内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Location ApplianceのLEDについて

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco 2700 Location ApplianceのLEDを解釈し、LEDの色を変更する原因となったイベントを表示する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 基本的なCisco Unified Wireless Networkの設定方法に関する知識

- Lightweight アクセス ポイント プロトコル（LWAPP）に関する基礎知識

- Cisco 2700 Wireless Location Applianceの基本的な知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- ファームウェア5.2が稼働するCisco 2700シリーズロケーションアプライアンス

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Location ApplianceのLEDについて

Cisco Location Applianceの前面パネルでLEDを確認します。

項目番号

説明

1

電源スイッチ

0

Reserved

3

ハードドライブインジケータ

4

システムLED

5

USB ポート

6

DVDトレイ

通常の動作状態では、Location ApplianceのLEDのステータスは青色に点灯します。ステータス変更イベントが発生すると、LEDがオレンジに点滅します。シャーシの前面にあるボタンを押してLEDを青色にします。これにより、該当するサーバのIDが完全なサーバラックで見つけやすくなります。変更されたステータスは変わりません。ステータスインジケータだけが変更されます。

色

システムのステータス

青（塗りつぶし）

正常な動作ステータス

オレンジに点滅

ステータス変更イベントが発生すると、前面パネルのシステムLEDがオレンジ色に点滅します。

青の点滅

ステータス変更イベントが発生し、ユーザが(I)ボタンを押すと、システムLEDが前面パネルと背面パネルで青色に点滅します。青色のLEDが点滅する目的は、該当するサーバを見つけやすくすることです。

注：  ユニットの前面にある(I)ボタンは、ハードウェアのID機能のオフまたはオンに使用されます。(I)ボタンを押して識別機能をオンにすると、ユニット前面のI LEDとユニット背面のI LEDが点滅します。もう一度(I)ボタンを押して、識別機能をオフにします。

ステータス変更イベントのリストは次のとおりです。

- カバーを開けた状態でユニットの電源をオンにする

- 電圧変動

- 不適切な電源の切断（ソフトウェアに指示されずに電源を切るか、または単に電源を切る）

- 不適切なファン速度

- 温度または電源の許容度を超えています

これらのステータス変更イベントのほとんどはマイナーですが、システムLEDがオレンジ色に点滅します。どのステータス変更イベントが発生したかを正確に確認するには、ユニットをリブートし、BIOSを入力してログを確認します。ログメニューには、イベントをクリアするオプションがあり、システムLEDが青色に点灯します。

Location Applianceでイベントをクリアするには、次の手順を実行します。

1. Location Appliance背面のVGAポートにモニタを接続し、前面のUSBポートにUSBキーボードを接続します。

2. Enterキーを数回押します。Location Applianceからログインプロンプトが返されます。

3. ログインしたら、次のコマンドを使用してユニットをリブートします。

/sbin/shutdown -r now

4. ユニットがリブートすると、BIOSスプラッシュ画面がPCと同じように表示されます。F2を押してsetupに入ります。

5. メニューを[Advanced] > [Event Log Config]に移動します。オプションは、[View Event Log]および[Clear All Event Logs]です。

6. ログを確認してクリアしたら、[Exit] > [Save Changes]に移動して終了します。ユニットがリブートし、LEDステータスが正常に戻ります。

注：CLIからユニットをシャットダウンするには、次のコマンドを使用します。

/sbin/shutdown now

関連情報

- 『Cisco 2700 シリーズ Wireless Location Appliance 導入ガイド』

- Cisco Location Applianceコンフィギュレーションガイド、リリース5.2

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems