Chapter1. テクノロジーの使用例

- Cisco HyperFlex Edge

Cisco HyperFlex Edge

はじめに

Cisco HyperFlex Edge は、リモート オフィス/ブランチ オフィス（ROBO）環境およびエッジ環境にシンプルなハイパーコンバージェンスを提供します。このドキュメントでは、HyperFlex Edge の導入について説明します。

制限とサポートの概要

制限対象

サポート

クラスタ タイプ

HX220c M4 ハイブリッド クラスタ

HX220c M5 ハイブリッド クラスタ

HXAF220c M4 オールフラッシュ クラスタ

HXAF220c M5 オールフラッシュ クラスタ

クラスタ サイズ

2 〜 4 ノード。HyperFlex Edge 構成ではクラスタ拡張ワークフローはサポートされていません。

レプリケーション ファクタ

2

ネットワーキング

1 GE または 10/25GE ネットワーキング（Cisco UCS ファブリック インターコネクトなし）。

HX Edge システムは、QoS の実装を行いません。

vCenter あたりの HX クラスタ数

最大 100

Chapter2. 展開オプション

- HyperFlex Edge 導入オプション

HyperFlex Edge 導入オプション

HyperFlex Edge は、Cisco Intersight を使用してクラウドから、またはオンプレミスのインストーラ アプライアンスを使用して導入できます。要件に応じて、次の 2 つのオプションから選択できます。

- HyperFlex オンプレミス OVA インストーラ：3 ～ 4 個のノード クラスタのオンプレミスでの Edge の導入には、このオプションを使用します。このタイプの導入は 3 つすべてのネットワーク トポロジをサポートし、アプライアンスのダウンロードとインストールに加えて、ローカル ネットワーク アクセスが必要です。

（注）

オンプレミスのインストーラの使用は、2 つのノードの HyperFlex Edge クラスタではサポートされていません。

- Intersight インストーラ：クラウドから HyperFlex Edge を導入するには、Edge のこのオプションを使用します。この導入オプションは、すべての Edge クラスタ サイズとネットワーク トポロジをサポートします。

本書では、オンプレミス OVA インストーラを使用した導入についてのみ説明します。

Cisco Intersight を使用して HyperFlex Edge クラスタを導入するには、『Cisco Intersight 向け Cisco HyperFlex システム インストール ガイド』で詳細な導入方法を参照してください。Cisco Intersight HX インストーラを使用すると、HyperFlex Edge クラスタを短時間で展開できます。このインストーラでは、HX クラスタ プロファイルと呼ばれるクラスタの事前設定定義が作成されます。この定義は、HX Edge クラスタ内の HX ノードを論理的に表現したものです。Cisco Intersight でプロビジョニングされた各 HX ノードが、HX クラスタ プロファイルで指定されます。

追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

（注）

Cisco VIC の特性は、同じ物理ポートから複数の vNICs から切り離されているため、同じホスト上で実行されているインターフェイスまたはサービスに L2 で通信するために、vswitch-hx-vm-network 上でゲスト VM トラフィックを設定することはできません。a) 別の VLAN を使用し L3 ルーティングを実行するか、b) 管理インターフェイスへのアクセスが必要なゲスト VM が vswitch-hx-inband-mgmt vSwitch に配置されていることを推奨します。一般に、vm-network vSwitch を除き、ゲスト VM を HyperFlex で設定された vSwitches のいずれにも配置しないでください。使用例としては、いずれかのノードで vCenter を実行する必要があり、実行している ESXi ホストを管理するための接続が必要な場合などがあります。この場合は、上記の推奨事項のいずれかを使用して、接続が中断されないようにします。

Chapter3. インストール前のチェックリスト

展開のインストール前チェックリストを選択します。

2 ノード ネットワーク トポロジの選択

開始するには、ネットワーク トポロジを選択します。

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

10/25GE または 1GE ToR 物理ネットワークとケーブルのセクションが完了したら、ネットワークの共通要件チェックリスト に進みます。

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

10 または 25 ギガビット イーサネット (GE) スイッチ トポロジは、スイッチ (デュアルまたはスタック構成のスイッチを使用している場合)、リンクおよびポートの障害から保護する、フル冗長型のデザインを提供します。10/25GE スイッチは、1 台または 2 台のスタンドアロン スイッチとして、またはスイッチ スタック構成で使用することができます。

- 10/25 ギガビット イーサネット トポロジ向けの Cisco IMC 接続

- 10/25GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

- 2 ノード 10/25 ギガビット イーサネット トポロジのための仮想ネットワークの設計

- 10/25 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

10/25 ギガビット イーサネット トポロジ向けの Cisco IMC 接続

2 ノード 10/25 ギガビット イーサネット (GE) トポロジに、次の Cisco IMC 接続オプションのいずれかを選択します。

- 専用の 1GE Cisco IMC 管理ポートを使用することが推奨されます。このオプションには追加のポートとケーブルが必要ですが、ネットワークの競合を防ぎ、各物理サーバへのアウト オブ バンド アクセスを常にオンにすることができます。

- 共有 LOM 拡張モード (EXT) の使用。このモードでは、シングル ワイヤ管理が使用され、Cisco IMC トラフィックが 10/25GE VIC 接続に多重化されます。このモードで操作する場合、トラフィックの複数のストリームが同じ物理リンク上で共有され、妨害のない到達可能性は保証されません。この展開オプションは推奨されません。

- ファブリック インターコネクトベース環境では、シングル ワイヤ管理を使用する場合、内蔵 QpS により Cisco IMC およびサーバ管理への妨害のないアクセスが保証されます。HyperFlex Edge 環境では、QoS が適用されないため、専用管理ポートの使用が推奨されます。

- 同様の Cisco UCS C シリーズ サーバについては、『サーバ設置およびサービス ガイド』の次の手順に従い、Cisco IMC に IPv4 管理アドレスを割り当てます。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

10/25GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ (1 または 2) が必要です。Cisco は、Catalyst および Nexus スイッチング プラットフォームのリファレンス構成を完全にテストし、提供します。これらのスイッチのいずれかを選択すると、最高レベルの互換性が提供され、円滑な展開とシームレスな継続的運用が可能になります。

デュアル スイッチの設定には、スイッチの障害、リンクの障害、ポートの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。スタンドアロンまたはスタック構成が行われている 2 つのスイッチと、2 つの 10/25GE ポート、CIMC 管理用の 1 つの 1GE ポート、サーバごとに 1 つの Cisco VIC 1457 が必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

シングル スイッチの設定では、サーバごとに 1 台のスイッチ、2 つの 10/25GE ポート、CIMC 管理の 1GE ポート、1 個の Cisco VIC 1457 のみを必要とするシンプルなトポロジが実現します。スイッチ レベルの冗長性は提供されませんが、すべてのリンク/ポートおよび関連するネットワーク サービスは完全に冗長であり、障害を許容することができます。

10 および 25GE トポロジ両方の要件

次の要件は両方の 10/25GE トポロジに共通であり、展開を開始する前に満たす必要があります。

- サーバごとの専用 1 ギガビット イーサネット (GE) Cisco IMC 管理ポート (推奨)

- 専用 Cisco IMC 管理ポート (お客様が提供) 用の 2 個の 1GE ToR スイッチ ポートと、2 本のカテゴリ 6 イーサネット ケーブル

- Cisco VIC 1457 (各サーバの MLOM スロットに取り付けられている)

- 旧世代の Cisco VIC ハードウェアは、2 ノードまたは 4 ノードの HX Edge クラスタではサポートされていません。

- 4 個の 10/25GE ToR スイッチ ポートおよび 4 本の 10/25GE SFP + または SFP28 ケーブル (お客様が提供。選択したケーブルがスイッチ モデルと互換性があることを確認します。)

- Cisco VIC 1457 は Cisco HyperFlex リリース 4.0(1a) 以降で10GE インターフェイスの速度をサポートしています。

- Cisco VIC 1457 は Cisco HyperFlex リリース 4.0(2a) 以降で25GE インターフェイスの速度をサポートしています。

- Cisco VIC 1457 は 40GE inernet の速度をサポートしていません。

25GE を使用した HX Edge クラスタの要件

（注）

25GE モードを使用するには、通常、選択したケーブルのタイプと長さに応じて、前方誤り訂正 (FEC) を使用する必要があります。デフォルトでは、VIC 1400 シリーズは CL91 FEC モードで設定されます (Cisco IMC UI で使用可能な場合、FEC モード「auto」は CL91 と同じです)。自動 FEC ネゴシエーションはサポートされません。特定のスイッチでリンク ステートをアップにするには、この FEC モードに合わせて手動で設定する必要があります。リンクをアップにするには、スイッチと VIC ポートの両方で FEC モードが一致している必要があります。使用中のスイッチが CL91 をサポートしていない場合、スイッチで使用可能な FEC モードと一致させて、VIC ポートが CL74 を使用するように設定できます。これには、[VIC 設定 (VIC configuration)] タブの [CIMC UI] で、手動で FEC モードを変更する必要があります。HyperFlex Edge の展開は、スイッチと VIC ポートからリンク ステートがアップになったと報告されるまで、開始しないでください。CL74 は FC-FEC (ファイアコード) とも呼ばれ、CL91 は RS-FEC (リード ソロモン) とも呼ばれています。Cisco IMC GUI を使用して VIC で設定されている FEC モードを変更する方法については、『CISCO UCS C シリーズ Integrated Management Controller リリース 4.1 GUI コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。

物理的なケーブル接続を続行するには、シングル スイッチまたはデュアル スイッチの設定を選択します。

- 10/25 ギガビット イーサネット デュアル スイッチの物理的なケーブル接続

- 10/25 ギガビット イーサネット シングル スイッチの物理的なケーブル接続

10/25 ギガビット イーサネット デュアル スイッチの物理的なケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

冗長性を追加するためデュアル ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面に「M」というラベルが付いている) の 1GE 管理ポートを 2 つのスイッチのいずれかに接続します。

- Cisco VIC の 4 つの 10/25GE ポートのうち 1 個を、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。

- 同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

（注）

同じ VIC ポート番号を使用しない場合、サーバ間のトラフィックに対して余分なホップが発生し、2 つのスイッチ間で不必要に帯域幅が消費されます。

- Cisco VIC の 2 番目の 10/25GE ポートを、各サーバからもう一方の ToR スイッチに接続します。同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

- クラスタのインストール前に追加の 10/25GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 10/25GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

10/25 ギガビット イーサネット シングル スイッチの物理的なケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

1 個の ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面にある「M」というラベルが付いた) の 1GE 管理ポートをスイッチに接続します。

- Cisco VIC の 4 つの 10/25GE ポートのうち 2 つを、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。

- クラスタのインストール前に追加の 10/25GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 10/25GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

2 ノード 10/25 ギガビット イーサネット トポロジのための仮想ネットワークの設計

このセクションでは、仮想ネットワーク セットアップについて説明しています。HyperFlex 展開プロセスにより自動で仮想ネットワークがセットアップされるため、アクションは必要ありません。これらの詳細は、情報およびトラブルシューティング目的で下記に記載されています。

仮想スイッチ

vSwitch が 4 つ必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理ネットワーク

- vswitch-hx-storage-data：ESXi ストレージ インターフェイス (vmk1)、HX ストレージ コントローラ データ ネットワーク。

- vmotion - VMotion インターフェイス(vmk2)

- vswitch-hx-vm-networ：VM ゲスト ポート グループ

ネットワーク トポロジ（Network Topology）

フェールオーバーの順序：

- vswitch-hx-inband-mgmt：vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。

- vswitch-hx-storage-data:HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、インバンド管理および vmotion vSwitches としての逆のフェールオーバー順序を使用して、トラフィックがロードS バランシングされるようにします。

- post_install：vMotion VMKernel ポート（vmk2）は post_install スクリプトの使用時に設定されます。フェールオーバーの順序は、アクティブ/スタンバイに設定されます。

- vswitch-hx-vm-network：vSwitch がアクティブ/アクティブに設定されます。必要に応じて、個々のポート グループを上書きできます。

10/25 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

最低でも 3 つの VLAN が必要です。

- 次の条件で 1 VLAN: VMware ESXi 管理、ストレージ コントローラ VM 管理および Cisco IMC 管理。

- VMware ESXi 管理およびストレージ コントローラ VM 管理は、同じサブネットおよび VLAN に存在する必要があります

- 専用 Cisco IMC 管理ポートは、上記の管理インターフェイスと同じ VLAN を共有できます。または、オプションで専用サブネットおよび VLAN を使用できます。別の VLAN を使用している場合、L3 接続が上記の管理 VLAN に必要です。また、Intersight 接続要件を満たす必要があります。

- Cisco IMC 管理の共有 LOM 拡張モードを使用する場合は、専用の VLAN が推奨されます。

- Cisco HyperFlex のストレージ トラフィック用 1 VLAN これは、独立した、またはルーティングされていない VLAN である必要があります。固有である必要があり、管理 VLAN と重複することはできません。

- vMotion トラフィック用 1 VLAN これは、独立した、またはルーティングされていない VLAN にすることができます。

（注）

これらの VLAN の必要性を縮小したり、削除したりすることはできません。このインストールが試行された場合は失敗します。

- ゲスト VM トラフィックには、追加の VLAN が必要です。これらの VLAN は、ESXi の追加ポートグループとして設定され、ToR スイッチでポートに面する すべての接続をトランクおよび許可する必要があります。

- これらの追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

（注）

Cisco VIC の特性は、同じ物理ポートから複数の vNICs から切り離されているため、同じホスト上で実行されているインターフェイスまたはサービスに L2 で通信するために、vswitch-hx-vm-network 上でゲスト VM トラフィックを設定することはできません。a) 別の VLAN を使用し L3 ルーティングを実行するか、b) 管理インターフェイスへのアクセスが必要なゲスト VM が vswitch-hx-inband-mgmt vSwitch に配置されていることを推奨します。一般に、vm-network vSwitch を除き、ゲスト VM を HyperFlex で設定された vSwitches のいずれにも配置しないでください。使用例としては、いずれかのノードで vCenter を実行する必要があり、実行している ESXi ホストを管理するための接続が必要な場合などがあります。この場合は、上記の推奨事項のいずれかを使用して、接続が中断されないようにします。

- Cisco VIC に接続されているスイッチポートは、パスが許可された適切な VLAN を使用して、トランク モードで設定する必要があります。

- 専用 Cisco IMC 管理ポートに接続されているスイッチポートは、適切な VLAN で「アクセス モード」で設定する必要があります。

- すべてのクラスタ トラフィックは、10/25GE トポロジ内の ToR スイッチを通過します。

- スパニング ツリー PortFast トランク (トランク ポート) は、すべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

（注）

PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

その他の考慮事項

- 必要に応じて、HX Edge ノードにサードパーティ製の NIC カードをさらにインストールできます。ネットワーク ガイドへのリンクについては、第 1 章の項を参照してください。

- VIC 以外のすべてのインターフェイスは、インストールが完了するまでシャットダウンするか、ケーブルを切断している必要があります。

- MLOM スロットでは、HX Edge ノードごとに 1 つの VIC のみがサポートされます。PCIe ベース VIC アダプタは、HX Edge ノードではサポートされていません。

- 10/25 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

10/25 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

通常、ジャンボ フレームは、ネットワーク上で送信されるパケット数を減らし、効率を向上させるために使用されます。以下では、10/25GE トポロジでジャンボ フレームを使用する際のガイドラインについて説明します。

- ジャンボ フレームを有効にするオプションは、最初のインストール中にのみ提示され、後で変更することはできません。

- ジャンボ フレームは不要です。ジャンボ フレームをオプトアウトする場合は、すべてのネットワーク スイッチで MTU を 1500 バイトに設定したままにします。

- 最適なパフォーマンスのために、ジャンボ フレームをオプションで有効にできます。フル パス MTU が 9000 バイト以上であることを確認します。ジャンボ フレームを有効にする場合は、次の点に注意してください。

- デュアル スイッチ セットアップを実行する場合、すべてのスイッチ インターコネクトおよびスイッチ アップリンクでジャンボ フレームが有効であることが不可欠です。フル パス MTU を確認しないと、リンクまたはスイッチの失敗後、トラフィックのパスが許可されない場合にクラスタがオフになる可能性があります。

- HyperFlex インストーラは、ノードのいずれかでスタンバイ リンクを使用するため、フェールオーバーを強制する初期展開で、ワンタイム テストを実行します。スイッチのケーブル接続が適切に行われている場合、エンドツーエンド パス MTU をテストします。障害が検出された場合、この警告をバイパスしないでください。問題を修正し、インストーラを再試行して、検証チェックに合格するようにしてください。

- これらの理由と削除が複雑なため、デュアル スイッチ セットアップを使用する場合はジャンボ フレームを無効にすることをお勧めします。

- ジャンボ フレームを有効にするためのオプションは、ネットワーク設定ポリシーの下の HyperFlex クラスタ プロファイルの下にあります。ボックスをチェックすると、ジャンボ フレームが有効になります。ボックスをチェックしないと、ジャンボ フレームは無効のままになります。

次の手順：

ネットワークの共通要件チェックリストを完了します。

1 ギガビット イーサネット トポロジ

1 ギガビット イーサネット（GE）スイッチ トポロジは、スイッチ（デュアルまたはスタック スイッチを使用している場合）、リンクおよびポートの障害からネットワークを保護する完全冗長設計を提供します。1 GE スイッチは、1 つまたは 2 つのスタンドアロン スイッチとして使用したり、スイッチ スタックの構成に使用したりすることができます。

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ用 Cisco IMC 接続

- 1 GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

- 2 ノード 1 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

- 1 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

1 ギガビット イーサネット トポロジ用 Cisco IMC 接続

2 ノード 1 ギガビット イーサネット (GE) トポロジの Cisco IMC 接続では、専用の 1GE Cisco IMC 管理ポートを使用する必要があります。このトポロジで直接接続ケーブルを使用しているため、共有 LOM モードを含む他の動作モードは使用できません。

同様の Cisco UCS C シリーズ サーバについては、『サーバ設置およびサービス ガイド』の次の手順に従い、Cisco IMC に IPv4 管理アドレスを割り当てます。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

1 GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ (1 または 2) が必要です。Cisco は、Catalyst および Nexus スイッチング プラットフォームのリファレンス構成を完全にテストし、提供します。これらのスイッチのいずれかを選択すると、最高レベルの互換性が提供され、円滑な展開とシームレスな継続的運用が可能になります。

デュアル スイッチのケーブル接続には、スイッチの障害、リンクの障害、スイッチ ポートの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。スタンドアロンまたはスタックの 2 個のスイッチと、サーバごとに 3 個の 1 ギガビット イーサネット (GE) スイッチ ポートが必要です。シングル スイッチのケーブル接続では、サーバごとに 1 台のスイッチと 3 つの 1 GE スイッチ ポートのみを必要とする単純なトポロジが実現します。スイッチ レベルの冗長性は提供されませんが、すべてのリンク/ポートおよび関連するネットワーク サービスは完全に冗長であり、障害を許容することができます。

1GE トポロジは、10GE 用スイッチが必要なく、2 個のノード間の高速、冗長、10GE 接続に直接接続ケーブルを使用します。

（注）

このトポロジは、今後のノード展開機能はサポートせず、今後さらなる HX Edge ノードの追加を制御する要件が存在する場合、避ける必要があります。

次の要件は両方の 1GE トポロジに共通であり、展開を開始する前に満たす必要があります。

- サーバごとの専用 1 ギガビット イーサネット (GE) Cisco IMC 管理ポート (必須)

- Intel i350 クアッド ポート PCIe NIC カード (各サーバの PCIe スロットにインストール) (必須)

- Cisco VIC はこのトポロジでは使用されません

- 2 x 10GE DirectConnect LAN-on-Motherboard (LOM) 接続 (スイッチポートを消費しない)

- 直接接続リンクのイーサネット ケーブルを通して 2 x カテゴリ 6 ストレート (顧客提供)

- 6 x 1GE Top of Rack (ToR) スイッチポートおよび 6x カテゴリ 6 イーサネット ケーブル (顧客提供)

物理的なケーブル接続を続行するには、シングル スイッチまたはデュアル スイッチの設定を選択します。

- 1 ギガビット イーサネット デュアル スイッチ ケーブル接続

- 1 ギガビット イーサネット シングル スイッチ ケーブル接続

1 ギガビット イーサネット デュアル スイッチ ケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

冗長性を追加するためデュアル ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 各サーバ (サーバの背面に「M」というラベルが付いている) の 1GE 専用の Cisco IMC を 2 つのスイッチのいずれかに接続します。

- 通常のイーサネット ケーブルを使用して、サーバ上の Lan-on-motherboard (LOM) ポート 1 を別のサーバ上の LOM ポート 1 に接続します。

- サーバ上の LOM ポート 2 を第二サーバ上の LOM ポート 2 に接続します。

- i350 NIC の 4 つの 1GE ポートのうち 1 つを、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

（注）

同じポート番号を使用しない場合、サーバ間のトラフィックに対して余分なホップが発生し、2 つのスイッチ間で不必要に帯域幅が消費されます。

- i350 NIC の 2 番目の 1GE ポートを、各サーバからもう一方の ToR スイッチに接続します。同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

- クラスタのインストール前に追加の 1GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 1GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

1 ギガビット イーサネット シングル スイッチ ケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

1 個の ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 各サーバ (サーバの背面にある「M」というラベルが付いた) の 1GE 専用 Cisco IMC 管理ポートをスイッチに接続します。

- 通常のイーサネット ケーブルを使用して、サーバ上の Lan-on-motherboard (LOM) ポート 1 を別のサーバ上の LOM ポート 1 に接続します。

- サーバ上の LOM ポート 2 を第二サーバ上の LOM ポート 2 に接続します。

- i350 NIC の 4 つの 1GE ポートのうち 2 つを、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。

- クラスタのインストール前に追加の 1GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 1GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

2 ノード 1 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

仮想スイッチ

このセクションでは、仮想ネットワーク セットアップについて説明しています。HyperFlex 展開プロセスにより自動で仮想ネットワークがセットアップされるため、アクションは必要ありません。これらの詳細は、情報およびトラブルシューティング目的で下記に記載されています。

各 ESXi ホストの推奨設定では、次のネットワークを分離する必要があります。

- 管理トラフィック ネットワーク

- データ トラフィック ネットワーク

- VMotion ネットワーク

- VM ネットワーク

最小ネットワーク構成では、最小限で次の 2 つの個別ネットワークが必要です。

- 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）

- データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）

それぞれのネットワークに対応する 2 つの vSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理 (vmk0)、HyperFlex ストレージ コントローラ管理、VM ゲスト ポートグループ

- vswitch-hx-storage-data：ESXi ストレージ インターフェイス (vmk1)、VMotion インターフェイス (vmk2)、HyperFlex ストレージ コントローラ データ ネットワーク。

ネットワーク トポロジ（Network Topology）

フェールオーバーの順序：

vswitch-hx-inband-mgmt：2 つのアップリンク上で、vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。VM ポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じて、かつより適切なロード バランシングになるようにオーバーライドできます。

vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、同じアクティブ/スタンバイ順序に設定されます。post_install スクリプトを使用して設定されている場合、vMotion VMKernel ポートは反対の順序を使用するように設定されます。これにより、直接接続リンクの完全な使用率が確保されます。

1 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

- 次の条件で最小の 1 VLAN: VMware ESXi 管理、ストレージ コントローラ VM 管理および Cisco IMC 管理。

- VMware ESXi 管理およびストレージ コントローラ VM 管理は、同じサブネットおよび VLAN に存在する必要があります

- 専用 Cisco IMC 管理ポートは、上記の管理インターフェイスと同じ VLAN を共有できます。または、オプションで専用サブネットおよび VLAN を使用できます。別の VLAN を使用している場合、L3 接続が上記の管理 VLAN に必要です。また、Intersight 接続要件を満たす必要があります。

- ゲスト VM トラフィックには、追加の VLAN が必要です。これらの VLAN は、ESXi の追加ポートグループとして設定され、すべての接続を ToR スイッチにトランクする必要があります。

- これらの追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

- Intel i350 に接続されているスイッチポートは、パスが許可された適切な VLAN を使用して、トランク モードで設定する必要があります。

- 専用 Cisco IMC 管理ポートに接続されているスイッチポートは、適切な VLAN で「アクセス モード」で設定する必要があります。

- VMware vMotion トラフィックおよび Cisco HyperFlex データ トラフィックは、直接接続 LOM をトラバースするため、top of rack スイッチを利用しません。したがって、追加の VLAN がこれらのサービスには必要ありません。

- ToR スイッチのジャンボ フレームの設定は、アップストリーム スイッチをトラバースする必要なく、すべてのトラフィックがローカルに残るためこのトポロジでは必要ありません。したがって、このトポロジはデフォルトで、ジャンボ フレームを使用して高パフォーマンスを実現するトラフィックを vMotion します。

- スパニング ツリー PortFast トランク (トランク ポート) は、すべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

（注）

PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

- 1 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

1 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

通常、ジャンボ フレームは、ネットワーク上で転送されるパケット数を減らすために使用されます。以下では、1GE トポロジでジャンボ フレームを使用する際のガイドラインについて説明します。

- ジャンボ フレームは、追加のセットアップは必要ないため、vMotion ネットワーク上で自動的に設定されます。

- ジャンボ フレームを有効にするためのオプションは、ネットワーク設定ポリシーの下の HyperFlex クラスタ プロファイルの下にあります。1GE トポロジを使用する場合は、展開を開始する前にチェックボックスが有効になっていることを確認して、ジャンボ フレームを有効にすることができます。

次の手順：

ネットワークの共通要件チェックリストを完了します。

ネットワークの共通要件チェックリスト

インストールを開始する前に、お使いの環境が次の特定のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たしていることを確認します。

VLAN の要件

ネットワーク

VLAN ID

説明

次の各ネットワークに個別のサブネットと VLAN を使用します。

VMware ESXi および Cisco HyperFlex の管理用 VLAN

ESXi、HyperFlex、および VMware vCenter 間の管理トラフィックに使用されます。ルーティング可能である必要があります。

（注）

この VLAN は、Intersight にアクセスできる必要があります (2 ノードの展開には、Intersight が必要です)。

CIMC VLAN

管理 VLAN と同じまたは異なる VLAN を指定できます。

（注）

この VLAN は、Intersight にアクセスできる必要があります (2 ノードの展開には、Intersight が必要です)。

HyperFlex ストレージ トラフィック用 VLAN

raw ストレージ トラフィック用に使用されます。L2 接続のみを必要とします。

（注）

1GE トポロジを展開する場合、この VLAN は必要ありません。

VMware vMotion 用 VLAN

VLAN に VMotion が使用されます。

（注）

1GE topolog を展開する場合、この VLAN は必要ありません。

VM ネットワーク用 VLAN

VM/アプリケーション ネットワークに使用されます。

（注）

ESXi の異なる VM ポートグループでバックアップされた複数の VLAN を指定できます。

サポートされている vCenter トポロジ

次の表を使用して、サポートされている vCenter のトポロジを特定します。

トポロジ

説明

推奨事項

単一 vCenter

外部サーバで実行され、サイトに対してローカル扱いとなる仮想または物理 vCenter。このサーバには、管理ラック マウント サーバを使用できます。

強く推奨します。

中央 vCenter

WAN 全体で複数のサイトを管理する vCenter。

強く推奨します。

ネスト vCenter

展開予定のクラスタ内で実行される vCenter。

HyperFlex Edge クラスタのインストールは、vCenter がなくても最初に実行できます。また、外部 vCenter を使用して展開し、クラスタに移行することもできます。いずれの場合も、実稼働ワークロードを実行する前に、クラスタを vCenter サーバに登録する必要があります。

最新情報については、『How to Deploy vCenter on the HX Data Platform』テクニカル ノートを参照してください。

顧客の展開情報

一般的な 2 ノードの HyperFlex Edge の導入の場合、9 個の IP アドレスが必要です（管理ネットワーク用の ７ 個の IP アドレスと VMotion ネットワーク用の 2 個の IP アドレス）。

重要

すべての IP アドレスは IPv4 である必要があります。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ 1：

サーバ 2：

サブネット マスク

Gateway

DNS Server

NTP Server

（注）

適切な Intersight 接続を確保するためには、CIMC に NTP を設定する必要があります。

ネットワーク IP アドレス

（注）

デフォルトでは、HX インストーラにより、ハイパーバイザ データ ネットワークとストレージ コントローラ データ ネットワークに 169.254.1.X の範囲内の IP アドレスが自動的に割り当てられます。この IP サブネットをユーザーが設定することはできません。

管理ネットワークの IP アドレス

（ルータブルであることが必要）

ハイパーバイザ管理ネットワーク

ストレージ コントローラ管理ネットワーク

サーバ 1：

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 2：

ストレージ クラスタ管理 IP アドレス

クラスタ IP:

サブネット マスク（Subnet mask）

デフォルト ゲートウェイ（Default gateway）

VMware vMotion ネットワーク IP アドレス

VMotion サービスの場合、固有の VMKernel ポートを設定します。必要であれば、VMotion の管理 VLAN を使用している場合は vmk0 を再使用することもできます（非推奨）。

サーバ

VMotion ネットワークの IP アドレス（post_install スクリプトを使用して設定されている）

サーバ 1：

サーバ 2：

サブネット マスク

Gateway

VMware vCenter の設定

（注）

HyperFlex は標準ポートを介して vCenter と通信します。ポート 80 はリバース HTTP プロキシで使用されますが、TAC のサポートを受けて変更できます。ポート 443 は vCenter SDK へのセキュア通信に使用され、変更することはできません。

vCenter 管理ユーザ名

username@domain

vCenter 管理者パスワード

vCenter データセンター名

（注）

既存のデータセンター オブジェクトを使用できます。データセンターが vCenter に存在しない場合は、作成されます。

VMware vSphere コンピューティング クラスタおよびストレージ クラスタの名前

（注）

vCenter に表示されるクラスタ名。

ネットワーク サービス

（注）

- DNS サーバと NTP サーバは、HX ストレージ クラスタの外側に配置する必要があります。

- 現時点では、信頼性の高いソースを提供するには、内部でホストされている NTP サーバを使用してください。

- すべての DNS サーバは、展開を開始する前に、ESXi の各ホストについて順方向 (A) および逆方向 (PTR) の DNS レコードを事前設定しておく必要があります。DNS を前もって正しく設定しておけば、ESXi ホストを、IP アドレスではなく FQDN で vCenter に追加できます。

この手順をスキップした場合には、ホストは IP アドレスで vCenter インベントリに追加され、ユーザは「vCenter クラスタのノードの識別方法を IP から FQDN に変更する」で説明されている手続きに従って、FQDN に変換することが必要になります。

DNS サーバ

<Primary DNS Server IP address, Secondary DNS Server IP address, …>

NTP サーバ

<Primary NTP Server IP address, Secondary NTP Server IP address, …>

タイム ゾーン

例：米国/東部、米国/太平洋

コネクテッド サービス

[Enable Connected Services] （推奨）

「はい」または「いいえ」で回答する必要があります

サービス要求通知用の電子メール

例：name@company.com

Proxy Server

- Intersight への直接接続が使用できない場合、プロキシ サーバの使用は任意です。

- プロキシを使用する場合は、サーバを Intersight アカウントに要求するためにプロキシを使用するように、各サーバのデバイス コネクタを設定する必要があります。さらに、HyperFlex Data Platform を正常にダウンロードできるようにするには、HX クラスタ プロファイルでプロキシ情報を指定する必要があります。

- ユーザー名/パスワードの使用はオプションです。

プロキシが必要です:イエスまたはノー

Proxy Host

プロキシ ポート（Proxy Port）

[ユーザ名（Username）]

Password

ゲスト VM トラフィック

ゲスト VM トラフィックに関する考慮事項は、トポロジの選択に基づいて上記に示されます。通常、正しい vSwitch に適用される限り、必要に応じてゲスト ポート グループを作成できます。

- 1GE トポロジ: vswitch-hx-inband-mgmt を使用して、新しい VM ポート グループを作成します。

- 10/25GE トポロジ: vswitch-hx-vm-network を使用して、新しい VM ポート グループを作成します。

Post_install スクリプトを実行して、クラスタ内のすべてのホスト上で正しい vSwitches に自動的に VLAN を追加することを推奨します。Post_install--vlan (スペースと 2 つのダッシュ) を実行して、今後のの任意の時点で新しいゲスト VLAN をクラスタに追加します。

残りの vmnic またはサードパーティ製のネットワーク アダプタを使用する追加の vSwitches が作成される場合があります。HyperFlex によって定義された vSwitches に変更が加えられないように注意する必要があります。

（注）

ユーザーが作成した追加の vSwitches は、管理者単独で責任を有し、HyperFlex によって管理されません。

Intersight の接続性

Intersight の接続性に関連して、次の前提条件を検討してください。

- HX サーバのセットに HX クラスタをインストールする前に、対応する Cisco IMC インスタンスのデバイス コネクタが Cisco Intersight に接続するように適切に設定され、登録されていることを確認します。

- インストール フェーズ中のポート 80、443、および 8089 を介した CIMC と vCenter 間の通信。

- すべてのデバイス コネクタは、svc.intersight.com を適切に解決でき、かつポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。現在の HX インストーラ バージョンでは、HTTP プロキシの使用がサポートされています。

- すべてのコントローラの VM 管理インターフェイスは、svc.intersight.com を適切に解決でき、ポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。現在の HX インストーラ バージョンは、インターネットへの直接接続がない場合、HTTP プロキシの使用をサポートしています。

- IP 接続 (L2 または L3) は、各サーバの CIMC 管理 IP から次のすべてに必要です。ESXi 管理インターフェイス、HyperFlex コントローラ VM 管理インターフェイス、vCenter サーバ。このパスのファイアウォールは、『Hyperflex Hardening ガイド』で説明されている必要なポートを許可するように設定する必要があります。

- HXDP リリース 3.5(2a) 以降、Intersight インストーラでは、HyperFlex サーバ上に工場出荷時にインストールされるコントローラ VM が不要になりました。

同じサーバに HyperFlex を再展開する場合、新しいコントローラ VM を Intersight からすべての ESXi ホストにダウンロードする必要があります。これには、各 ESXi ホストが svc.intersight.com を解決し、ポート 443 上の発信側で開始した HTTPS 接続を許可することが必要です。コントローラ VM のダウンロードにプロキシ サーバを使用することはサポートされており、必要に応じて HyperFlex クラスタ プロファイルで設定できます。

- クラスタの展開後、継続的な管理のために Intersight 内で新しい HX クラスタが自動的に登録されます。

Cisco HyperFlex Edge 非表示クラウド監視

Cisco HyperFlex Edge 非表示クラウド監視は、監視 VM または調停ソフトウェアの必要性を排除する、Cisco Hyperflex Edge の導入における革新的なテクノロジーです。

Cisco HyperFlex Edge 非表示クラウド監視は、2 ノード HX Edge 導入にのみ必要です。監視には、追加のインフラストラクチャ、セットアップ、設定、バックアップ、パッチ、または管理は必要ありません。この機能は、2 ノード HyperFlex Edge のインストールの一部として自動的に設定されます。リモート サイトでのアウトバウンド アクセスは、相互に接続するために存在している必要があります (Intersight.com または Intersight 仮想アプライアンス)。HyperFlex Edge 2 ノード クラスタは、この接続が確立されていないと動作しません。

クラウド監視機能の利点、運用、および障害のシナリオの詳細については、次を参照してください。https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-741999.pdf

Cisco Hyperflex Edge サーバの注文

Cisco HyperFlex Edge サーバを注文する場合は、HyperFlex Edge 仕様シートの説明に従って、正しいコンポーネントを選択してください。ネットワーク トポロジの選択に注意して、目的の設定と一致することを確認します。ネットワーク トポロジの PID 選択の詳細については、仕様シートの補足資料セクションを参照してください。

3 ノードまたは 4 ノードのネットワーク トポロジの選択

Cisco HyperFlex Edge 3 ノードおよび 4 ノードのクラスタは、Cisco Intersight またはオンプレミスのインストーラ VM のいずれかを使用して展開できます。Cisco Intersight は、高度なマルチクラスタ モニタリングおよび管理機能を提供します。Cisco Intersight HyperFlex インストーラが推奨されるインストーラであり、可能な場合は常に使用する必要があります。

Cisco HyperFlex Edge 1 ギガビット イーサネット (GE) および 10/25GE インストール オプションの両方を提供します。どちらのトポロジも、高度なネットワークの柔軟性と冗長性を実現するため、シングル トップオブラック（ToR）およびデュアル ToR スイッチ オプションをサポートしています。クラスタに最適なトポロジを決定する際には、次の点を考慮してください。

- パフォーマンスの向上と将来のノード拡張機能のため、10/25GE トポロジを強く推奨します。

- 1 GE トポロジは、ノード拡張を必要としないクラスタ用に使用するため、また ToR スイッチに使用可能な 10 GE ポートがない場合のために用意されています。

（注）

ネットワーク トポロジは、初期展開時に選択され、完全な再インストールなしで変更またはアップグレードすることはできません。将来のニーズを念頭に置いて、ネットワーク トポロジを慎重に選択してください。

開始するには、ネットワーク トポロジを選択します。

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

10/25GE または 1GE ToR 物理ネットワークとケーブルのセクションが完了したら、ネットワークの共通要件チェックリスト に進みます。

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ

10 または 25 ギガビット イーサネット (GE) スイッチ トポロジは、スイッチ (デュアルまたはスタック構成のスイッチを使用している場合)、リンクおよびポートの障害から保護する、フル冗長型のデザインを提供します。10/25GE スイッチは、1 台または 2 台のスタンドアロン スイッチとして、またはスイッチ スタック構成で使用することができます。

- 10/25 ギガビット イーサネット トポロジ向けの Cisco IMC 接続

- 10/25GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

- 3 および 4 ノード 10/25 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

- 10/25 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

10/25 ギガビット イーサネット トポロジ向けの Cisco IMC 接続

3 ノードおよび 4 ノード 10/25 ギガビット イーサネット (GE) トポロジに、次の Cisco IMC 接続オプションのいずれかを選択します。

- 専用の 1GE Cisco IMC 管理ポートを使用することが推奨されます。このオプションには追加のポートとケーブルが必要ですが、ネットワークの競合を防ぎ、各物理サーバへのアウト オブ バンド アクセスを常にオンにすることができます。

- 共有 LOM 拡張モード (EXT) の使用。このモードでは、シングル ワイヤ管理が使用され、Cisco IMC トラフィックが 10/25GE VIC 接続に多重化されます。このモードで操作する場合、トラフィックの複数のストリームが同じ物理リンク上で共有され、妨害のない到達可能性は保証されません。この展開オプションは推奨されません。

- ファブリック インターコネクトベース環境では、シングル ワイヤ管理を使用する場合、内蔵 QpS により Cisco IMC およびサーバ管理への妨害のないアクセスが保証されます。HyperFlex Edge 環境では、QoS が適用されないため、専用管理ポートの使用が推奨されます。

上記の Cisco IMC 接続の選択にかかわらず、同様の Cisco UCS C シリーズ サーバについては、『サーバ設置およびサービス ガイド』の次の手順に従い、Cisco IMC に IPv4 管理アドレスを割り当てる必要があります。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

10/25GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ (1 または 2) が必要です。Cisco は、Catalyst および Nexus スイッチング プラットフォームのリファレンス構成を完全にテストし、提供します。これらのスイッチのいずれかを選択すると、最高レベルの互換性が提供され、円滑な展開とシームレスな継続的運用が可能になります。

デュアル スイッチの設定には、スイッチの障害、リンクの障害、ポートの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。スタンドアロンまたはスタック構成が行われている 2 つのスイッチと、2 つの 10/25GE ポート、CIMC 管理用の 1 つの 1GE ポート、サーバごとに 1 つの Cisco VIC 1457 が必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

シングル スイッチの設定では、サーバごとに 1 台のスイッチ、2 つの 10/25GE ポート、CIMC 管理の 1GE ポート、1 個の Cisco VIC 1457 のみを必要とするシンプルなトポロジが実現します。スイッチ レベルの冗長性は提供されませんが、すべてのリンク/ポートおよび関連するネットワーク サービスは完全に冗長であり、障害を許容することができます。

10 および 25GE トポロジ両方の要件

次の要件は両方の 10/25GE トポロジに共通であり、展開を開始する前に満たす必要があります。

- サーバごとの専用 1 ギガビット イーサネット (GE) Cisco IMC 管理ポート (推奨)

- HyperFlex ノードごとに専用 Cisco IMC 管理ポート (お客様が提供) 用の 1 個の 1GE ToR スイッチ ポートと、1 個 (1 個) のカテゴリ 6 イーサネット ケーブル

- Cisco VIC 1457 (各サーバの MLOM スロットに取り付けられている)

- 旧世代の Cisco VIC ハードウェアは、2 ノードまたは 4 ノードの HX Edge クラスタではサポートされていません。

- HyperFlex ノードごとに 2 個の 10GE ToR スイッチ ポートおよび 4 個の 10GE SFP + または SFP28 ケーブル (お客様が提供。選択したケーブルがスイッチ モデルと互換性があることを確認します。)

- Cisco VIC 1457 は、Cisco HyperFlex リリース 4.0(1a) 以降で 10GE インターフェイスの速度をサポートしています。

- Cisco VIC 1457 は Cisco HyperFlex リリース 4.0(2a) 以降で25GE インターフェイスの速度をサポートしています。

- 40GE インターフェイスの速度はサポートされておらず、Cisco VIC 1457 ではサポートされていません。

25GE を使用した HX Edge クラスタの要件

（注）

25GE モードを使用するには、通常、選択したケーブルのタイプと長さに応じて、前方誤り訂正 (FEC) を使用する必要があります。デフォルトでは、VIC 1400 シリーズは CL91 FEC モードで設定されます (Cisco IMC UI で使用可能な場合、FEC モード「auto」は CL91 と同じです)。自動 FEC ネゴシエーションはサポートされません。特定のスイッチでリンク ステートをアップにするには、この FEC モードに合わせて手動で設定する必要があります。リンクをアップにするには、スイッチと VIC ポートの両方で FEC モードが一致している必要があります。使用中のスイッチが CL91 をサポートしていない場合、スイッチで使用可能な FEC モードと一致させて、VIC ポートが CL74 を使用するように設定できます。これには、[VIC 設定 (VIC configuration)] タブの [CIMC UI] で、手動で FEC モードを変更する必要があります。HyperFlex Edge の展開は、スイッチと VIC ポートからリンク ステートがアップになったと報告されるまで、開始しないでください。CL74 は FC-FEC (ファイアコード) とも呼ばれ、CL91 は RS-FEC (リード ソロモン) とも呼ばれています。Cisco IMC GUI を使用して VIC で設定されている FEC モードを変更する方法については、『CISCO UCS C シリーズ Integrated Management Controller リリース 4.1 GUI コンフィギュレーション ガイド』を参照してください。

物理的なケーブル接続を続行するには、シングル スイッチまたはデュアル スイッチの設定を選択します。

- 10/25 ギガビット イーサネット デュアル スイッチの物理的なケーブル接続

- 10/25 ギガビット イーサネット シングル スイッチの物理的なケーブル接続

10/25 ギガビット イーサネット デュアル スイッチの物理的なケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

デュアル スイッチの設定には、スイッチの障害、リンクの障害、ポートの障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。HyperFlex ノードごとに、スタンドアロンまたはスタック構成の 2 つのスイッチ、および 2 x 10GE ポート、1 x 1GE ポート (専用 CIMC)、および 1 x Cisco VIC 1457 MLOM カードが必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

冗長性を追加するためデュアル ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

アップストリーム ネットワークの要件

- VLAN 機能を備えた 2 台のマネージド スイッチ（スタンドアロンまたはスタック構成）

- HyperFlex ノードごとに 2 x 10GE ポートおよび 1 x 1GE ポート。

10/25GE ポートはすべてトランクで、適用可能なすべての VLAN を許可する必要があります。専用の CIMC ポートに接続すると、すべての 1GE ポートがトランキングまたはアクセス モードになることがあります。

- ジャンボ フレームを設定する必要はありません。

- Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのアクセスを中断させないために、すべてのポートに PortFast トランクを設定する必要があります。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面に「M」というラベルが付いている) の 1GE 管理ポートを 2 つのスイッチのいずれかに接続します。

- Cisco VIC の 4 つの 10/25GE ポートのうち 1 個を、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。

- 同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

（注）

同じ VIC ポート番号を使用しない場合、サーバ間のトラフィックに対して余分なホップが発生し、2 つのスイッチ間で不必要に帯域幅が消費されます。

- Cisco VIC の 2 番目の 10/25GE ポートを、各サーバからもう一方の ToR スイッチに接続します。同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

- クラスタのインストール前に追加の 10/25GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 10/25GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

10/25 ギガビット イーサネット シングル スイッチの物理的なケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

シングル スイッチの設定では、サーバごとに 1 台のスイッチ、2 台の 10/25GE ポート、1 台の 1 GE ポートのみを必要とするシンプルなトポロジが実現します。リンク レベルの冗長性は、すべての HyperFlex ネットワーク サービスに提供されます。ただし、単一の ToR スイッチで動作している場合、スイッチ レベルの冗長性は提供されません。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

1 個の ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面にある「M」というラベルが付いた) の 1GE 管理ポートをスイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチに接続します。

- Cisco VIC の 4 つの 10/25GE ポートのうち 2 つを、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。

- クラスタのインストール前に追加の 10/25GE ポートを接続しないでください。クラスタ展開後、追加で 2 つの 10/25GE ポートをゲスト VM トラフィックにオプションで使用することができます。

3 および 4 ノード 10/25 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

このセクションでは、仮想ネットワーク セットアップについて説明しています。HyperFlex 展開プロセスにより自動で仮想ネットワークがセットアップされるため、アクションは必要ありません。これらの詳細は、情報およびトラブルシューティング目的で下記に記載されています。

仮想スイッチ

vSwitch が 4 つ必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理（vmk0）、ストレージ コントローラ管理ネットワーク

- vswitch-hx-storage-data：ESXi ストレージ インターフェイス (vmk1)、HX ストレージ コントローラ データ ネットワーク。

- vmotion - VMotion インターフェイス(vmk2)

- vswitch-hx-vm-networ：VM ゲスト ポート グループ

ネットワーク トポロジ:

フェールオーバーの順序：

- vswitch-hx-inband-mgmt：vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。

- vswitch-hx-storage-data:HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、インバンド管理および vmotion vSwitches としての逆のフェールオーバー順序を使用して、トラフィックがロードS バランシングされるようにします。

- post_install：vMotion VMKernel ポート（vmk2）は post_install スクリプトの使用時に設定されます。フェールオーバーの順序は、アクティブ/スタンバイに設定されます。

- vswitch-hx-vm-network：vSwitch がアクティブ/アクティブに設定されます。必要に応じて、個々のポート グループを上書きできます。

10/25 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

最低でも 3 つの VLAN が必要です。

- 次の条件で 1 VLAN: VMware ESXi 管理、ストレージ コントローラ VM 管理および Cisco IMC 管理。

- VMware ESXi 管理およびストレージ コントローラ VM 管理は、同じサブネットおよび VLAN に存在する必要があります

- 専用 Cisco IMC 管理ポートは、上記の管理インターフェイスと同じ VLAN を共有できます。または、オプションで専用サブネットおよび VLAN を使用できます。別の VLAN を使用している場合、L3 接続が上記の管理 VLAN に必要です。また、Intersight 接続要件を満たす必要があります (Cisco Intersight による管理)。

- Cisco IMC 管理の共有 LOM 拡張モードを使用する場合は、専用の VLAN が推奨されます。

- Cisco HyperFlex のストレージ トラフィック用 1 VLAN これは、独立した、またはルーティングされていない VLAN である必要があります。固有である必要があり、管理 VLAN と重複することはできません。

- vMotion トラフィック用 1 VLAN これは、独立した、またはルーティングされていない VLAN にすることができます。

（注）

これらの VLAN の必要性を縮小したり、削除したりすることはできません。このインストールが試行された場合は失敗します。

- ゲスト VM トラフィックには、追加の VLAN が必要です。これらの VLAN は、ESXi の追加ポートグループとして設定され、ToR スイッチでポートに面する すべての接続をトランクおよび許可する必要があります。

- これらの追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

（注）

Cisco VIC の特性は、同じ物理ポートから複数の vNICs から切り離されているため、同じホスト上で実行されているインターフェイスまたはサービスに L2 で通信するために、vswitch-hx-vm-network 上でゲスト VM トラフィックを設定することはできません。a) 別の VLAN を使用し L3 ルーティングを実行するか、b) 管理インターフェイスへのアクセスが必要なゲスト VM が vswitch-hx-inband-mgmt vSwitch に配置されていることを推奨します。一般に、vm-network vSwitch を除き、ゲスト VM を HyperFlex で設定された vSwitches のいずれにも配置しないでください。使用例としては、いずれかのノードで vCenter を実行する必要があり、実行している ESXi ホストを管理するための接続が必要な場合などがあります。この場合は、上記の推奨事項のいずれかを使用して、接続が中断されないようにします。

- Cisco VIC に接続されているスイッチポートは、パスが許可された適切な VLAN を使用して、トランク モードで設定する必要があります。

- 専用 Cisco IMC 管理ポートに接続されているスイッチポートは、適切な VLAN で「アクセス モード」で設定する必要があります。

- すべてのクラスタ トラフィックは、10/25GE トポロジ内の ToR スイッチを通過します。

- スパニング ツリー PortFast トランク (トランク ポート) は、すべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

（注）

PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

その他の考慮事項

- 必要に応じて、HX Edge ノードにサードパーティ製の NIC カードをさらにインストールできます。ネットワーク ガイドへのリンクについては、第 1 章の項を参照してください。

- VIC 以外のすべてのインターフェイスは、インストールが完了するまでシャットダウンするか、ケーブルを切断している必要があります。

- MLOM スロットでは、HX Edge ノードごとに 1 つの VIC のみがサポートされます。PCIe ベース VIC アダプタは、HX Edge ノードではサポートされていません。

- 10/25 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

10/25 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

通常、ジャンボ フレームは、ネットワーク上で送信されるパケット数を減らし、効率を向上させるために使用されます。以下では、10/25GE トポロジでジャンボ フレームを使用する際のガイドラインについて説明します。

- ジャンボ フレームを有効にするオプションは、最初のインストール中にのみ提示され、後で変更することはできません。

- ジャンボ フレームは不要です。ジャンボ フレームをオプトアウトする場合は、すべてのネットワーク スイッチで MTU を 1500 バイトに設定したままにします。

- 最適なパフォーマンスのために、ジャンボ フレームをオプションで有効にできます。フル パス MTU が 9000 バイト以上であることを確認します。ジャンボ フレームを有効にする場合は、次の点に注意してください。

- デュアル スイッチ セットアップを実行する場合、すべてのスイッチ インターコネクトおよびスイッチ アップリンクでジャンボ フレームが有効であることが不可欠です。フル パス MTU を確認しないと、リンクまたはスイッチの失敗後、トラフィックのパスが許可されない場合にクラスタがオフになる可能性があります。

- HyperFlex インストーラは、ノードのいずれかでスタンバイ リンクを使用するため、フェールオーバーを強制する初期展開で、ワンタイム テストを実行します。スイッチのケーブル接続が適切に行われている場合、エンドツーエンド パス MTU をテストします。障害が検出された場合、この警告をバイパスしないでください。問題を修正し、インストーラを再試行して、検証チェックに合格するようにしてください。

- これらの理由と削除が複雑なため、デュアル スイッチ セットアップを使用する場合はジャンボ フレームを無効にすることをお勧めします。

- ジャンボ フレームを有効にするためのオプションは、ネットワーク設定ポリシーの下の HyperFlex クラスタ プロファイルの下にあります。ボックスをチェックすると、ジャンボ フレームが有効になります。ボックスをチェックしないと、ジャンボ フレームは無効のままになります。

次の手順：

ネットワークの共通要件チェックリストを完了します。

1 ギガビット イーサネット トポロジ

1 ギガビット イーサネット (GE) スイッチ トポロジは、要件に応じて 2 つの設計を提供します。デュアル スイッチ設計は、スイッチ (デュアルまたはスタック スイッチを使用している場合)、リンクおよびポートの障害からネットワークを保護する完全な冗長設計です。他の単一スイッチ トポロジではネットワークの冗長性が提供されないため、実稼働クラスタには推奨されません。

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ用 Cisco IMC 接続

- 1GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

- 3 および 4 ノード 1 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

- 1 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

1 ギガビット イーサネット トポロジ用 Cisco IMC 接続

3 ノードおよび 4 ノード 10 ギガビット イーサネット (GE) トポロジに、次の Cisco IMC 接続オプションのいずれかを選択します。

- 専用の 1GE Cisco IMC 管理ポートを使用することが推奨されます。このオプションには追加のポートとケーブルが必要ですが、ネットワークの競合を防ぎ、各物理サーバへのアウト オブ バンド アクセスを常にオンにすることができます。

- 共有 LOM 拡張モード (EXT) の使用。このモードでは、シングル ワイヤ管理が使用され、Cisco LOM トラフィックが 1GE VIC 接続に多重化されます。このモードで操作する場合、トラフィックの複数のストリームが同じ物理リンク上で共有され、妨害のない到達可能性は保証されません。この展開オプションは推奨されません。

- ファブリック インターコネクトベース環境では、シングル ワイヤ管理を使用する場合、内蔵 QpS により Cisco IMC およびサーバ管理への妨害のないアクセスが保証されます。HyperFlex Edge 環境では、QoS が適用されないため、専用管理ポートの使用が推奨されます。

上記の Cisco IMC 接続の選択にかかわらず、同様の Cisco UCS C シリーズ サーバについては、『サーバ設置およびサービス ガイド』の次の手順に従い、Cisco IMC に IPv4 管理アドレスを割り当てる必要があります。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

1GE トポロジ用物理ネットワークおよびケーブル接続

VLAN 機能を備えたマネージド スイッチ (1 または 2) が必要です。Cisco は、Cisco Catalyst および Cisco Nexus スイッチング プラットフォームのリファレンス構成を完全にテストし、提供します。これらのスイッチのいずれかを選択すると、最高レベルの互換性が提供され、円滑な展開とシームレスな継続的運用が可能になります。

デュアル スイッチのケーブル接続には、スイッチの障害、リンクの障害、スイッチ ポートの障害、LOM/PCIe NIC HW の障害から保護する完全な冗長性を備えた、少し複雑なトポロジが含まれます。サーバごとに、スタンドアロンまたはスタック構成が行われている 2 つのスイッチ、クラスタおよび VM トラフィックに 4 個の 1GE ポート、CIMC 管理に 1 個の 1GE ポート、1 個の Intel i350 PCIe NIC が必要です。トランク ポートは、唯一サポートされているネットワーク ポート設定です。

シングル スイッチの設定では、1 台のスイッチを必要とするシンプルなトポロジ、クラスタと VM トラフィック用に 2 個の 1GE ポート、CIMC 管理用に 1 個の 1GE ポートを提供し、追加の PCIe NIC は必要ありません。リンクまたはスイッチの冗長性はありません。サポートされている 2 つのネットワーク ポート設定は、アクセス ポートとトランク ポートです。

（注）

冗長性の欠如により、シングル スイッチ 1GE 設定は非実稼働環境に対してのみ推奨されます。

物理的なケーブル接続を続行するには、シングル スイッチまたはデュアル スイッチの設定を選択します。

- 1 ギガビット イーサネット デュアル スイッチ ケーブル接続

- 1 ギガビット イーサネット シングル スイッチ ケーブル接続

1 ギガビット イーサネット デュアル スイッチ ケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

展開を開始する前に、次の要件を満たす必要があります。

- サーバごとの専用 1 ギガビット イーサネット (GE) Cisco IMC 管理ポート (推奨)

- HyperFlex サーバごとに専用 Cisco IMC 管理ポート (お客様が提供) 用の 1 個の 1GE ToR スイッチ ポートと、1 個のカテゴリ 6 イーサネット ケーブル

- Intel i350 PCIe NIC [HX-UCSC-PCIE-IRJ45] (各サーバの PCIe スロットに取り付け済み)。

- この NIC は発注時に選択して、工場出荷時に取り付けることができます。個別に発注した場合は現場で NIC を取り付けます。単一のソケット CPU 設定をサポートしているため、ライザ #1 または #2 を使用できますが、ライザ #1 の使用を推奨します。

- HyperFlex サーバごとに 2 個の 1GE ToR スイッチ ポートと、2 個のカテゴリ 6 イーサネット ケーブル (お客様が提供)。

- Cisco VIC はこのトポロジでは使用されません

- MLOM フォーム ファクタの Intel i350 はサポートされていません。

- Intel x550 Lan-on-motherboard LOM (Cisco UCS マザーボードに内蔵)

- HyperFlex サーバごとに 2 個の 1GE ToR スイッチ ポートと、2 個のカテゴリ 6 イーサネット ケーブル (お客様が提供)。

（注）

このトポロジでは、1GE 速度のみサポートされています。10GbaseT スイッチを使用した 10GE LOM ポートは、サポートされていません。代わりに、1GE の速度を手動で設定するか、このガイドで説明されているサポートされている 10GE トポロジのいずれかを使用します。

冗長性を追加するためデュアル ToR を使用して展開する場合。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面に「M」というラベルが付いている) の 1GE 管理ポートを 2 つのスイッチのいずれかに接続します。

- 全サーバ上の両方の統合済み Lan-on-motherboard (LOM) ポートを同じ ToR スイッチに接続します。

（注）

冗長性は vSwitch レベルで確保され、統合済み LOM からの 1 つのアップリンク ポート、および各 vSwitch の PCIe NIC からの 1 つのアップリンク ポートが含まれます。LOM ポートを異なるスイッチに接続しないでください。

- i350 NIC の 4 つの 1GE ポートのうち 2 つを、各サーバから同じ ToR スイッチに接続します。同じスイッチに接続するには、各サーバで同じポート番号を使用します。

（注）

同じポート番号を使用しない場合、サーバ間のトラフィックに対して余分なホップが発生し、2 つのスイッチ間で不必要に帯域幅が消費されます。

- クラスタのインストール前に、i350 NIC から 2 つ以上の 1GE ポートを接続しないでください。クラスタの導入後、ゲスト VM トラフィック用に追加で 2 つの1GE ポートをオプションで使用できます。追加の使用可能な NIC ポートの使用に関するガイドラインについては、『Cisco HyperFlex Systems: ネットワーキング トポロジ』を参照してください。

1 ギガビット イーサネット シングル スイッチ ケーブル接続

警告

適切なケーブル配線は、ネットワークの完全な冗長性を確保するために重要です。

1 個の ToR を使用して展開する場合 (ビジュアル レイアウトについては、次の図を参照してください)。

- 専用の Cisco IMC を使用している場合は、各サーバ (サーバの背面にある「M」というラベルが付いた) の 1GE 管理ポートを ToR スイッチまたはアウトオブバンド管理スイッチに接続します。

- 全サーバ上の両方の統合済み Lan-on-motherboard (LOM) ポートを同じ ToR スイッチに接続します。

（注）

このトポロジでは、1GE 速度のみサポートされています。10GbaseT スイッチを使用した 10GE LOM ポートは、サポートされていません。代わりに、1GE の速度を手動で設定するか、このガイドで説明されているサポートされている 10GE トポロジのいずれかを使用します。

アクセス ポートとトランク ポートについて

イーサネット インターフェイスは、次のように、アクセス ポートまたはトランク ポートとして設定できます。

- アクセス ポートはインターフェイス上に設定された 1 つの VLAN だけに対応し、1 つの VLAN のトラフィックだけを伝送します。

- トランク ポートはインターフェイス上に設定された 1 つ以上の VLAN に対応しているため、複数の VLAN のトラフィックを同時に伝送できます。

次の表に、アクセス ポートとトランク ポートの違いの概要を示します。この表に記載されている詳細を確認して、導入環境に使用するポートを決定できます。

重要

このガイドはトランク ポートを前提に書かれています。ユーザの導入環境にもトランク ポートを強く推奨します。

Trunk Ports

Access Ports

CIMC、ESXi、および HX Data Platform インストーラ内で、より多くの設定と VLAN タグの定義が必要です。

トランク ポートよりも導入プロセスがシンプルです。

管理、VMotion、および VM ゲスト トラフィックを異なるサブネットに論理的に分けることができます。

管理、VMotion、および VM ゲスト トラフィックで単一のサブネットを共有する必要があります。

追加の L2 ネットワークを ESXi に提供する柔軟性があります。

個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するためのマネージド スイッチが必要です。ストレージ トラフィックは、例外なく、専用の VLAN を使用する必要があります。

（注）

トランク ポートとアクセス ポートのいずれにも、個別の VLAN にポート 1 と 2 を設定するためのマネージド スイッチが必要です。

3 および 4 ノード 1 ギガビット イーサネット トポロジの仮想ネットワーク設計

このセクションでは、仮想ネットワーク セットアップについて説明しています。HyperFlex 展開プロセスにより自動で仮想ネットワークがセットアップされるため、アクションは必要ありません。これらの詳細は、情報およびトラブルシューティング目的で下記に記載されています。

仮想スイッチ

各 ESXi ホストで推奨される設定では、次のネットワークを切り分ける必要があります。

- 管理トラフィック ネットワーク

- データ トラフィック ネットワーク

- VMotion ネットワーク

- VM ネットワーク

最小ネットワーク構成では、最小限で次の 2 つの個別ネットワークが必要です。

- 管理ネットワーク（VMotion と VM ネットワークを含む）

- データ ネットワーク（ストレージ トラフィック用）

それぞれのネットワークに対応する 2 つの vSwitch が必要です。

- vswitch-hx-inband-mgmt：ESXi 管理 (vmk0)、HyperFlex ストレージ コントローラ管理、VM ゲスト ポートグループ

- vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ESXi ストレージ インターフェイス (vmk1)、HyperFlex ストレージ データ ネットワーク、VMotion（vmk2）

（注）

シングル スイッチの設定を使用して HyperFlex Edge を導入すると、ストレージ データ vSwitch および関連付けられたポートグループのフェールオーバー順序（スタンバイ アダプタのみ追加された状態）が表示されます。アクティブ アダプタが不足している場合でも、それが原因でクラスタに機能上の問題が生じることはありません。フェールオーバー順序はインストール プロセスで設定された順序のままにしておくことを推奨します。

ネットワーク トポロジ: デュアル スイッチの設定

ネットワーク トポロジ: シングル スイッチの設定

フェールオーバー順序: -デュアルスイッチ設定のみ:

vswitch-hx-inband-mgmt：2 つのアップリンク上で、vSwitch 全体がアクティブ/スタンバイに設定されます。デフォルトでは、すべてのサービスが 1 つのアップリンク ポートを使用し、必要に応じてフェールオーバーされます。VM ポートグループのフェールオーバー順序は、必要に応じて、かつより適切なロード バランシングになるようにオーバーライドできます。

vswitch-hx-storage-data：HyperFlex ストレージ データ ネットワークと vmk1 は、同じアクティブ/スタンバイ順序に設定されます。post_install スクリプトを使用して設定されている場合、vMotion VMKernel ポートは反対の順序を使用するように設定されます。これにより、直接接続リンクの完全な使用率が確保されます。

1 ギガビット イーサネット スイッチ設定時の注意事項

- 次の条件で最小の 1 VLAN: VMware ESXi 管理、ストレージ コントローラ VM 管理および Cisco IMC 管理。

- VMware ESXi 管理およびストレージ コントローラ VM 管理は、同じサブネットおよび VLAN に存在する必要があります

- 専用 Cisco IMC 管理ポートは、上記の管理インターフェイスと同じ VLAN を共有できます。または、オプションで専用サブネットおよび VLAN を使用できます。別の VLAN を使用している場合、L3 接続が上記の管理 VLAN に必要です。また、Intersight 接続要件を満たす必要があります (Cisco Intersight による管理)。

- Cisco HyperFlex のストレージ トラフィック用 1 VLAN これは、独立しルーティングされていない VLAN である必要があります。また、固有である必要があり、管理 VLAN と重複することはできません。

（注）

管理 VLAN と 2 番目のデータ VLAN の両方の必要性を縮小したり、なくしたりすることはできません。このインストールが試行された場合は失敗します。

- ゲスト VM トラフィックには、追加の VLAN が必要です。これらの VLAN は、ESXi の追加ポートグループとして設定され、すべての接続を ToR スイッチにトランクする必要があります。

- これらの追加ゲスト VM VLAN はオプションです。シンプルなネットワーク設計の維持を望む環境では、ゲスト VM トラフィックに上記の同じ管理 VLAN を使用できます。

- Intel i350 に接続されているスイッチポートは、パスが許可された適切な VLAN を使用して、トランク モードで設定する必要があります。

- 専用 Cisco IMC 管理ポートに接続されているスイッチポートは、適切な VLAN で「アクセス モード」で設定する必要があります。

- VMware vMotion トラフィックは、次の 2 つのパスのいずれかに従います。

- デュアル スイッチ トポロジ: vMotion は、ストレージ データ ネットワークとは反対のフェールオーバー順序を使用し、ネットワーク障害が発生しない場合は専用の 1GE パスを使用します。Post_install スクリプトを使用すると、正しい vSwitch の VMkernel インターフェイスが正しいフェールオーバー設定でセットアップされます。ESXi で新しいインターフェイスが作成される (vmk2) ため、専用の VLAN が必要です。

- シングル スイッチ トポロジ: vMotion は、管理ネットワークと共有されます。Post_install スクリプトを使用すると、デフォルトのトラフィック シェーパーを持つ新しい ESX インターフェイス (vmk2) で、vMotion がリンクを完全に飽和状態にならないようにします。新しいインターフェイスが作成されるため、専用の VLAN が必要です。

VMware vMotion トラフィックの詳細については、『Cisco HyperFlex Edge 展開ガイド』の「インストール後のタスク」の項を参照してください。

- スパニング ツリー PortFast トランク (トランク ポート) は、すべてのネットワーク ポートで有効にする必要があります。

（注）

PortFast の設定に失敗すると、ESXi の起動時に断続的に切断され、物理リンク障害時に必要なネットワークの再コンバージェンスよりも長く時間がかかります。

- 1 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

1 ギガビット イーサネットのジャンボ フレーム

通常、ジャンボ フレームは、ネットワーク上で送信されるパケット数を減らし、効率を向上させるために使用されます。以下では、10GE トポロジでジャンボ フレームを使用する際のガイドラインについて説明します。

- ジャンボ フレームを有効にするオプションは、最初のインストール中にのみ提示され、後で変更することはできません。

- ジャンボ フレームは不要です。ジャンボ フレームをオプトアウトする場合は、すべてのネットワーク スイッチで MTU を 1500 バイトに設定したままにします。

- 最適なパフォーマンスのために、ジャンボ フレームをオプションで有効にできます。フル パス MTU が 9000 バイト以上であることを確認します。ジャンボ フレームを有効にする場合は、次の点に注意してください。

- デュアル スイッチ セットアップを実行する場合、すべてのスイッチ インターコネクトおよびスイッチ アップリンクでジャンボ フレームが有効であることが不可欠です。フル パス MTU を確認しないと、リンクまたはスイッチの失敗後、トラフィックのパスが許可されない場合にクラスタがオフになる可能性があります。

- HyperFlex インストーラは、ノードのいずれかでスタンバイ リンクを使用するため、フェールオーバーを強制する初期展開で、ワンタイム テストを実行します。スイッチのケーブル接続が適切に行われている場合、エンドツーエンド パス MTU をテストします。障害が検出された場合、この警告をバイパスしないでください。問題を修正し、インストーラを再試行して、検証チェックに合格するようにしてください。

- これらの理由と削除が複雑なため、デュアル スイッチ セットアップを使用する場合はジャンボ フレームを無効にすることをお勧めします。

- ジャンボ フレームを有効にするためのオプションは、ネットワーク設定ポリシーの下の HyperFlex クラスタ プロファイルの下にあります。ボックスをチェックすると、ジャンボ フレームが有効になります。ボックスをチェックしないと、ジャンボ フレームは無効のままになります。

次の手順：

ネットワークの共通要件チェックリストを完了します。

ネットワークの共通要件チェックリスト

インストールを開始する前に、お使いの環境が次の特定のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たしていることを確認します。

VLAN の要件

ネットワーク

VLAN ID

説明

次の各ネットワークに個別のサブネットと VLAN を使用します。

VMware ESXi および Cisco HyperFlex の管理用 VLAN

ESXi、HyperFlex、および VMware vCenter 間の管理トラフィックに使用されます。ルーティング可能である必要があります。

（注）

この VLAN は、Intersight にアクセスできる必要があります (Intersight で展開している場合)。

CIMC VLAN

管理 VLAN と同じまたは異なる VLAN を指定できます。

（注）

この VLAN は、Intersight にアクセスできる必要があります (Intersight で展開している場合)。

HyperFlex ストレージ トラフィック用 VLAN

ストレージ トラフィック用に使用されます。L2 接続だけを必要とします。

VMware vMotion 用 VLAN

該当する場合、VMotion VLAN に使用されます。

（注）

管理 VLAN と同じ VLAN を指定できますが、推奨されません。

VM ネットワーク用 VLAN

VM/アプリケーション ネットワークに使用されます。

（注）

ESXi の VM ポートグループで区切られた複数の VLAN を指定できます。

サポートされている vCenter トポロジ

次の表を使用して、サポートされている vCenter のトポロジを特定します。

トポロジ

説明

推奨事項

単一 vCenter

外部サーバで実行され、サイトに対してローカル扱いとなる仮想または物理 vCenter。このサーバには、管理ラック マウント サーバを使用できます。

強く推奨します。

中央 vCenter

WAN 全体で複数のサイトを管理する vCenter。

強く推奨します。

ネスト vCenter

展開予定のクラスタ内で実行される vCenter。

HyperFlex Edge クラスタのインストールは、vCenter がなくても最初に実行できます。また、外部 vCenter を使用して展開し、クラスタに移行することもできます。いずれの場合も、実稼働ワークロードを実行する前に、クラスタを vCenter サーバに登録する必要があります。

最新情報については、『How to Deploy vCenter on the HX Data Platform』テクニカル ノートを参照してください。

3 ノード顧客の展開情報

一般的な 3 ノードの HyperFlex Edge の導入の場合、13 個の IP アドレスが必要です（管理ネットワーク用の 10 個の IP アドレスと VMotion ネットワーク用の 3 個の IP アドレス）。

重要

すべての IP アドレスは IPv4 である必要があります。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

4 ノード顧客の展開情報

一般的な 4 ノードの HyperFlex Edge の導入の場合、17 個の IP アドレスが必要です（管理ネットワーク用の 13 個の IP アドレスと VMotion ネットワーク用の 4 個の IP アドレス）。

重要

すべての IP アドレスは IPv4 である必要があります。HyperFlex は IPv6 アドレスをサポートしていません。

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ

CIMC 管理 IP アドレス

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 3：

サーバ 4:

サブネット マスク

Gateway

DNS Server

NTP Server

（注）

適切な Intersight 接続を確保するためには、CIMC に NTP を設定する必要があります。

ネットワーク IP アドレス

（注）

デフォルトでは、HX インストーラにより、ハイパーバイザ データ ネットワークとストレージ コントローラ データ ネットワークに 169.254.1.X の範囲内の IP アドレスが自動的に割り当てられます。この IP サブネットをユーザーが設定することはできません。

管理ネットワークの IP アドレス

（ルータブルであることが必要）

ハイパーバイザ管理ネットワーク

ストレージ コントローラ管理ネットワーク

サーバ 1：

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 2：

サーバ 3：

サーバ 3：

サーバ 4:

サーバ 4:

ストレージ クラスタ管理 IP アドレス

クラスタ IP:

サブネット マスク（Subnet mask）

デフォルト ゲートウェイ（Default gateway）

VMware vMotion ネットワーク IP アドレス

VMotion サービスの場合、固有の VMKernel ポートを設定します。必要であれば、VMotion の管理 VLAN を使用している場合は vmk0 を再使用することもできます（非推奨）。

サーバ

VMotion ネットワークの IP アドレス（post_install スクリプトを使用して設定されている）

サーバ 1：

サーバ 2：

サーバ 3：

サーバ 4:

サブネット マスク

Gateway

VMware vCenter の設定

（注）

HyperFlex は標準ポートを介して vCenter と通信します。ポート 80 はリバース HTTP プロキシで使用されますが、TAC のサポートを受けて変更できます。ポート 443 は vCenter SDK へのセキュア通信に使用され、変更することはできません。

vCenter 管理ユーザ名

username@domain

vCenter 管理者パスワード

vCenter データセンター名

（注）

既存のデータセンター オブジェクトを使用できます。データセンターが vCenter に存在しない場合は、作成されます。

VMware vSphere コンピューティング クラスタおよびストレージ クラスタの名前

（注）

vCenter に表示されるクラスタ名。

ネットワーク サービス

（注）

- DNS サーバと NTP サーバは、HX ストレージ クラスタの外側に配置する必要があります。

- 現時点では、信頼性の高いソースを提供するには、内部でホストされている NTP サーバを使用してください。

- すべての DNS サーバは、展開を開始する前に、ESXi の各ホストについて順方向 (A) および逆方向 (PTR) の DNS レコードを事前設定しておく必要があります。DNS を前もって正しく設定しておけば、ESXi ホストを、IP アドレスではなく FQDN で vCenter に追加できます。

この手順をスキップした場合には、ホストは IP アドレスで vCenter インベントリに追加され、ユーザは「vCenter クラスタのノードの識別方法を IP から FQDN に変更する」で説明されている手続きに従って、FQDN に変換することが必要になります。

DNS サーバ

<Primary DNS Server IP address, Secondary DNS Server IP address, …>

NTP サーバ

<Primary NTP Server IP address, Secondary NTP Server IP address, …>

タイム ゾーン

例：米国/東部、米国/太平洋

コネクテッド サービス

[Enable Connected Services] （推奨）

「はい」または「いいえ」で回答する必要があります

サービス要求通知用の電子メール

例：name@company.com

Proxy Server

- Intersight への直接接続が使用できない場合、プロキシ サーバの使用は任意です。

- プロキシを使用する場合は、サーバを Intersight アカウントに要求するためにプロキシを使用するように、各サーバのデバイス コネクタを設定する必要があります。さらに、HyperFlex Data Platform を正常にダウンロードできるようにするには、HX クラスタ プロファイルでプロキシ情報を指定する必要があります。

- ユーザー名/パスワードの使用はオプションです。

プロキシが必要です:イエスまたはノー

Proxy Host

プロキシ ポート（Proxy Port）

[ユーザ名（Username）]

Password

Cisco Hyperflex Edge サーバの注文

Cisco HyperFlex Edge サーバを注文する場合は、HyperFlex Edge 仕様シートの説明に従って、正しいコンポーネントを選択してください。ネットワーク トポロジの選択に注意して、目的の設定と一致することを確認します。ネットワーク トポロジの PID 選択の詳細については、仕様シートの補足資料セクションを参照してください。

4.x 展開向けHyperFlex Edge およびファームウェア互換性マトリックス

Cisco HX データ プラットフォーム リリース 4.x に基づく導入

サーバのコンポーネント ファームウェアが、次の表に示されている最小バージョン以上であることを確認します。

重要

HyperFlex Edge は、Cisco IMC バージョン 4.0 (4a)、4.0 (4b)、4.0 (4c)、4.0 (4d)、および 4.0 (4e) をサポートしていません。

HX220c M4/HXAF220c M4 クラスタ

コンポーネント

ファームウェアの推奨バージョン - HXDP 4.x

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

4.0 (下半期)

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロード リンク

4.0 (下半期)

ソフトウェアのダウンロード

HX220c M5/HXAF220c M5 クラスタ

コンポーネント

ファームウェアの推奨バージョン - HXDP 4.x

* (上記の重要な注意事項を必ず確認してください)

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）

4.1(1f)

Host Upgrade Utility（HUU）ダウンロード リンク

4.1(1f)

ソフトウェアのダウンロード

1 ギガビット イーサネット トポロジ

1 ギガビット イーサネット (GE) スイッチ トポロジは、要件に応じて 2 つの設計を提供します。デュアル スイッチ設計は、スイッチ (デュアルまたはスタック スイッチを使用している場合)、リンクおよびポートの障害からネットワークを保護する完全な冗長設計です。他の単一スイッチ トポロジではネットワークの冗長性が提供されないため、実稼働クラスタには推奨されません。

ゲスト VM トラフィック

ゲスト VM トラフィックに関する考慮事項は、トポロジの選択に基づいて上記に示されます。通常、正しい vSwitch に適用される限り、必要に応じてゲスト ポート グループを作成できます。

- 1GE トポロジ: vswitch-hx-inband-mgmt を使用して、新しい VM ポート グループを作成します。

- 10/25GE トポロジ: vswitch-hx-vm-network を使用して、新しい VM ポート グループを作成します。

Post_install スクリプトを実行して、クラスタ内のすべてのホスト上で正しい vSwitches に自動的に VLAN を追加することを推奨します。Post_install--vlan (スペースと 2 つのダッシュ) を実行して、今後のの任意の時点で新しいゲスト VLAN をクラスタに追加します。

残りの vmnic またはサードパーティ製のネットワーク アダプタを使用する追加の vSwitches が作成される場合があります。HyperFlex によって定義された vSwitches に変更が加えられないように注意する必要があります。

（注）

ユーザーが作成した追加の vSwitches は、管理者単独で責任を有し、HyperFlex によって管理されません。

Intersight の接続性

Intersight の接続性に関連して、次の前提条件を検討してください。

- HX サーバのセットに HX クラスタをインストールする前に、対応する Cisco IMC インスタンスのデバイス コネクタが Cisco Intersight に接続するように適切に設定され、登録されていることを確認します。

- インストール フェーズ中のポート 80、443、および 8089 を介した CIMC と vCenter 間の通信。

- すべてのデバイス コネクタは、svc.intersight.com を適切に解決でき、かつポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。現在の HX インストーラ バージョンでは、HTTP プロキシの使用がサポートされています。

- すべてのコントローラの VM 管理インターフェイスは、svc.intersight.com を適切に解決でき、ポート 443 のアウトバウンドで開始される HTTPS 接続を許可する必要があります。現在の HX インストーラ バージョンは、インターネットへの直接接続がない場合、HTTP プロキシの使用をサポートしています。

- IP 接続 (L2 または L3) は、各サーバの CIMC 管理 IP から次のすべてに必要です。ESXi 管理インターフェイス、HyperFlex コントローラ VM 管理インターフェイス、vCenter サーバ。このパスのファイアウォールは、『Hyperflex Hardening ガイド』で説明されている必要なポートを許可するように設定する必要があります。

- HXDP リリース 3.5(2a) 以降、Intersight インストーラでは、HyperFlex サーバ上に工場出荷時にインストールされるコントローラ VM が不要になりました。

同じサーバに HyperFlex を再展開する場合、新しいコントローラ VM を Intersight からすべての ESXi ホストにダウンロードする必要があります。これには、各 ESXi ホストが svc.intersight.com を解決し、ポート 443 上の発信側で開始した HTTPS 接続を許可することが必要です。コントローラ VM のダウンロードにプロキシ サーバを使用することはサポートされており、必要に応じて HyperFlex クラスタ プロファイルで設定できます。

- クラスタの展開後、継続的な管理のために Intersight 内で新しい HX クラスタが自動的に登録されます。

Chapter4. インストール

- 設置の概要

- HX Connect へのログイン

設置の概要

Edge 導入のためのインストール ワークフローの概要を示す次の表を参照してください。手順 1 ～ 3 は、1 GE と 10/25GE の展開で共通です。ただし、手順 4 は 1GE の展開に適用され、残りの手順 5 ～ 6 は 10/25 GE の展開に適用されます。

手順

説明

参照先

1GE および 10/25GE、1GE、または 10/25GE に適用可能

1

インストール前のチェックリストに記入します。

スイッチの設定に基づいて、以下から選択します。

2 ノード エッジの展開:

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ または、

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

3 および 4 ノード エッジの展開:

- 10 または 25 ギガビット イーサネット トポロジ または、

- 1 ギガビット イーサネット トポロジ

1GE および 10/25GE

2

インストールの前提条件を準備します。

- Cisco HyperFlex ノードの設置

- Cisco Integrated Management Controller（CIMC）用のネットワーキングを設定します。

- ファームウェア バージョンの確認

1GE および 10/25GE

3

Cisco HX Data Platform インストーラをダウンロードして展開します。

Cisco HX Data Platform インストーラの導入

1GE および 10/25GE

4

Cisco HyperFlex Edge クラスタを展開します。

次の手順を実行して Edge クラスタを設定し、インストールが成功したことを確認します。

- HyperFlex クラスタの設定

- Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認

1GE のみ

[6]

Cisco HyperFlex Edge クラスタを展開します。

(10/25GE のみ) HyperFlex クラスタの設定

10/25GE のみ

Cisco HyperFlex ノードの設置

Cisco HX220c M5 HyperFlex ノードの設置については、『Cisco HX220c M5 HyperFlex Node Installation Guide』を参照してください。

重要

CIMC 設定のために、コンソール ドングルを使用して VGA モニタとキーボードを接続できます。サーバ背面の VGA ポートと USB ポートに直接接続することもできます。または、ネットワークで DHCP サーバを利用できる場合は、CIMC の Lights-Out 設定を実行できます。

Cisco Integrated Management Controller の設定

CIMC ネットワークの設定方法（静的割り当てまたは DHCP 割り当て）を 1 つ選択します。

- CIMC の設定：静的割り当て

- CIMC の設定：DHCP 割り当て

CIMC の設定：静的割り当て

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を設定するには、CIMC スタンドアロン モードを有効にして、CIMC パスワードと設定を指定し、KVM を使用して静的 IP アドレスを手動で設定する必要があります。そのためには、モニタとキーボードを使用して各サーバに物理的にアクセスする必要があります。各サーバを 1 台ずつ設定する必要があります。

アウトオブバンド用途では専用 CIMC 管理ポートを使用することもできます。ユーザーはアップストリーム スイッチの設定を計画する際は、この 3 番目の 1GE ポートを考慮する必要があります。また、ユーザーは CIMC の設定時に CIMC を専用モードに設定する必要があります。CIMC を専用 NIC モードで設定するには、Cisco UCS C- シリーズのマニュアルを参照してください。設定を保存する前に、[NIC properties] で NIC モードを [dedicated] に設定します。

始める前に

- インストール前のチェックリストの説明のとおりに、すべてのイーサネット ケーブルが接続されていることを確認します。

- VGA ドングルをサーバに差し込み、モニタと USB キーボードを接続します。

手順

ステップ 1

サーバの電源を投入して、画面にシスコロゴが表示されるまで待機します。

ステップ 2

ブート オプションのプロンプトが表示されたら、F8 を押して Cisco IMC 設定ユーティリティを起動します。

ステップ 3

[CIMC User Details] で、[current CIMC password] に password と入力して、新しい CIMC パスワードを 2 回入力し、Enter を押して新しいパスワードを保存します。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

ステップ 4

[IP (Basic)] では、[IPV4] をオン、[DHCP enabled] をオフにして、[CIMC IP]、[Prefix/Subnet] マスク、および [Gateway] の値を入力します。

ステップ 5

[VLAN (Advanced)] の [VLAN enabled] をオンにして、以下を実行します。

- トランク ポートを使用する場合は、適切な [VLAN ID] を設定します。

- アクセス ポートを使用する場合は、このフィールドを空白のままにします。

ステップ 6

残りの設定はデフォルトのままにします。F10 を押して設定を保存し、ESC を押してユーティリティを終了します。

ステップ 7

Web ブラウザで CIMC ページ（https://CIMC IP address）に直接移動します。

ステップ 8

ユーザ名 admin と新しい CIMC パスワードを入力し、[Log In] をクリックします。

ステップ 9

[Server] > [Power Policies] で、目的の操作に合わせて電源ポリシーを手動で設定します。

サーバのデフォルトは、工場出荷時に [Power Off] 電力復元ポリシーに設定されています。

次のタスク

仮想 KVM コンソールを使用することも、引き続き物理 KVM を使用することもできます。SD カードには工場出荷時に ESXi がプリインストールされており、インストール時に自動的に起動します。

CIMC の設定：DHCP 割り当て

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）を設定するには、CIMC スタンドアロン モードを有効にして、CIMC パスワードと設定を指定し、DHCP を使用して取得したダイナミック IP アドレスを設定する必要があります。これには追加のネットワーク設定が必要ですが、HyperFlex Edge ノードの Lights-Out 設定を有効にすることで設定が簡単になります。すべてのサーバによって自動的かつ同時にアドレスがリースされて、展開時間が短縮されます。

始める前に

- インストール前のチェックリストの説明のとおりに、すべてのイーサネット ケーブルが接続されていることを確認します。

- DHCP サーバが正しく設定され、有効なスコープで稼働していることを確認します。

- DHCP サーバが管理 VLAN で直接リッスンしているか、またはスイッチに IP ヘルパーが設定されていることを確認します。

- インバンド CIMC かアウトオブバンド CIMC のどちらかに決定します。

- インバンド CIMC を使用する場合は、正しい DHCP VLAN に一致するように、すべての HyperFlex Edge スイッチ ポートにネイティブ VLAN を設定します。これは、確実に CIMC がアドレスを自動的にリースできるようにする唯一の方法です。

- アウトオブバンド CIMC を使用する場合は、DHCP VLAN でアクセス モード専用のスイッチ ポートを設定します。

手順

ステップ 1

電源ケーブルを接続します。

ステップ 2

DHCP ログまたはリース テーブルにアクセスして、取得された CIMC アドレスを特定します。

ステップ 3

C220-<S/N> のホスト名を検索して HyperFlex サーバを見つけ、HX Data Platform インストーラへの入力が必要なアドレスをメモします。

次のタスク

DHCP を使用する場合は、HyperFlex Data Platformのインストールを開始する前にユーザ定義の CIMC パスワードを手動で設定する必要があります。Web UI または CLI セッションのいずれかを使用して、新しいパスワードを設定します。デフォルトのパスワード（password）は変更する必要があります。変更しないとインストールに失敗します。

ファームウェア バージョンの確認

現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンを表示して、それらのバージョンが、リリース ノートのデータと一致していることを確認します。

手順

ステップ 1

お使いのブラウザで https://<CIMC IP> にアクセスして、CIMC Web UI にログインします。

ステップ 2

ナビゲーション ウィンドウで [Server] をクリックします。

ステップ 3

[Server] ページで [Summary] をクリックします。

ステップ 4

[Server Summary] ページの [Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Information] セクションで、[BIOS Version] と [CIMC Firmware Version] を見つけてメモします。

ステップ 5

CIMC で [Inventory] > [PCIe Adapters] に移動し、[SAS HBA Version] を見つけてメモします。

ステップ 6

CIMC で [Inventory] > [Storage Adapters] に移動します。

ステップ 7

使用しているサーバの種類に応じて、次のいずれかに移動します。

1. M4 の場合は、[UCSC-SAS12GHBA] > [Details] > [Physical Drive Info] に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。

2. M5 の場合は、[UCSC-SAS-M5] > [Details] > [Physical Drive Info] に移動して、ドライブの種類、製造元、およびファームウェア バージョンをメモします。

ステップ 8

現在の BIOS、CIMC、SAS HBA、およびドライブのファームウェア バージョンと、Cisco HyperFlex Edge とファームウェアの互換性マトリックスに記載されているバージョンを比較します。

ステップ 9

最小バージョンを満たしていない場合、互換性マトリックスの Host Update Utility（HUU）ダウンロード リンクを基に、システムで実行中のファームウェアのバージョン（Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）、PCI アダプタ、RAID コントローラ、ドライブ（HDD/SSD）ファームウェアを含む）をアップグレードします。Cisco HUU ユーザ ガイドの最新および以前のリリースは、http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html で確認できます。

Cisco HX Data Platform インストーラの導入

HX Data Platform インストーラは、VMware Workstation、VMware Fusion、Virtual Box だけでなく、ESXi サーバにも導入できます。HyperFlex ソフトウェアは、オープン仮想アプライアンス（OVA）ファイル形式の導入可能な仮想マシンとして配布されます。VMware vSphere（シック）クライアントを使用して HX Data Platform インストーラを導入するには、次の手順を使用します。

手順

ステップ 1

HX Data Platform インストーラ OVA を Cisco.com からダウンロードして、パッケージをローカルに保存します。

ダウンロードしたバージョンが、展開に推奨されるバージョンと一致することを確認します。

ステップ 2

vSphere クライアントを使用して vCenter にログインします。

ステップ 3

[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。

ステップ 4

[Deploy OVF Template] ウィザードの [Source] ページで、ソースの場所を指定して [Next] をクリックします。

ステップ 5

[OVF Template Details] ページで、情報を確認して [Next] をクリックします。

ステップ 6

（オプション）[Name and Location] ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を編集し、[Next] をクリックします。

ステップ 7

[Host/Cluster] ページで、導入先のホストまたはクラスタを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

[Resource Pool] ページで、OVF テンプレートを実行するリソース プールを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 9

[Storage] ページで、導入した OVF テンプレートの保存先のデータストアを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 10

[Disk Format] ページで、仮想マシンの仮想ディスクの保存ディスク形式を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 11

[Network Mapping] ページで、OVF テンプレートで指定されているネットワークごとに [Destination Network] 列を右クリックし、インフラストラクチャのネットワークを選択して [Next] をクリックします。

ステップ 12

インストーラ VM の OVF プロパティ（ホスト名、デフォルト ゲートウェイ、DNS サーバ、IP アドレス、サブネット マスク）を指定します。

または、DHCP で割り当てられるアドレス用にすべての OVF プロパティを空白のままにします。

ステップ 13

[Ready to Complete] ページで [Power On After Deployment] を選択し、[Finish] をクリックします。

HyperFlex クラスタの設定

手順

ステップ 1

Web ブラウザでインストーラ VM の IP アドレスを入力し、[Accept] または [Continue] をクリックして SSL 証明書エラーを回避します。

ステップ 2

ログイン画面の右下隅に表示される HyperFlex インストーラの [Build ID] を確認します。

ステップ 3

ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して、Cisco HX Data Platform インストーラにログインします。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。HyperFlex オンプレミス インストーラでは、導入の一部としてルート パスワードを変更する必要があります。新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。設定の手順のこの時点で、新しいパスワードを使用します。

ステップ 4

エンド ユーザ ライセンス契約を確認し、[I accept the terms and conditions] をオンにして [Login] をクリックします。

ステップ 5

[Workflow] ページで、[Cluster Creation with HyperFlex Edge] をクリックします。

ステップ 6

[Credentials] ページで次のフィールドに値を入力し、[Continue] をクリックします。

名前

説明

vCenter クレデンシャル（vCenter Credentials）

vCenter サーバ

vCenter サーバの FQDN または IP アドレス。vCenter のルート レベル管理者権限があるアカウントを使用する必要があります。

ユーザ名

管理者ユーザ名。

Admin Password

管理者パスワード。

CIMC Credentials

CIMC User Name

CIMC ユーザ名。デフォルトのユーザ名は admin です。

Password

CIMC パスワード。デフォルトのパスワードは password です。

[Hypervisor Credentials]

Admin User Name

管理者ユーザ名。デフォルトのユーザ名は root です。

Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

ステップ 7

[IP アドレス (IP Addresses)] ページで、サーバごとに割り当てられたアドレスを入力します。

名前

説明

Cisco IMC

Cisco IMCのIPアドレス

ハイパーバイザ

ハイパーバイザの管理 IP

ストレージ コントローラ

ストレージ コントローラの管理 IP

クラスタの IP アドレス

クラスタ管理 IP アドレス

サブネット マスク

クラスタ管理のサブネットマスク

ゲートウェイ

クラスタ管理 IP のゲートウェイ IP アドレス

ステップ 8

[クラスタ設定 (Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[続行 (Continue)] をクリックします。

（注）

導入前ワークシートを使用してすべてのフィールドに値を入力します。

名前

説明

Cisco HX Cluster

クラスタ名

HyperFlex ストレージ クラスタの名前（ユーザが指定した名前）。

Replication Factor

HyperFlex Edge 導入用に、リプリケーション ファクタは 2 に固定されています。

重要

HX Edge 導入用のレプリケーション ファクタ 2 を選択する必要があります。レプリケーション ファクタ 3 は HX Edge 導入にはサポートされていません。

Controller VM

Create Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

Confirm Admin Password

管理者パスワードを確認します。

[vCenter Configuration]

vCenter データセンター名（vCenter Datacenter Name）

HyperFlex ホストが追加された vCenter データセンターの名前。

vCenter Cluster Name

HyperFlex ホストが追加された vCenter クラスタの名前。

システム サービス

DNS Server(s)

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

NTP Server(s)

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

重要

信頼性の高い NTP サーバが必要です。

Time Zone

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。

自動サポート

Enable Auto Support (Recommended)

自動サポートを有効にする場合にオンにします。

（注）

自動サポートを有効にして Cisco TAC にメールアラートを送信できるようにすることを強く推奨します。

サービス チケットの通知を送信します。例えば、name@company.com です。

サービス要求通知を受信する電子メール アドレス。

ステップ 9

[高度なクラスタ設定 (Advanced Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[開始 (Start)] をクリックします。

名前

説明

Advanced Networking

アップリンク スイッチの速度

1GbE のラジオ ボタンをチェックします。

Management VLAN Tag

Data VLAN Tag

トランク ポートを使用している場合は、適切な VLAN タグを入力します。VLAN タグは、トランク モードを使用する場合は異なる必要があります。

アクセス ポートを使用している場合は、両方の VLAN タグに 0 を入力します。

（注）

トランク ポートを使用している場合は、0 を入力しないでください。

Management vSwitch

Data vSwitch

自動的に挿入された vSwitch 名を変更しないでください。

Advanced Configuration

Enable Jumbo Frames on Data Network

このチェックボックスをオフにして、HyperFlex Edge 導入環境で標準サイズのパケットが使用されるようにする必要があります。ネットワーク構成によっては、必要に応じて 10/25GE 展開のジャンボ フレームを有効にすることができます。導入を容易にするため、このオプションをオフにすることをお勧めします。

Clean up disk partitions

HX ストレージ クラスタの各ノードから既存のデータとパーティションをすべて削除する場合はオンにします。たとえば、以前にもクラスタにソフトウェアをインストールしている場合などにオンにします。

Optimize for VDi only deployment

VDI 導入を最適化する場合はオンにします。

vCenter Single-Sign-On Server

Cisco TAC からの指示がある場合にのみ、このフィールドに値を入力します。

すべてのクラスタ設定タスクの進捗状況は、[Progress] ページで確認します。導入が完了するまでに 20 ～ 45 分かかります。

ステップ 10

導入が完了すると、[Summary Deployment] ページに導入の詳細に関する概要が表示されます。

次のタスク

HX Data Platform Plug-in のインストールを確認します。Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認 を参照してください

Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で、Cisco HX Data Platform が表示されていることを確認します。

Cisco HX Data Platform のエントリが表示されない場合は、vCenter からログアウトしてブラウザを閉じ、再度ログインします。ほとんどの場合はこの操作で問題が解決します。

vCenter からログアウトしても問題が解決しない場合は、vSphere Web Client の再起動が必要な可能性があります。VCSA に SSH 接続して service vsphere-client restart を実行します。Windows vCenter の場合は、MMC のサービス ページで VMware vSphere Web Client を再起動します。

ステップ 3

新しいクラスタがオンラインであり登録済みになっていることを確認します。

(10/25GE のみ) HyperFlex クラスタの設定

手順

ステップ 1

Web ブラウザでインストーラ VM の IP アドレスを入力し、[Accept] または [Continue] をクリックして SSL 証明書エラーを回避します。

ステップ 2

ログイン画面の右下隅に表示される HyperFlex インストーラの [Build ID] を確認します。

ステップ 3

ユーザ名 root とパスワード Cisco123 を使用して、Cisco HX Data Platform インストーラにログインします。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。HyperFlex オンプレミス インストーラでは、導入の一部としてルート パスワードを変更する必要があります。新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。設定の手順のこの時点で、新しいパスワードを使用します。

ステップ 4

エンド ユーザ ライセンス契約を確認し、[I accept the terms and conditions] をオンにして [Login] をクリックします。

ステップ 5

[Workflow] ページで、[Cluster Creation with HyperFlex Edge] をクリックします。

ステップ 6

[Credentials] ページで次のフィールドに値を入力し、[Continue] をクリックします。

名前

説明

vCenter クレデンシャル（vCenter Credentials）

vCenter サーバ

vCenter サーバの FQDN または IP アドレス。vCenter のルート レベル管理者権限があるアカウントを使用する必要があります。

ユーザ名

管理者ユーザ名。

Admin Password

管理者パスワード。

CIMC Credentials

CIMC User Name

CIMC ユーザ名。デフォルトのユーザ名は admin です。

Password

CIMC パスワード。デフォルトのパスワードは password です。

[Hypervisor Credentials]

Admin User Name

管理者ユーザ名。デフォルトのユーザ名は root です。

Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

ステップ 7

[IP アドレス (IP Addresses)] ページで、サーバごとに割り当てられたアドレスを入力します。

名前

説明

Cisco IMC

Cisco IMCのIPアドレス

ハイパーバイザ

ハイパーバイザの管理 IP

ストレージ コントローラ

ストレージ コントローラの管理 IP

クラスタの IP アドレス

クラスタ管理 IP アドレス

サブネット マスク

クラスタ管理のサブネットマスク

ゲートウェイ

クラスタ管理 IP のゲートウェイ IP アドレス

ステップ 8

[クラスタ設定 (Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[続行 (Continue)] をクリックします。

（注）

導入前ワークシートを使用してすべてのフィールドに値を入力します。

名前

説明

Cisco HX Cluster

クラスタ名

HyperFlex ストレージ クラスタの名前（ユーザが指定した名前）。

Replication Factor

HyperFlex Edge 導入用に、リプリケーション ファクタは 2 に固定されています。

重要

HX Edge 導入用のレプリケーション ファクタ 2 を選択する必要があります。レプリケーション ファクタ 3 は HX Edge 導入にはサポートされていません。

Controller VM

Create Admin Password

デフォルトのパスワードは Cisco123 です。

重要

システムは、デフォルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを続行できません。

Confirm Admin Password

管理者パスワードを確認します。

[vCenter Configuration]

vCenter データセンター名（vCenter Datacenter Name）

HyperFlex ホストが追加された vCenter データセンターの名前。

vCenter Cluster Name

HyperFlex ホストが追加された vCenter クラスタの名前。

システム サービス

DNS Server(s)

各 DNS サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

NTP Server(s)

各 NTP サーバの IP アドレスのカンマ区切りリスト。

重要

信頼性の高い NTP サーバが必要です。

Time Zone

コントローラ VM のローカル タイム ゾーン。

自動サポート

Enable Auto Support (Recommended)

