Table of Contents

????

??

Cisco Nexus ?????? ??????? ??

Cisco Nexus ?????? ??????? ??

????????????????

????

?????????????

?????? ???????????? ???????

LED

????? ???

???????????????

Cisco Nexus 2000 ???? ?????? ?????

はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 2000 シリーズ ハードウェア設置ガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

この前書きは、次の項で構成されています。

- 対象読者

- マニュアルの構成

- 表記法

- 関連資料

- マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

対象読者

この設置ガイドは、電子回路および配線手順について熟知している、電子または電気機器の技術者を対象にしています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章およびタイトル

説明

第 1 章 「概要」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダの概要を紹介します。

第 2 章 「Cisco Nexus ファブリック エクステンダの設置」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダの設置方法、およびモジュール、電源モジュール、ファン アセンブリの取り付け方法について説明します。

第 3 章 「Cisco Nexus ファブリック エクステンダの接続」

モジュールなど、Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダの接続方法について説明します。

付録 A 「キャビネットおよびラックへの設置」

閉鎖型キャビネット選択のガイドラインとオプションの EIA シェルフ ブラケット キットを使用したスイッチの設置手順について説明します。

付録 B 「技術仕様」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ、および、モジュール、電源モジュール、トランシーバなどのコンポーネントの仕様を記載します。

付録 C 「ケーブルおよびポートの仕様」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのケーブルおよびポートの仕様を記載します。

付録 D 「ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのハードウェア コンポーネントで起こり得る問題を特定して解決する方法について説明します。

付録 E 「LED」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのシャーシ LED とモジュール LED が示す状態について説明します。

付録 F 「アクセサリ キット」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのアクセサリ キットの内容を一覧表示します。

付録 G 「設置環境およびメンテナンス記録」

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダの設置環境情報を提供します。

表記法

このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。

「注」および「注意」には、留意する必要のある重要な情報が含まれます。

（注） 「 注釈 」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「 要注意 」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記載されています。

誤って行うと負傷する可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文に、警告を表す記号が記されています。

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER

関連資料

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-2000-series-fabric-extenders/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-7000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html

Cisco NX-OS ソフトウェアのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/nx-os-software/tsd-products-support-series-home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、次の URL の『 What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『 What's New in Cisco Product Documentation 』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用して、コンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。

概要

Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）は、10 ギガビット イーサネット仮想マシン対応ユニファイド ファブリック テクノロジーへの透過的な移行を可能にしながら、100M/1G/10G イーサネット環境をサポートします。Cisco Nexus FEX は、親 Cisco Nexus スイッチのリモート I/O モジュールとして動作します。FEX は親 Cisco Nexus スイッチ ファブリックの拡張であり、FEX と親 Cisco Nexus スイッチで仮想モジュラ システムを形成します。

Cisco Nexus FEX は、すべてのトラフィックを 10/40 ギガビット イーサネット アップリンク経由で親 Cisco Nexus スイッチに転送します。すべてのトラフィックを親スイッチに渡すことで、単一の管理ポイントとして Cisco Nexus 親スイッチに設定されているポリシーに基づいて、トラフィック転送を制御できます。

この章では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）について説明します。内容は次のとおりです。

- Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチまたは Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

- Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

- 電源モジュールおよびファン モジュール

- ポートおよびコネクタ

- シャーシの機能

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチまたは Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

このセクションでは、Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチでサポートされる Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）について説明します。他社によって提供される、サポート対象の FEX（B22 FEX）については、それらの企業から提供されているマニュアルを参照してください。

Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチでサポートされる FEX を確認するには、 表 1-1 を参照してください。

表 1-1 Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチによってサポートされる FEX

FEX モデル

Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 2348UPQ

X

Cisco Nexus 2348TQ

X

Cisco Nexus 2348TQ-E

X

Cisco Nexus 2332TQ

X

Cisco Nexus 2248TP-E

X

Cisco Nexus 2248TP

X

Cisco Nexus 2248PQ

X

Cisco Nexus 2232TM-E

X

Cisco Nexus 2232TM

X

Cisco Nexus 2232PP

X

Cisco Nexus 2224TP

X

Cisco Nexus 2148T

X

B22IBM

X

B22HP

X

B22F（Fujitsu）

X

B22DELL

X

すべての Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX は高さ 1 RU で、設置に 19 インチのラックが必要です。各 FEX シャーシの寸法と重量、電源、およびファン モジュールの詳細については、物理的仕様 を参照してください。

次のセクションでは、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX およびそのコンポーネントについて説明します。

- 電源モジュールおよびファン モジュール

- ポートおよびコネクタ

- シャーシの機能

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

このセクションでは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでサポートされる Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）について説明します。他社によって提供される、サポート対象の FEX（B22 FEX）については、それらの企業から提供されているマニュアルを参照してください。

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでサポートされる FEX を確認するには、 表 1-2 を参照してください。

表 1-2 Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでサポートされる FEX

FEX モデル

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ 1 2

Cisco Nexus 2348UPQ

X

Cisco Nexus 2348TQ

X

Cisco Nexus 2348TQ-E

—

Cisco Nexus 2332TQ

—

Cisco Nexus 2248TP-E

X

Cisco Nexus 2248TP

X

Cisco Nexus 2248PQ

X

Cisco Nexus 2232TM-E

X

Cisco Nexus 2232TM

X

Cisco Nexus 2232PP

X

Cisco Nexus 2224TP

X

Cisco Nexus 2148T

—

B22IBM

X

B22HP

X

B22F（Fujitsu）

—

B22DELL

—

すべての Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX は高さ 1 RU で、設置に 19 インチのラックが必要です。各 FEX シャーシの寸法と重量、電源、およびファン モジュールの詳細については、物理的仕様 を参照してください。

次のセクションでは、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX およびそのコンポーネントについて説明します。

- 電源モジュールおよびファン モジュール

- ポートおよびコネクタ

- シャーシの機能

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでのファブリック エクステンダの使用

このセクションでは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされる Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）について説明します。他社によって提供される、サポート対象の FEX（B22 FEX）については、それらの企業から提供されているマニュアルを参照してください。

Cisco NX-OS Release 6.1(2)I2(3) および Cisco ACI Release 1.1(1j) から、サポートするスイッチに FEX をリモート I/O モジュールとして接続することで、Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372PX-E、9396PX、および 9500 スイッチ アーキテクチャを拡張できます。スイッチに接続された FEX モデルに応じて、FEX は、最大 24、32、または 48 のホストにラック上部接続を提供し、仮想モジュラ システムを形成する FEX とスイッチを使用して親 Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372PX-E、9396PX、または 9500 スイッチ ファブリックを拡張します。この FEX は、すべての 100/1000 イーサネット トラフィックまたは 1/10 ギガビット イーサネット トラフィックを 10 または 40 ギガビット アップリンク経由でホストからスイッチに転送します。

Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでサポートされる FEX を確認するには、 表 1-3 を参照してください。Cisco Nexus 9500 スイッチ I/O モジュールでサポートされる FEX を確認するには、 表 1-4 を参照してください。

表 1-3 Cisco Nexus 9300 スイッチでサポートされる FEX

FEX モデル

Cisco Nexus 9332PQ

Cisco Nexus 9372PX および 9372PX-E

Cisco Nexus 9396PX

ACI モード

NX-OS モード

ACI モード

NX-OS モード

ACI モード

NX-OS モード

Cisco Nexus 2348UPQ

X

X

X

X

X

X

Cisco Nexus 2348TQ

X

X

X

X

X

X

Cisco Nexus 2248TP-E

—

—

X

X

X

X

Cisco Nexus 2248TP

—

—

X

X

X

X

Cisco Nexus 2248PQ

—

—

X

X

X

X

Cisco Nexus 2232TM-E

—

—

X

X

X

X

Cisco Nexus 2232TM

—

—

—

X

—

X

Cisco Nexus 2232PP

—

—

X

X

X

X

Cisco Nexus 2224TP

—

—

—

X

—

X

B22IBM

—

—

X

X

X

X

B22HP

—

—

—

X

—

X

B22F（Fujitsu）

—

—

—

X

—

X

B22DELL

—

—

X

X

X

X

表 1-4 Cisco Nexus 9300 I/O モジュールでサポートされる FEX

FEX モデル

X9736PQ

X9636PQ

X9564TX

X9564PX

X9536PQ

X9464TX

X9464PX

X9432PQ

ACI モード

NX-OS モード

NX-OS モード

NX-OS モード

NX-OS モード

NX-OS モード

NX-OS モード

NX-OS モード

Cisco Nexus 2348UPQ

X

X

X

X

X

X

X

X

Cisco Nexus 2348TQ

—

X

X

X

X

X

X

X

Cisco Nexus 2248TP-E

X

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2248TP

X

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2248PQ

X

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2232TM-E

X

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2232TM

—

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2232PP

X

—

—

X

—

—

X

—

Cisco Nexus 2224TP

—

—

—

X

—

—

X

—

B22IBM

—

—

—

X

—

—

X

—

B22HP

—

—

—

X

—

—

X

—

B22F（Fujitsu）

—

—

—

X

—

—

X

—

B22DELL

—

—

—

X

—

—

X

—

すべての Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX は高さ 1 RU で、設置に 19 インチのラックが必要です。各 FEX シャーシの寸法と重量、電源、およびファン モジュールの詳細については、物理的仕様 を参照してください。

次のセクションでは、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX およびそのコンポーネントについて説明します。

- 電源モジュールおよびファン モジュール

- ポートおよびコネクタ

- シャーシの機能

電源モジュールおよびファン モジュール

各 FEX シャーシは、1 台または 2 台の電源モジュール（動作用に 1 台、冗長用に 1 台）、および 1、3、または 4 台のファン モジュール（FEX モデルによって異なる）をサポートします。シャーシに電源モジュールが 1 つしか取り付けられていない場合には、意図どおりのエアーフローを維持するために、使用されていない電源スロットにブランク モジュール（N2200-P-BLNK）が挿入されていることを確認してください。

各 FEX シャーシは、ポート側吸気エアーフローまたはポート側排気エアーフローのどちらかが備わった電源モジュールおよびファン モジュールをサポートしています。

注意 同じシャーシ内の電源モジュールとファン モジュールのすべてが同じエアーフロー方向であり、シャーシの冷気吸気がコールド アイル側に配置されている必要があります。これらの条件が満たされてない場合、スイッチが過熱し、シャットダウンすることがあります。

ポート側吸気エアーフロー モジュールの色はレッド、ポート側排気エアーフロー モジュールの色はブルーです。電源モジュールの色はモジュール リリース ラッチに表示され、ファン モジュールの色はモジュール前面のストライプまたはモジュール ハンドルに表示されます。

（注） 一部の旧式の電源モジュールとファン モジュールの中には、ポート側吸気エアーフローにブラックのストライプがあり、ポート側排気エアーフローにはストライプがありません。

シャーシで機能している電源モジュールが 2 つ以上ある場合、電源モジュールはホットスワップできます。2 つ以上ファン モジュールが設置されて機能している場合、シャーシ内のファン モジュールを複数のファン モジュールとホットスワップできます。60 秒内に置き換える場合、シャーシ内のファン モジュールが 1 つだけであってもホットスワップできます。

各 FEX シャーシでサポートされる電源モジュールについては、 表 1-5 を参照してください。各 FEX シャーシでサポートされるファン モジュールについては、 表 1-6 を参照してください。

表 1-5 Cisco Nexus FEX シャーシでサポートされる電源モジュール

FEX シャーシ

電源モジュール

N2200-PAC-400W

N2200-PAC-400W-B

N2200-PDC-400W

N2200-PDC-350W-B

NXA-PHV-500W

NXA-PHV-500W-B

Cisco Nexus 2348UPQ

X

X

X

Cisco Nexus 2348TQ

X

X

X

Cisco Nexus 2348TQ-E

X

X

—

Cisco Nexus 2332TQ

X

X

X

Cisco Nexus 2248TP-E

X

X

X

Cisco Nexus 2248TP

X

X

X

Cisco Nexus 2248PQ

X

X

—

Cisco Nexus 2232TM-E

X

X3

X

Cisco Nexus 2232TM

X

X 1

X

Cisco Nexus 2232PP

X

X

X

Cisco Nexus 2224TP

X

X

—

表 1-6 Cisco Nexus FEX シャーシでサポートされるファン モジュール

Cisco Nexus FEX シャーシ

数量

ファン モジュール

N2K-C2148-FAN

N2K-C2248-FAN

N2K-C2248-FAN-B

N2K-C2232-FAN

N2K-C2232-FAN-B

NXA-FAN-30CFM-F

NXA-FAN-30CFM-B

ポート側排気口

ポート側排気口

（ブルー）

ポート側

吸気

（レッド）

ポート側排気（ブルー）

ポート側

吸気

（レッド）

ポート側排気（ブルー）

ポート側

吸気

（レッド）

2348UPQ

3

—

—

—

—

X

X

2348TQ

3

—

—

—

—

X

X

2348TQ-E

3

—

—

—

—

X

X

2332TQ

3

—

—

—

—

X

X

2248TP-E

1

X

X

—

—

—

—

2248TP

1

X

X

—

—

—

—

2248PQ

1

—

—

—

—

—

X

X

2232TM-E

1

—

—

X

X

—

—

2232TM

1

—

—

X

X

—

—

2232PP

1

—

—

X

X

—

—

2224TP

1

X

X

—

—

—

—

2148T

1

X

—

—

—

—

—

—

ポートおよびコネクタ

ホスト側のポートはシャーシの左側に、親スイッチ側のファブリック ポートはシャーシの右側にあります。ポートの各セットの番号付けは、上から下、左から右という順序になっています。

このポートに使用可能なトランシーバの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html で「 Cisco Transceiver Modules Compatibility Information 」を参照してください。

シャーシの機能

ここでは、Cisco Nexus 2300 および 2000 FEX のインストール、接続、またはメンテナンスを実行する場合に使用する外部ハードウェア機能について説明します。

- Cisco Nexus 2348UPQ FEX 機能

- Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2332 TQ FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2248TP および 2248TP-E FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2248 PQ FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2232PP FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2224TP FEX シャーシの機能

- Cisco Nexus 2148T FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2348UPQ FEX 機能

Cisco Nexus 2348UPQ（N2K-C2348UPQ）FEX には次のインターフェイスがあります。

- 次の接続性を持つ 48 個の 1/10 ギガビット ホスト側ユニファイド対応ポート

– 最大 24 ポートの 2/4/8/16 ギガビット ファイバ チャネル（Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチではサポートされません）

– 1/10 ギガビット イーサネット

– FCoE（Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチではサポートされません）

- BiDi 光ファイバをサポートする、ファブリック ポート（QSFP+ トランシーバおよび 40 ギガビット QSFP+ から 4 つの 10 ギガビット SFP+ ブレークアウト ケーブル用）側の 6 つの 40 ギガビット親スイッチ2 つの専用アップリンク ポートはイエローに色分けされており、4 つのフレキシブル インターフェイスはホワイトに色分けされています。

- 1 つの HDMI 管理/コンソール ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-1 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-2 に示されています。

図 1-1 Cisco Nexus 2348UPQ FEX シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール（1 台または 2 台、ホットスワップ可能）（AC 電源が示されています）

3

管理/コンソール HDMI ポート

2

ファン モジュール（3 台、ホットスワップ可能）

図 1-2 Cisco Nexus 2348UPQ FEX シャーシのポート側の機能

1

SFP または SFP+ トランシーバ用の固定 1 および 10 ギガビット ユニファイド対応ポート（48）

2

QSFP+ トランシーバ用 40 ギガビット ポート（6）および 40 ギガビット QSFP+ から 4 つの 10 ギガビット SFP+ ブレークアウト ケーブル

Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2348TQ（N2K-C2348TQ）および 2348TQ-E（N2K-C2348TQ-E）FEX には次のインターフェイスがあります。

- 100 メガビットおよび 1/10 ギガビット速度をサポートする 48 個の 10 GBASE-T ホスト側のポート、および FCoE（FCoE は Cisco Nexus 9000 シリーズではサポートされません）

- BiDi 光ファイバをサポートする、ファブリック ポート（QSFP+ トランシーバおよび 40 ギガビット QSFP+ から 4 つの 10 ギガビット SFP+ ブレークアウト ケーブル用）側の 6 つの 40 ギガビット親スイッチ2 つの専用アップリンク ポートはイエローに色分けされており、4 つのフレキシブル インターフェイスはホワイトに色分けされています。

- 1 つの HDMI 管理/コンソール ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-3 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-4 に示されています。

図 1-3 Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E FEX シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール（1 台または 2 台、ホットスワップ可能）（AC 電源が示されています）

