認できます。

Q. MACアドレスまたはアソシエーションフィルタを設定できますか。

A.いいえ。ベースステーションではフィルタリングを使用できません。

Q.ダイヤル中にベースステーションモデムの呼び出し音が鳴らないのはなぜですか。

A.基地局にはモデムスピーカーがありません。Base Station Connection Statusにアクセスするか、ベースステーションのLog and Alarm Historyにアクセスして、クライアントユーティリティからダイヤリングのステータスと結果を確認できます。これらの項目は、ベースステーションへの接続方法に応じて、リンクまたはメニューからアクセスできます。

Q.ベースステーションモデムはV.90規格をサポートしていますか。

A.はい。

Q.ベースステーションの内部IPアドレス(192.168.200.1)またはDHCPアドレスプール(192.168.200.2-101)を変更できますか。

A. いいえ。

Q.ベースステーションからのDHCPリース期間はどのくらいですか。

A.ある日。

Q. BSCUを使用するベースステーションとクライアントの認証タイプは何ですか。

A.オープン認証にハードコードされているため、変更できません。

Q.ベースステーションとBSCUクライアントは40ビットWEP暗号化をサポートしていますか。

A.いいえ。128ビットのWEP暗号化のみ、または暗号化はサポートしていません。

Q.基地局間でローミングできますか。

A.はい。ワークグループブリッジとベースステーションの両方を関連付けることができます。

Q.ベースステーションをワークグループブリッジに関連付けることはできますか。

A.はい。ワークグループブリッジとベースステーションの両方を関連付けることができます。

Q.無線クライアントと有線クライアントでスタティックIPアドレスを使用できますか。

A.はい。192.168.200.102 ～ 192.168.200.254の範囲のスタティックIPアドレスを使用できます。

Q.一部のクライアントとベースステーションで設定されたWEPキーを忘れました。新しいクライアントに同じWEPキーを使用しても、すべての有効なWEPキーを上書きすることはできますか。

A.はい。WEP対応クライアントでBSCUを使用すると、WEPキーを復号化せずに複製できます。WEPキーを複製するには：

1. 必要なWEPキーを持つクライアントのメニューからOptions > Install Additional Computer > Save to Floppy Driveの順に選択します。

2. コンフィギュレーションファイルをフロッピーディスクに保存します。

3. 新しいクライアントのBSCUのメニューから[Clients] > [Edit Client Properties] > [Load from Floppy Drive]の順に選択します。

4. フロッピーディスクからコンフィギュレーションファイルを選択します。

Q. BSCUで、ASCIIキーまたは16進数のWEPキーがそれぞれ13文字未満または26文字未満で入力された場合、どうなりますか。

A. WEPキーには、40ビットおよび128ビットのWEPキーに対して13および26文字を保持するデフォルトのヌル文字（16進数）機能があります。

Q. BSCUで、ベースステーションの設定を変更した場合、たとえばSSIDはクライアントの関連付けを解除しますか。

A.いいえ。BSCUはクライアントの設定を適宜変更します。ただし、変更されたパラメータに応じて、他のクライアントの関連付けを解除できます。

Q.基地局の標準的な範囲は何ですか。

基地局範囲

屋内範囲（一般的なホーム環境）

屋外レンジ

11 Mbps(30 m)で100'

11 Mbps(90 m)で300'

1 Mbps(90 m)で300'

1 Mbps(300 m)で1000'

ベースステーションの製品番号

製品番号

説明

AIR-BSE342

340シリーズ11 Mbps 802.11b DSSSベースステーション（128ビットWEP、1キャプチャアンテナ、モデムなし）

AIR-BSM342

340シリーズ11 Mbps 802.11b DSSSベースステーション（128ビットWEP、1キャプチャアンテナ、モデム搭載）

関連情報

- 製品情報：Aironet

- ワイヤレス LAN サポートページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems