Chapter1. 新機能および変更された機能に関する情報

次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

新機能と変更された動作

Cisco APIC のリリース バージョン

特長

説明

リリース 6.0（3）

Azure Stack HCI の新しいタイプ、長さ、および値を選択する機能。

GUI を使用したリーフ スイッチでの CDP および LLDP の構成

リリース 4.2(1i)

APIC 管理インターフェイスで CDP と LLDP を構成する機能が導入されました。

--

- Cisco Discovery Protocol

- Link Layer Discovery Protocol

- Cisco APIC の CDP および LLDP

- ソフトウェア アーキテクチャ

- CDP および LLDP の注意事項と制約事項

- GUI を使用したスパイン スイッチでの CDP および LLDP の構成

- GUI を使用したリーフ スイッチでの CDP および LLDP の構成

- REST API を使用したリーフおよびスパイン スイッチでの CDP および LLDP の構成

- NX-OS CLI を使用したリーフ スイッチの CDP の構成

- NX-OS CLI を使用した管理インターフェイスのスパイン スイッチでの CDP の設定

- NX-OS CLI を使用したリーフ スイッチの LLDP の構成

- NX-OS CLI を使用したスパイン スイッチでの LLDP の構成

Cisco Discovery Protocol

CDP は、ルータ、ブリッジ、アクセス サーバー、コミュニケーション サーバー、スイッチを含め、シスコ製のあらゆる機器で動作する、メディア独立型およびプロトコル独立型のプロトコルです。CDP は、ネットワークに接続された他の Cisco デバイスを自動的に検出し学習することをネットワーク管理アプリケーションによって可能にするデバイス検出プロトコルです。Cisco Discovery Protocol（CDP）は、ネットワークに接続されたそして/またはデバイスに接続された他の Cisco デバイスを自動的に検出し学習することをネットワーク管理アプリケーションによって可能にするデバイス検出プロトコルです。

CDP はネイバー デバイスのプロトコル アドレスを収集し、各デバイスのプラットフォームを検出します。CDP の動作はデータリンク層上に限定されます。異なるレイヤ 3 プロトコルをサポートする 2 つのシステムで相互学習が可能です。

CDP が設定された各デバイスは、マルチキャスト アドレスに定期的にアドバタイズメントを送信します。各デバイスは、SNMP メッセージを受信できるアドレスを少なくとも 1 つアドバタイズします。アドバタイズメントには保持時間情報も含まれます。保持時間は、受信デバイスが CDP 情報を削除するまでに保持する時間の長さを表します。アドバタイズメントまたはリフレッシュ タイマーおよびホールド タイマーを設定できます。

Link Layer Discovery Protocol

他社製デバイスのディスカバリを許可するために、Cisco APIC は、IEEE 802.1ab 標準規格で定義されているベンダーニュートラルなデバイス ディスカバリ プロトコルである Link Layer Discovery Protocol（LLDP）をサポートしています。LLDP を使用すると、ネットワーク デバイスはそれ自体のデバイスに関する情報を、ネットワーク上の他のデバイスにアドバタイズできます。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDP は、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信する単一方向のプロトコルです。LLDP デバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDP デバイスからだけ情報を要求します。

LLDP は一連の属性をサポートしており、これを使用して他のデバイスを検出します。これらの属性には、タイプ、長さ、および値（TLV）の説明が含まれています。LLDP デバイスは TLV を使用して、ネットワーク上の他のデバイスと情報を送受信できます。設定情報、デバイスの機能、デバイス ID などの詳細情報は、このプロトコルを使用してアドバタイズできます。

Cisco APIC の CDP および LLDP

Cisco APIC リリース 4.2（1）以降では、リーフおよびスパイン スイッチ管理インターフェイスで Cisco Discovery Protocol（CDP）および Link Layer Discovery Protocol（LLDP）を構成できます。リーフおよびスパイン スイッチ管理インターフェイスで CDP と LLDP を有効にすると、ケーブルを物理的に調べて追跡することなく、ケーブル接続の問題をトラブルシューティングできます。これは、スタッフがいないサイトで特に役立ちます。

ユーザーは、スイッチごとのポリシーとしてではなく、すべてのスイッチのすべての管理インターフェイスに対してグローバルでファブリック全体の CDP および LLDP を有効にする必要があります。この機能を使用すると、すべての管理インターフェイスで CDP と LLDP を同時に有効または無効にできます。

CDP と LLDP が有効になっている場合、ユーザーは Cisco ACI ノードへの接続に使用されるアウトオブバンド（OOB）管理スイッチのネイバーとして Cisco ACI ファブリックノードの管理インターフェイスを表示できます。さらに、ユーザーは、スパイン スイッチとリーフ スイッチから直接接続されたデバイスを検出できます。

ソフトウェア アーキテクチャ

Cisco APIC では、リリース 4.2（1）以降、次の LLDP および CDP ポリシーの実装が管理インターフェイスでサポートされています：

- スイッチ レベル ポリシーの lldp:InstPol および cdp:InstPol

- lldp:IfPol および cdp:IfPol（インターフェイス レベルのポリシーの場合）。

ユーザー構成可能な infraAccNodePGrp および CDP および LLDP インターフェイスポリシーとの関係

リーフ スイッチの場合、2 つの新しい関係が infraAccNodePGrp の下に作成され、リーフ スイッチ ポリシー グループにそれぞれ cdpIfPol と lldpIfPol に関連付けられます。詳細については、前出の図を参照してください。

ユーザー構成可能な infraSpineAccNodePGrp および CDP および LLDP インターフェイスポリシーとの関係

同様に、スパイン スイッチの場合、2 つの新しい関係が infraSpineAccNodePGrp の下に作成され、スパイン スイッチ ポリシー グループにそれぞれ cdpIfPol と lldpIfPol に関連付けられます。詳細については、前出の図を参照してください。

CDP および LLDP の注意事項と制約事項

- インターフェイス上で CDP と LLDP を有効化または無効化にするには、事前にデバイス上で LLDP をイネーブルにしておく必要があります。

- デフォルトでは、LLDP または CDP ポリシーをスイッチ ポリシー グループに関連付けない場合、プロトコルは管理インターフェイスで無効化になります。

- 接続数が 256 のハブにポートを接続した場合、CDP はポートあたり最大 256 のネイバーを検出できます。

- CDP を設定できるのは、物理インターフェイスおよびポート チャネル上に限られます。

- インターフェイス上で LLDP を有効化または無効化にするには、事前にファブリック上で LLDP を有効化にしておく必要があります。

- LLDP は 1 つのポートにつき 1 つのデバイスを検出できます。

- 追加の LLDP および IEEE DCBX TLV は、FEX インターフェイスではサポートされません。

- ユーザーが VLAN の作成時に 32 文字以上を構成した場合でも、TLV 名には標準規格で指定されている最初の 32 文字のみが含まれます。

- インターフェイスに 25 を超える現用系 VLAN がある場合でも、VLAN 名 TLV でアドバタイズされるのは 25 の VLAN だけです。

- ルーテッド サブインターフェイスに関連付けられている VLAN はアドバタイズされません。

- インフラ VLAN がインターフェイスで有効になっている場合でも、インフラ VLAN はアドバタイズされません。

GUI を使用したスパイン スイッチでの CDP および LLDP の構成

次のタスクでは、管理インターフェイス専用の個別の CDP および LLDP ポリシーを作成し、そのポリシーをノード レベルのポリシーとしてスパイン スイッチ ポリシー グループに追加します。

始める前に

Cisco ACI ファブリック内の関連するすべてのリーフおよびスパイン スイッチは、少なくとも Cisco APIC リリース 4.2（1）をサポートする必要があります。

手順

ステップ 1

メニュー バーで、 [ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）] > [ポリシー（Policies）] > [インターフェイス（Interface）] > [CDP インターフェイス（CDP Interface）] の順に選択します。

ステップ 2

右クリックして [CDP インターフェイス ポリシーを作成（Create CDP Interface Policy）] を選択します。

ステップ 3

[インターフェイス ポリシーを作成（Create Interface Policy）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します：

1. [名前（Name）] フィールドにCDP インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

2. [管理状態（Admin State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。[送信（Submit）] をクリックします。

デフォルト値は [Enabled] です。

スパイン スイッチの CDP インターフェイス ポリシーが有効になっている。

ステップ 4

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、 [ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）] > [ポリシー（Policies）] > [インターフェイス（Interface）] > [LLDP インターフェイス（LLDP Interface）] の順に選択します。

ステップ 5

右クリックして [LLDP インターフェイス ポリシーを作成（Create CDP Interface Policy）] を選択します。

ステップ 6

[LLDP インターフェイス ポリシーを作成（Create LLDP Interface Policy）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します：

1. [名前（Name）] フィールドに LLDP インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

2. [受信状態（Receive State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。

デフォルト値は [Enabled] です。

3. [送信状態（Transmit State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。

デフォルト値は [Enabled] です。

4. [送信（Submit）] をクリックします。

スパイン スイッチの LLDP インターフェイス ポリシーが有効になっている。

ステップ 7

CDP および LLDP ポリシーを適切なスパイン スイッチに適用するには、メニュー バーで[ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）]、 > [スイッチ（Switches）]、 > [スパイン スイッチ（Spine Switches）]、 > [ポリシー グループ（Policy Groups）]の順に選択し、[スパイン スイッチ ポリシー グループの作成（Create Spine Switch Policy Group）] を右クリックして、ポリシー グループを作成します。

ステップ 8

Create スパイン スイッチ Policy Group ダイアログボックスで、次の操作を実行します:

（注）

CDP または LLDP ポリシーを指定しない場合は、デフォルトの CDP および LLDP ポリシーが自動的に使用されます。

1. [名前（Name）] フィールドにスパイン スイッチ ポリシー グループの名前を入力します。

2. [CDP ポリシー（CDP Policy）] フィールドで、ドロップダウン リストから、適切な CDP ポリシーを選択します。

3. [LLDP ポリシー（LLDP Policy）] フィールドで、ドロップダウン リストから、適切な LLDP ポリシーを選択します。[送信（Submit）] をクリックします。

これにより、スパイン スイッチ ポリシー グループが作成されます。

ステップ 9

スパイン スイッチ プロファイルを作成するには、[ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）]、 > [スイッチ（Switches）]、 > [スパイン スイッチ（Spine Switches）]、 > [プロファイル（Profiles）] の順に選択し、[プロファイル（Profiles）] を右クリックして [スパイン プロファイルの作成（Create Spine Profile）] を選択します。

ステップ 10

Create Spine Profile ダイアログボックスで、次の操作を実行します:

1. [名前（Name）] フィールドに、スパイン プロファイルの名前を入力します。

2. [スパイン セレクタ（Spine Selectors）]エリアの[名前（Name）] フィールドに、セレクタの名前を入力します。

3. [ブロック（Blocks）] フィールド内のドロップダウンリストからご希望のスパイン スイッチのチェックボックスをチェックします。

4. [ポリシーグループ（Policy Group）] フィールドで、以前に作成した適切なポリシー グループを選択します。[更新（Update）] をクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。

5. [関連付け（Associations）] タブで、必要に応じてさらにアクションを実行し、[完了（Finish）] をクリックします。

スパイン スイッチ プロファイルが作成され、スパイン スイッチ ポリシー グループが関連付けられます。

GUI を使用したリーフ スイッチでの CDP および LLDP の構成

次のタスクでは、管理インターフェイス専用の個別の CDP および LLDP ポリシーを作成し、そのポリシーをノードレベルのポリシーとしてリーフ スイッチ ポリシー グループに追加します。

始める前に

Cisco Application Centric Infrastructure（ACI）ファブリック内の関連するすべてのリーフおよびスパイン スイッチは、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）リリース 4.2（1）以上をサポートする必要があります。

手順

ステップ 1

メニュー バーで、 [ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）] > [ポリシー（Policies）] > [インターフェイス（Interface）] > [CDP インターフェイス（CDP Interface）] の順に選択します。

ステップ 2

右クリックして [CDP インターフェイス ポリシーを作成（Create CDP Interface Policy）] を選択します。

ステップ 3

[インターフェイス ポリシーを作成（Create Interface Policy）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します：

1. [名前（Name）] フィールドにCDP インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

2. [管理状態（Admin State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。[Submit] をクリックします。

デフォルト値は [Enabled] です。

リーフ スイッチの CDP インターフェイス ポリシーを有効にしている。

ステップ 4

[ナビゲーション（Navigation）] ペインで、 [ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）] > [ポリシー（Policies）] > [インターフェイス（Interface）] > [LLDP インターフェイス（LLDP Interface）] の順に選択します。

ステップ 5

右クリックして [LLDP インターフェイス ポリシーを作成（Create CDP Interface Policy）] を選択します。

ステップ 6

[LLDP インターフェイス ポリシーを作成（Create LLDP Interface Policy）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します：

1. [名前（Name）] フィールドに LLDP インターフェイス ポリシーの名前を入力します。

2. [受信状態（Receive State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。

デフォルト値は [Enabled] です。

3. [送信状態（Transmit State）] フィールドで、[無効化（Disabled）]タブ または [有効化（Enabled）] タブ を選択します。

デフォルト値は [Enabled] です。

4. [DCBXP バージョン（DCBXP Version）] フィールドで、[CEE] または [IEEE 802.1] タブを選択します。

デフォルト値は CEE です。

[CEE] タブを選択すると、LLDP は次の TLV をアドバタイズします。

- DCBX 制御

- 優先グループ

- 優先度ベース フロー制御（PFC）

- アプリケーション プロトコル

[IEEE 802.1] タブを選択すると、LLDP は次の TLV をアドバタイズします。

- ETS の推奨事項

- ETS の構成

- PFC 構成（インターフェイス プライオリティ フロー制御ポリシーを [自動（Auto）] に設定する必要があります）

（注）

Azure Stack HCI は IEEE 802.1 を必要とし、Azure Stack HCI サーバーに接続されているインターフェイスに使用されるインターフェイス ポリシー グループの LLDP を有効にし、オプションの TLV パラメータを有効にします（ステップ 8 を参照）。

5. [送信（Submit）] をクリックします。

リーフ スイッチの LLDP インターフェイス ポリシーを有効にしている。

ステップ 7

CDP および LLDP ポリシーを適切なリーフ スイッチに適用するには、メニューバーで [ファブリック アクセス ポリシー スイッチ（Fabric Access Policies Switches）] [リーフ スイッチ ポリシー グループ（Leaf Switches Policy Groups）] に移動してポリシー グループを作成し、[アクセス スイッチ ポリシー グループの作成（Create Access Switch Policy Group）] を右クリックします。 > > > >

ステップ 8

オプションの LLDP パラメータを構成するには、メニューバーで [ファブリック（Fabric）] > [ファブリック ポリシー（Fabric Policies）] > [ポリシー（Policies）] > [グローバル（Global）] > [LLDP ポリシー デフォルト（LLDP Policy Default）]に移動します。[LLDP インターフェイス ポリシー - デフォルト（LLDP Interface Policy - Default）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します：

1. [Hold Time（秒）（Hold Time (sec)）] フィールドで、保持時間を指定します。

2. [初期遅延時間（秒）（Initial Delay Time (sec)）] フィールドで、初期遅延時間を指定します。

3. [送信周波数 （秒）Transmit Frequency (sec)] フィールドで、送信頻度時間を指定します。

4. [オプション TLV セレクタ（Optional TLV Selector）] で、LLDP に関連付ける TLV を選択します。

（注）

選択した TLV はグローバルに有効になります。

Azure Stack HCI の場合、[LLDP インターフェイスポリシー - デフォルト（LLDP Interface Policy - Default）] で次の TLV を選択する必要があります：

- ポート リンク集約

- ポート最大のフレームサイズ

- ポートVLAN名

- IEEE 802.1 DCBX（Azure Stack HCI ストレージ ネットワークおよびその他の no-drop トラフィック用）

ステップ 9

Create Access Switch Policy Group ダイアログボックスで、次の操作を実行します:

（注）

CDP または LLDP ポリシーを指定しない場合は、デフォルトの CDP および LLDP ポリシーが自動的に使用されます。

1. [名前（Name）] フィールドにアクセス スイッチ ポリシー グループの名前を入力します。

2. [CDP ポリシー（CDP Policy）] フィールドで、ドロップダウン リストから、適切な CDP ポリシーを選択します。

3. [LLDP ポリシー（LLDP Policy）] フィールドで、ドロップダウン リストから、適切な LLDP ポリシーを選択します。[送信（Submit）] をクリックします。

これにより、アクセス スイッチ ポリシー グループ（リーフ スイッチ ポリシー グループ）が作成されます。

ステップ 10

リーフ スイッチ プロファイルを作成するには、メニュー バーで[ファブリック（Fabric）] > [アクセス ポリシー（Access Policies）] > [スイッチ（Switches）] > [リーフ スイッチ（Leaf Switches）] > [プロファイル（Profiles）]に移動し、[プロファイル（Profiles）] を右クリックして [リーフ プロファイルの作成（Create Leaf Profile）] を選択します。

ステップ 11

Create Leaf Profile ダイアログボックスで、次の操作を実行します:

1. [名前（Name）] フィールドに、リーフ プロファイルの名前を入力します。

2. [リーフ セレクタ（Leaf Selectors）]エリアの[名前（Name）] フィールドに、セレクタの名前を入力します。

3. [ブロック（Blocks）] フィールド内のドロップダウンリストからご希望のリーフスイッチのチェックボックスをチェックします。

4. [ポリシーグループ（Policy Group）] フィールドで、以前に作成した適切なポリシー グループを選択します。[更新（Update）] をクリックし、[次へ（Next）] をクリックします。

5. [関連付け（Associations）] タブで、必要に応じてさらにアクションを実行し、[完了（Finish）] をクリックします。

リーフ スイッチ プロファイルが作成され、リーフ スイッチ ポリシー グループが関連付けられます。リーフ スイッチ プロファイルは、インターフェイス レベルではなく、ノード レベルで関連付けられます。

REST API を使用したリーフおよびスパイン スイッチでの CDP および LLDP の構成

次のタスクでは、管理インターフェイス専用の個別の CDP および LLDP ポリシーを作成し、そのポリシーをノードレベルのポリシーとしてリーフ スイッチ ポリシー グループに追加します。

始める前に

Cisco ACI ファブリック内の関連するすべてのリーフおよびスパイン スイッチは、少なくとも Cisco APIC リリース 4.2（1）をサポートする必要があります。

手順

ステップ 1

リーフ スイッチ セレクタ名とノード ブロック範囲を指定し、適切なリーフ スイッチ ポリシー グループに関連付けます。

例:

<polUni>
<infraInfra>
<infraNodeP name="test" status="">
<infraLeafS name="test" type="range">
<infraNodeBlk name="test" from_="101" to_="101"/>
<infraRsAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/accnodepgrp-test" status="" />
</infraLeafS>
</infraNodeP>

ステップ 2

スパイン スイッチ セレクタ名とノード ブロック範囲を指定し、適切なスパイン スイッチ ポリシー グループに関連付けます。

例:

<infraSpineP name="test" status="">
<infraSpineS name="test" type="range" >
<infraNodeBlk name="test" from_="103" to_="103" />
<infraRsSpineAccNodePGrp tDn="uni/infra/funcprof/spaccnodepgrp-test" />
</infraSpineS>

ステップ 3

CDP および LLDP ポリシーを使用してリーフ スイッチ ポリシー グループを構成します。

例:

<infraFuncP>
<infraAccNodePGrp name="test">
<infraRsLeafPGrpToCdpIfPol tnCdpIfPolName="mgmt" status=""/>
<infraRsLeafPGrpToLldpIfPol tnLldpIfPolName="mgmt" status=""/>
</infraAccNodePGrp>

ステップ 4

CDP および LLDP ポリシーを使用してスパイン スイッチ ポリシー グループを構成します。

例:

<infraSpineAccNodePGrp name="test">
<infraRsSpinePGrpToCdpIfPol tnCdpIfPolName="mgmt" status=""/>
<infraRsSpinePGrpToLldpIfPol tnLldpIfPolName="mgmt" status=""/>
</infraSpineAccNodePGrp>
</infraFuncP>

ステップ 5

構成されている CDP および LLDP ポリシーの属性を指定します。

例:

<lldpIfPol name="mgmt" adminRxSt="disabled" adminTxSt="enabled" />
<cdpIfPol name="mgmt" adminSt="enabled" />
</infraInfra>
</polUni>

NX-OS CLI を使用したリーフ スイッチの CDP の構成

手順

ステップ 1

設定

グローバル構成モードを開始します。

例:

apic1# configure

ステップ 2

mgmt-cdp name

CDP ポリシーを定義します。

例:

apic1(config)# mgmt-cdp cdp1

ステップ 3

admin-state {enabled | disabled }

管理状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-cdp)# admin-state enabled

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-mgmt-cdp)# exit

ステップ 5

template leaf-policygroup leaf_group_name

リーフ スイッチ ポリシー グループを定義します。

例:

template leaf-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 6

mgmt-cdp name

リーフ スイッチ ポリシー グループの CDP ポリシーとの関係を設定します。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# mgmt-cdp cdp1

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

ステップ 8

leaf-profile leaf_profile_name

リーフ スイッチ プロファイルを構成します。

例:

apic1(config)#leaf-profile sampleLeafProf

ステップ 9

leaf-group leaf_group_name

リーフ スイッチのグループを指定します。

例:

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group sampleLeafGrp

ステップ 10

leaf leaf_group_number

リーフ プロファイルにリーフ スイッチを追加します。

例:

apic1(config-leaf-profile)# leaf 101-102

ステップ 11

leaf-policy-group leaf_policy_group_name

リーフ スイッチに関連付けるリーフ ポリシー グループを指定します。

例:

apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 12

exit

コマンド モードを終了します。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

NX-OS CLI を使用した管理インターフェイスのスパイン スイッチでの CDP の設定

手順

ステップ 1

設定

グローバル構成モードを開始します。

例:

apic1# configure

ステップ 2

mgmt-cdp name

CDP ポリシーを定義します。

例:

apic1(config)# mgmt-cdp cdp1

ステップ 3

admin-state {enabled | disabled }

管理状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-cdp)# admin-state enabled

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-mgmt-cdp)# exit

ステップ 5

template spine-policygroup spine-policy-group_group_name

スパイン スイッチ ポリシー グループを定義します。

例:

template spine-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 6

mgmt-cdp name

スパイン スイッチ ポリシー グループの CDP ポリシーとの関係を設定します。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# mgmt-cdp cdp1

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# exit

ステップ 8

spine-profile spine_profile_name

スパイン スイッチ プロファイルを構成します。

例:

apic1(config)#spine-profile sampleSpineProf

ステップ 9

spine-group spine_group_name

スパイン スイッチのグループを指定します。

例:

apic1(config-spine-profile)# spine-group sampleLeafGrp

ステップ 10

spine spine_group_number

スパイン プロファイルにスパイン スイッチを追加します。

例:

apic1(config-spine-profile)# spine 201-202

ステップ 11

spine-policy-group spine_policy_group_name

スパイン スイッチに関連付けるスパイン ポリシー グループを指定します。

例:

apic1(config-spine-group)# spine-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 12

exit

コマンド モードを終了します。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# exit

NX-OS CLI を使用したリーフ スイッチの LLDP の構成

手順

ステップ 1

設定

グローバル構成モードを開始します。

例:

apic1# configure

ステップ 2

mgmt-lldp name

LLDP ポリシーを定義します。

例:

apic1(config)# mgmt-lldp lldp1

ステップ 3

admin-rx-state {enabled | disabled }

管理 RX 状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# admin-rx-state enabled

ステップ 4

admin-tx-state {enabled | disabled }

管理 TX 状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# admin-tx-state enabled

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# exit

ステップ 6

template leaf-policy-group leaf_group_name

リーフ スイッチ ポリシー グループを定義します。

例:

template leaf-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 7

mgmt-lldp name

リーフ スイッチ ポリシー グループの LLDP ポリシーとの関係を構成します。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# mgmt-lldp lldp1

ステップ 8

（任意）lldp tlv-select show lldp tlv-select

LLDP パケットで送受信する TLV を指定します。使用可能な TLV は構成不可能なデフォルト TLV であり、設定可能なオプション TLV はデフォルトで無効になっています。使用可能な TLV は、dcbxp、management-address、port-description、port-vlan、system-capabilities、system-description、system-name、dcbxp max-framesize、vlan-nameおよびlink-aggregationです。

例:

leaf1# show lldp tlv-select
management-address port-descriptionport-vlan system-capabilities system-description system-namedcbxp

ステップ 9

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

ステップ 10

leaf-profile leaf_profile_name

リーフ スイッチ プロファイルを構成します。

例:

apic1(config)#leaf-profile sampleLeafProf

ステップ 11

leaf-group leaf_group_name

リーフ スイッチのグループを指定します。

例:

apic1(config-leaf-profile)# leaf-group sampleLeafGrp

ステップ 12

leaf leaf_group_number

リーフ プロファイルにリーフ スイッチを追加します。

例:

apic1(config-leaf-profile)# leaf 101-102

ステップ 13

leaf-policy-group leaf_policy_group_name

リーフ スイッチに関連付けるリーフ ポリシー グループを指定します。

例:

apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 14

exit

コマンド モードを終了します。

例:

apic1(config-leaf-policy-group)# exit

NX-OS CLI を使用したスパイン スイッチでの LLDP の構成

手順

ステップ 1

設定

グローバル構成モードを開始します。

例:

apic1# configure

ステップ 2

mgmt-lldp name

LLDP ポリシーを定義します。

例:

apic1(config)# mgmt-lldp lldp1

ステップ 3

admin-rx-state {enabled | disabled }

管理 RX 状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# admin-rx-state enabled

ステップ 4

admin-tx-state {enabled | disabled }

管理 TX 状態を設定します。デフォルトはイネーブルです。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# admin-tx-state enabled

ステップ 5

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-mgmt-lldp)# exit

ステップ 6

template spine-policy-group spine_group_name

スパイン スイッチ ポリシー グループを定義します。

例:

template spine-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 7

mgmt-lldp name

スパイン スイッチ ポリシー グループの LLDP ポリシーとの関係を構成します。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# mgmt-lldp lldp1

ステップ 8

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# exit

ステップ 9

spine-profile spine_profile_name

スパイン スイッチ プロファイルを構成します。

例:

apic1(config)#spine-profile sampleSpineProf

ステップ 10

spine-group spine_group_name

スパイン スイッチのグループを指定します。

例:

apic1(config-spine-profile)# spine-group sampleSpineGrp

ステップ 11

spine spine_group_number

スパイン プロファイルにスパイン スイッチを追加します。

例:

apic1(config-spine-profile)# spine 201-202

ステップ 12

spine-policy-group spine_policy_group_name

スパイン スイッチに関連付けるスパイン ポリシー グループを指定します。

例:

apic1(config-spine-group)# spine-policy-group samplePolicyGrp

ステップ 13

exit

コマンド モードを終了します。

例:

apic1(config-spine-policy-group)# exit

Trademarks

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS REFERENCED IN THIS DOCUMENTATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE AGREED BY CISCO IN WRITING, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENTATION ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.

The Cisco End User License Agreement and any supplemental license terms govern your use of any Cisco software, including this product documentation, and are located at: http://www.cisco.com/go/softwareterms.Cisco product warranty information is available at http://www.cisco.com/go/warranty. US Federal Communications Commission Notices are found here http://www.cisco.com/c/en/us/products/us-fcc-notice.html.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any products and features described herein as in development or available at a future date remain in varying stages of development and will be offered on a when-and if-available basis. Any such product or feature roadmaps are subject to change at the sole discretion of Cisco and Cisco will have no liability for delay in the delivery or failure to deliver any products or feature roadmap items that may be set forth in this document.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com go trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)