内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

DNAセンターによるSLUPワークフロー

Catalyst 9800 WLCの設定

DNA Centerの設定

スマートアカウントの詳細の設定

License Managerの設定

確認

概要

このドキュメントでは、Cisco Digital Network Architecture(DNA)Centerを介したエアギャップ付きCatalyst 9800ワイヤレスLANコントローラ(WLC)でのSmart Licensing Using Policy(SLUP)について説明します。

前提条件

Cisco Catalyst 9800 WLCおよびCisco DNA Centerに関する基礎知識。

要件

DNA Centerを使用したCatalyst 9800 WLCでのポリシーを使用したスマートライセンス(SLUP)には、WLCイメージバージョン17.3.2a以降とDNA Centerバージョン2.2.1以降が必要です。

使用するコンポーネント

- 9800 WLC 17.3.3

- DNA Center 2.2.2.5.

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

DNAセンターによるSLUPワークフロー

古いAireOSベースのコントローラと同様に、9800 WLC自体のライセンスは不要です。必要なライセンスは、コントローラに加入しているアクセスポイント(AP)に対してだけです。アクセスポイントのライセンス使用状況は、シスコのスマートライセンスサーバ(Cisco Smart Software Manager - CSSM)に報告する必要があります。 これを実現するには、いくつかの方法があります。ワイヤレスエンタープライズネットワークでは、WLCはインターネットアクセスなしでエアギャップされることがよくあります。これにより、APライセンスの使用状況をCSSMに報告することが困難になります。この記事では、WLCがエアギャップであり、DNA CenterがTCPポート80および443経由でCSSMにアクセスできることを前提としています。

注：AireOS WLCとは異なり、正しくライセンスされていない9800 WLCは、評価ライセンスが期限切れになっても機能し続けます。

APがWLCに加入すると、ライセンス消費情報がRUM/Usageレポート形式でデバイス上の安全な場所に保存されます。Cisco DNA Centerは、これらのレポートをWLCから取得し、オンデマンドまたは定期的にCSSMにアップロードします。RUMレポートがCSSMにアップロードされるたびに、DNA CenterはWLCに通知する必要があります。

Catalyst 9800 WLCの設定

9800側で必要なライセンスに関する設定は最小限です。WLCでライセンスレベルを設定すると、作業の大部分はDNA Centerによって処理されます。

唯一の要件は、WLCがDNA Centerデバイスインベントリに追加され、サイトに割り当てられることです。

9800の導入でライセンスを必要とするのは、アクセスポイントだけなので、 少なくとも1つのAPがWLCに加入していることを確認します.

[Change Wireless License Level]ボタンを選択すると、WLCのWebインターフェイスの[Licensing]メニューの下でライセンスレベルを変更できます。

ライセンスレベルは、必須レベルまたはアドバンテージレベルに設定できます。AIR NetworkライセンスとAIR DNAライセンスは同じレベルである必要があります。ライセンスレベルを変更するには、リロードが必要です。

WLCをDNA Centerに追加する前に、次のことを確認します。

1. WLCは、ワイヤレス管理インターフェイスを介してDNA Centerに追加する必要があります。GigabitEthernet0などの他のアウトオブバンド管理インターフェイスは使用できません

2. WLCには2つのaaaコマンドを設定する必要があります。

aaa authorization exec default

aaa authentication login default

3. NetCONFプロトコルを有効にする必要があります（デフォルトではポート830が使用されます）

4. Simple Network Management Protocol(SNMP)を有効にし、コミュニティ/ユーザをWLCで設定する必要があります

5. WLCワイヤレス管理インターフェイスとDNA Centerは、ポート161/162(SNMP)、830(NetCONF)、および20830（テレメトリ）経由で通信できる必要があります

WLCとDNA Centerの統合についての詳細は、次の記事を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/214587-managing-and-provisioning-non-fabric-cat.html

DNA Centerの設定

スマートアカウントの詳細の設定

ライセンスを設定する前に、スマートアカウントのクレデンシャルをDNA Centerに追加する必要があります。DNA Center Webインターフェイスで、[System] > [Settings] > [Cisco Accounts] > [Smart Account]に移動します。Cisco Smartアカウントのクレデンシャルを追加します。

License Managerの設定

DNA CenterのWebインターフェイスで、[Tools] > [License Manager]に移動します。

[レポートとコンプランス]タブに移動し、[Smart Licensing Compliance]ワークフローを選択します。

ガイド付きワークフローウィザードが表示されます。最初に、[Let's Do It]を選択します。

次の手順では、使用するスマートアカウントと仮想アカウントを選択します。Next をクリックして続けます。

サイトを選択し、DNA Centerのライセンス対象のすべてのWLCを確認します。

レポート間隔は、ここで変更できます。デフォルト値は30日です。

最後のページには、ライセンスの使用状況がCSSMに報告するためにキューに入れられたデータおよびデバイスの要約が表示されます。

[次へ]をクリックして、ライセンス使用状況データの同期を開始し、リアルタイムのステータスを確認します。同期を完了し、CSSMクラウドから確認応答を取得するには、少なくとも4分かかります。

緑色は成功を示します。[完了]を選択して、ワークフローを完了します。

確認

[Overview]タブの[License Manager]ページに、現在のライセンスの使用量が表示されます。

Catalyst 9800側で、[Licensing] > [Service Settings]に移動し、接続モードが[Air Gap]に設定されていることを確認します。