目次

はじめに

背景説明

省略形

Mop の作業の流れ

CAT は Ultra-M セットアップで切り替えます

前提条件

交換手順を切り替えて下さい

概要

ホスト StarOS バーチャルネットワークが機能することこの資料が設定される Ultra-M の不良な Catalyst （CAT）スイッチを取り替えるために必要なステップを記述したものです（VNFs）。

背景説明

Ultra-M は事前包装され、検証された仮想化されたモービル パケット コア ソリューションです VNFs の配備を簡素化するために設計されている。 Ultra-M セットアップの一部であるサーバはスイッチの 3 つの異なる型に接続されます:

- CAT は切り替えます

- リーフ スイッチ

- スパイン スイッチ

Ultra-M セットアップのネットワーク トポロジはイメージに示すようにあります:

UltraM ネットワーク トポロジ

注: ネットワーク トポロジはただの表示です。 スイッチ間の接続はわずかに異なるかもしれないし、それは展開されるソリューションによって決まります。

この資料は Cisco Ultra-M セットアップおよび CAT スイッチ オペレーションについて詳しく知っている Cisco社員のために意図されています。

省略形

VNF

バーチャルネットワーク 機能

MOP

プロシージャの方式

LAN

ローカル エリア ネットワーク

FTP

File Transfer Protocol（FTP）

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Cisco Integrated Management Controller

Mop の作業の流れ

交換手順の高レベル作業の流れ

CAT は Ultra-M セットアップで切り替えます

Ultra-M セットアップでは、CAT スイッチはこれらのネットワークを処理します:

管理ネットワーク- UCS サーバの CIMC ポートおよび Nexus スイッチのマネージメントポートを接続します。

OpenStack プロビジョニング ネットワーク-すべての UCS サーバの LAN1 ポートを接続します。

外部ネットワーク-ネクスト ホップ スイッチに接続します。

Ultra-M セットアップの各ラックに 1 CAT スイッチがラックで現在のデバイスのためのこの 3 つのネットワークを処理するためにあります。 ラックに対してたった 1 CAT スイッチがあり、CAT スイッチへ不良な CAT スイッチの置換の時にので冗長性は、CAT スイッチによって処理されるネットワーク影響を与えられますありません。 ただし、サービス レベル トラフィックのどれもこれらのネットワークによってサービス効果は交換手順の時に運ばれないのでありません。

前提条件

スイッチ 置換を続行する前に ftp/tftp の使用の CAT スイッチからのコンフィギュレーション ファイルのバックアップを奪取 して下さい:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

スイッチで動作するチェックし、それのメモを作って下さい現在のソフトウェアバージョンを:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

現在のライセンス資格賦与をチェックして下さい:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

スイッチおよびまたポートステータスに接続される物理的 なケーブルのメモを作って下さい:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

交換手順を切り替えて下さい

新しいスイッチをラックにインストールし、スイッチに注意されるようにケーブルを接続して下さい。 スイッチ インストールのためのステップはここに見つけることができます: Catalyst 3850 シリーズスイッチ ハードウェアインストールガイド。

最初のIP 情報を入力するために高速 セットアップをして下さい。 この操作はそれ以上の設定のための IP アドレスによってスイッチにアクセスをイネーブルにします。 ステップはこのリンクで高速 セットアップを行うために見つけることができます: Catalyst 3850 シリーズスイッチ ガイドを開始すること。

CAT スイッチのソフトウェア バージョンをチェックし、ここに与えられるリンクによる前のソフトウェア バージョンへのアップグレードして下さい/ダウングレード: Catalyst 3850 シリーズはアップグレード、管理および回復技術を切り替えます。

新しい CAT スイッチの水平なライセンスをチェックし、それをあります古いライセンス設定によって確認して下さい:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

新しいスイッチに設定のバックアップを転送して下さい:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

バックアップコンフィギュレーションをロードした後スイッチをリロードして下さい:

CAT-POD1-01#reload

スイッチが稼働していたら、ポートステータスをチェックし、あります前にとして確認して下さい:

CAT-POD1-01#show int status