自動サポートを有効にする場合にオンにします。

（注）

自動サポートを有効にして Cisco TAC にメールアラートを送信できるようにすることを強く推奨します。

サービスチケット通知をに送信します (例: name@company.com)。

サービス要求通知を受信する電子メール アドレス。

ステップ 9

[高度なクラスタ設定 (Advanced Cluster Configuration)] ページで次のフィールドに値を入力し、[開始 (Start)] をクリックします。

名前

説明

Advanced Networking

アップリンク スイッチの速度

10/25GEのラジオ ボタンをオンにします。[MAC アドレス プレフィックス (MAC Address Prefix)] フィールドが表示されます。MAC アドレス プレフィックスを設定します。

（注）

MAC アドレス プレフィックスは、Cisco VIC の仮想インターフェイスに一意の MAC アドレスを割り当てるために使用されます。既存のネットワーク機器と重複しないように、一意の範囲を選択してください。

Management VLAN Tag

Data VLAN Tag

トランク ポートを使用している場合は、適切な VLAN タグを入力します。VLAN タグは、トランク モードを使用する場合は異なる必要があります。

アクセス ポートを使用している場合は、両方の VLAN タグに 0 を入力します。

（注）

トランク ポートを使用している場合は、0 を入力しないでください。

Management vSwitch

Data vSwitch

自動的に挿入された vSwitch 名を変更しないでください。

Advanced Configuration

Enable Jumbo Frames on Data Network

10/25G 展開のジャンボ フレームを有効にするには、チェックを付けます。

Clean up disk partitions

HX ストレージ クラスタの各ノードから既存のデータとパーティションをすべて削除する場合はオンにします。たとえば、以前にもクラスタにソフトウェアをインストールしている場合などにオンにします。

Optimize for VDi only deployment

VDI 導入を最適化する場合はオンにします。

vCenter Single-Sign-On Server

Cisco TAC からの指示がある場合にのみ、このフィールドに値を入力します。

すべてのクラスタ設定タスクの進捗状況は、[Progress] ページで確認します。導入が完了するまでに 20 ～ 45 分かかります。

ステップ 10

導入が完了すると、[Summary Deployment] ページに導入の詳細に関する概要が表示されます。

次のタスク

HX Data Platform Plug-in のインストールを確認します。Cisco HX Data Platform ソフトウェアのインストールの確認 を参照してください

HX Connect へのログイン

Cisco HyperFlex Connect は、HX Storage Cluster モニタリングへの HTML5 ベースのアクセス、およびレプリケーション、暗号化、データストア、および仮想マシンのタスクを提供します。この手順では、HX Connect の起動およびログインの概要を説明します。HX Connect へのログイン手順の詳細については、『Cisco HyperFlex データ プラットフォーム管理者ガイド』を参照してください。

手順

ステップ 1

任意のブラウザで https://Cluster_IP/ またはhttps://FQDN にアクセスして、HX Connect UI を起動します。

ステップ 2

次のクレデンシャルでログインします。

- ユーザ名—admin

- パスワード—クラスタのインストール中に設定されたパスワードを使用します。

次のタスク

HyperFlex クラスタが実稼働で使用できるようになる前に、インストール後のスクリプトを実行します。1GE と 10/25GE のどちらのスイッチ設定を実行しているかに応じて、次を参照してください。

- （1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

- (10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

Chapter5. インストール後のタスク

- （1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

- (10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

（1 GbE のみ）インストール後のスクリプトの実行

手順

ステップ 1

Web ブラウザで http://<installer VM IP address>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワードでログインして、~#post_install.py を実行します。

ステップ 2

Enter を押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。

インストール後のスクリプトの実行時に、次のオプションが表示されます。

Select post_install workflow-

1. New/Existing Cluster
2. Expanded Cluster
3. Generate Certificate

Note:  Workflow No.3 is mandatory to have unique SSL certificate in the cluster.
By Generating this certificate, it will replace your current certificate.
If you're performing cluster expansion, then this option is not required.

要件ごとに次のいずれかのオプションを選択します。

- 1: 新しく作成されたクラスタまたは既存のクラスタでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトはクラスタ内のすべてのノードでインストール後の操作を実行します。

- 2: 拡張ワークフローを実行した後、拡張ノードまたは新しく追加されたノードでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトは拡張されたノードのリストを取得し、拡張されたノードでインストール後の操作を実行します。

- 3: クラスタ内に固有の SSL 証明書を設定します。このオプションを選択すると、現在の証明書が新しく作成された SSL 証明書に置換されます。このオプションは、クラスタの拡張には必要ありません。

ステップ 3

画面の指示に従って、インストールを完了します。

post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。

- vCenter ホストへのライセンス付与。

- ベスト プラクティスに基づくクラスタの HA/DRS の有効化。

- vCenter での SSH/シェル警告の抑制。

- ベスト プラクティスに沿った VMotion の設定。

- ゲスト VLAN/ポートグループの追加。

- HyperFlex Edge 設定のチェックの実行。

Post_install ワークフローが正常に完了すると、選択したオプションに基づいて実行された設定の概要が [Cluster summary (クラスタ概要)] の下に表示されます。

(10/25GE のみ) インストール後のスクリプトの実行

手順

ステップ 1

Web ブラウザで http://<installer VM IP address>/mssh に移動し、ユーザ名 root とパスワードでログインして、~#post_install を実行します。

ステップ 2

Enter を押して、Web ベースの SSH ウィンドウでインストール後のタスクを開始します。

インストール後のスクリプトの実行時に、次のオプションが表示されます。

Select post_install workflow-

1. New/Existing Cluster
2. Expanded Cluster
3. Generate Certificate

Note:  Workflow No.3 is mandatory to have unique SSL certificate in the cluster.
By Generating this certificate, it will replace your current certificate.
If you're performing cluster expansion, then this option is not required.

要件ごとに次のいずれかのオプションを選択します。

- 1: 新しく作成されたクラスタまたは既存のクラスタでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトはクラスタ内のすべてのノードでインストール後の操作を実行します。

- 2: 拡張ワークフローを実行した後、拡張ノードまたは新しく追加されたノードでインストール後スクリプトを実行します。このオプションを選択すると、スクリプトは拡張されたノードのリストを取得し、拡張されたノードでインストール後の操作を実行します。

- 3: クラスタ内に固有の SSL 証明書を設定します。このオプションを選択すると、現在の証明書が新しく作成された SSL 証明書に置換されます。このオプションは、クラスタの拡張には必要ありません。

ステップ 3

画面の指示に従って、インストールを完了します。

post_install スクリプトによって以下の操作が実行されます。

- vCenter ホストへのライセンス付与。

- ベスト プラクティスに基づくクラスタの HA/DRS の有効化。

- vCenter での SSH/シェル警告の削除。

- ベスト プラクティスに沿った VMotion の設定。

- 新しい VM ポートグループの追加。

- HyperFlex Edge ヘルス チェックを実行します。

Post_install ワークフローが正常に完了すると、選択したオプションに基づいて実行された設定の概要が [Cluster summary (クラスタ概要)] の下に表示されます。

vMotion の自動設定

post_install スクリプトにより、ネットワーク トポロジに基づいて VMotion が自動的に設定されます。

1GE シングル スイッチの考慮事項

- 自動設定でサポートされるのは、トランク ポート、および専用 VMotion VLAN を使用する設定のみです。

- アクセス ポートまたは共有 VMotion VLAN を使用する場合は、既存の管理 VMKernel ポート（vmk0）で VMotion を手動で設定する必要があります。

- VMotion は、1GE 管理および VM ネットワーク アップリンクで共有されます。

- VMotion によってリンクが完全な飽和状態にならないように、デフォルトの 500 Mbps トラフィック シェーパーで新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。このデフォルト値は、post_install の実行後に変更できます。トラフィック シェーピングの手動設定を参照してください。

1GE デュアル スイッチの考慮事項

- VMotion は専用の 1GE アップリンクで設定されます。

- 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。通常のネットワーク状態でストレージ データと VMotion が分離されるように、フェールオーバー順序が自動設定されます。

- この設定では、トラフィック シェーパーは不要です。

10/25GE スイッチの考慮事項

- VMotionvMotion は、専用の vMotion vSwitch 上で専用のアクティブ/スタンバイ vNIC と共に設定されています。

- 新しい VMKernel ポート（vmk2）が作成されます。通常のネットワーク状態でストレージ データと VMotion が分離されるように、フェールオーバー順序が自動設定されます。

- この設定ではトラフィック シェーパーは必要ありませんが、帯域幅は管理、VMotion、およびゲスト VM ポート グループで共有されます。ネットワーク要件に応じて、オプションのトラフィック シェーパーを適用することができます。

vMotion の手動設定

VMotion は、環境のニーズに合わせてさまざまな方法で設定できます。このタスクでは可能な設定を 1 つ取り上げますが、この手順ではそれ以外の設定も予期されるとともに許可されます。

この設定では、ポート 1 でトランキングされる固有の VLAN を VMotion に使用します。

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で HyperFlex ホストをクリックして、[Manage > Networking] > [Virtual Switches] に移動します。

ステップ 3

[Add Host Networking] をクリックします。

ステップ 4

[Add Network Wizard: Connection Type] ページで、[VMkernel]、[Next] の順にクリックします。

ステップ 5

[Use vswitch-hx-inband-mgmt] をクリックして [Next] をクリックします。

ステップ 6

固有の [Network Label]（vMotion など）を入力して、正しい [VLAN ID] を入力し、[Use this port group for vMotion] をオンにして [Next] をクリックします。

ステップ 7

[Use the following IP settings] をクリックしてスタティック IPv4 アドレスと [Subnet Mask] を入力し、[Next] をクリックします。

ステップ 8

設定を確認して [Finish] をクリックします。

ステップ 9

すべての HyperFlex ホストと、HyperFlex ストレージ クラスタ内のコンピューティング専用ホストに対してこの手順を繰り返します。

トラフィック シェーピングの手動設定

共有アップリンクでのネットワークの輻輳を防ぐためのベスト プラクティスは、VMotion インターフェイスでトラフィック シェーピングを有効にすることです。トラフィック シェーパーを設定しないと、VMotion トラフィックによって、同じ物理 1 GE ポートを共有する管理トラフィックと VM ゲスト トラフィックが、このポートを使用できなくなります。VMware vSphere 標準スイッチでは、出力トラフィックのシェーピングのみを設定できます。

手順

ステップ 1

vSphere Web Client を起動して、管理者として vCenter Server にログインします。

ステップ 2

[vCenter Inventory Lists] で HyperFlex ホストをクリックして、[Manage > Networking] > [Virtual Switches] に移動します。

ステップ 3

VMotion ポートグループが含まれる vSwitch を選択します。

ステップ 4

VMotion ポートグループ名をクリックして、[Edit Settings]（鉛筆アイコン）をクリックします。

ステップ 5

左側のメニューで [Traffic shaping] を選択します。

ステップ 6

オーバーライド ボックスをオンにし、トラフィック シェーパーを有効にします。

ステップ 7

平均帯域幅とピーク帯域幅を、環境のニーズに対応した値に設定します。たとえば、1 GE アップリンクで使用可能な総帯域幅の 50% を表す 500,000 kbit/sec を両方の帯域幅に使用できます。

ステップ 8

[OK] を選択して設定内容を保存します。

（注）

平均帯域幅を希望の設定値に設定するときには注意してください。ピーク帯域幅はバースト トラフィックにのみ機能し、VMotion の動作に対してはすぐに不足します。

Chapter6. 付録

- ネットワーク設定例

ネットワーク設定例

1GE シングル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 5548

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101-104
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport trunk allowed vlan 101-104
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk

1GE デュアル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 5548

この設定では、ネイティブ vlan 105 を使用しているインバンド管理とともに DHCP を使用します。このスイッチは両方の 1GE LOM に接続して、dhcp relay を使用します。

ip dhcp relay
…
interface Vlan105
ip address 10.1.2.1/24
ip dhcp relay address 10.1.1.2
no shutdown
vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-DHCP-CIMC
…
interface Ethernet2/11
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/12
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/13
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/14
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/15
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000
interface Ethernet2/16
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk
speed 1000

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。dhcp relay コマンドと interface Vlan 105 コマンドは削除します。

トランク ポートを使用している Catalyst 3850-48T

この設定では、vlan 105 に静的に割り当てられている CIMC IP を使用します。すべてのトランク インターフェイスですべての vlans が許可されます。セキュリティ上の理由から、すべてのポート設定に switchport trunk allowed vlan ステートメントを追加し、VLAN を HyperFlex の導入に必要なものに限定することを推奨します。

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-CIMC
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description HX-01-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/2
description HX-01-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
description HX-02-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/4
description HX-02-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
description HX-03-Port1
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/6
description HX-03-Port2
switchport mode trunk
speed 1000
spanning-tree portfast trunk

スイッチ #2 で同じ設定を繰り返します。

10GE デュアル スイッチ

トランク ポートを使用している Nexus 9000

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-DHCP-CIMC
...
interface Ethernet1/35
description M5-Edge-Node1-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/36
description M5-Edge-Node1-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/37
description M5-Edge-Node2-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/38
description M5-Edge-Node2-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/39
description M5-Edge-Node3-VIC1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

interface Ethernet1/40
description M5-Edge-Node3-VIC2
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 105
switchport trunk allowed vlan 101-105
spanning-tree port type edge trunk

トランク ポートを使用している Catalyst 9300

vlan 101
name HX-MGMT
vlan 102
name HX-STORAGE
vlan 103
name HX-vMOTION
vlan 104
name HX-GUESTVM
vlan 105
name HX-CIMC
…
interface GigabitEthernet1/0/1
description M5-Edge-16W9-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/2
description M5-Edge-16W9-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/3
description M5-Edge-16UQ-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/4
description M5-Edge-16UQ-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/5
description M5-Edge-05G9-LOM1
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

interface GigabitEthernet1/0/6
description M5-Edge-05G9-LOM2
switchport trunk allowed vlan 101-105
switchport mode trunk
spanning-tree portfast trunk

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

概念の topicref の挿入

タスクの topicref の挿入

参照に関するトピックの参照先を挿入

概念の topicref の挿入

タスクの topicref の挿入

参照に関するトピックの参照先を挿入