4

管理/コンソール HDMI ポート

2

ファン モジュール（3 台、ホットスワップ可能）

5

ステータス LED

3

ID LED

6

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

図 1-4 Cisco Nexus 2348TQ および2348TQ E FEX シャーシのポート側の機能

1

ID LED

4

QSFP+ トランシーバ用 40 ギガビット ポート（6）および 40 ギガビット QSFP+ から 4 つの 10 ギガビット SFP+ ブレークアウト ケーブル

2

ステータス LED

5

取り付けブラケット用の 6 つのネジ穴

3

固定 100M/1G/10GBASE-T ポート（48）

Cisco Nexus 2332 TQ FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2332TQ（N2K-2332TQ）FEX は、FCoE をサポートし、次のインターフェイスを持ちます。

- 100 メガビットおよび 1/10 ギガビット速度をサポートする 32 個の 10GBASE-T ホスト側のポート

- BiDi 光ファイバをサポートするファブリック ポート側の 4 つの 40 ギガビット親スイッチ

- 1 つの HDMI 管理/コンソール ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-5 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-6 に示されています。

図 1-5 Cisco Nexus 2332TQ FEX シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール（1 台または 2 台、ホットスワップ可能）（AC 電源が示されています）

4

管理/コンソール HDMI ポート

2

ファン モジュール（3 台、ホットスワップ可能）

5

ステータス LED

3

ID LED

図 1-6 Cisco Nexus 2332TQ FEX シャーシのポート側の機能

1

ID LED

3

固定 100M/1G/10GBASE-T ポート（32）

2

ステータス LED

4

QSFP+ トランシーバ用の 40 ギガビット ポート（4）

Cisco Nexus 2248TP および 2248TP-E FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2248TP（N2K-C2248TP）および 2248TP-E（N2K-C2248TP-E）FEX には次のインターフェイスがあります。

- 48 個の100/1000 BASE-T RJ-45 ホスト側ポート

- 4 つの 10 ギガビット SFP+ 親スイッチ側のファブリック ポート

- 1 つの管理またはコンソール HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-7 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-8 に示されています。

図 1-7 Cisco Nexus 2248TP および2248TP-E FEX シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール（1 台または 2 台、ホットスワップ可能）（AC 電源が示されています）

3

電源（1 台の電源の設置のために空きを表示）

2

ファン トレイ

4

ステータス LED（上）と ID LED（下）

図 1-8 Cisco Nexus 2248TP および 2248TP-E FEX シャーシのポート サイドの機能

1

ステータス LED（上）と ID LED（下）

3

RJ-45 コネクタ用 100/1000 BASE-T ホスト側ポート（48）

2

管理/コンソール HDMI ポート

4

SFP+ トランシーバ用の 10 ギガビット親スイッチ側のポート（4）

（注） Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで、M1 シリーズ 32 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）経由で 10 Gbps の帯域幅を占有する場合は、FEX のそれぞれをモジュール上の 4 つの共有ポートのいずれかに接続します（共有ポートのセットのそれぞれを 1 つの FEX に接続します）。M2 シリーズ 24 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M224XP-23L）を使用する場合は、FEX を専用帯域幅用のポートのいずれかに接続できます。F2 シリーズ 48 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-F248XP-25）を使用する場合は、接続ルールの順序を使用します（ポート グループごとに同じポート番号を接続します。たとえば、ポート グループのポート 1 とポート 2 を接続する場合は、別のポート グループの同じポートを接続します）。

Cisco Nexus 2248 PQ FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2248PQ（N2K-C2248PQ）は、FCoE およびデータセンター ブリッジング技術をサポートし、次のインターフェイスを持ちます。

- 48 個の 1 および 10 ギガビット イーサネット（SFP+）ホスト側ポート

- 4 つの 40 ギガビット（QSFP+）親スイッチ側ファブリック ポート（各ポートは 4 つのギガビット ポートに分割可能）

- 1 つの管理またはコンソール HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-9 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-10 に示されています。

図 1-9 Cisco Nexus 2248PQ FEX シャーシのファン モジュール側の機能

1

取り付けブラケットを取り付けるためのネジ穴（6）

4

ファン モジュール（4）

2

アース パッド

5

ID LED とステータス LED

3

AC または DC 電源モジュール（1 または 2）（図は AC 電源モジュール）

図 1-10 Cisco Nexus 2248PQ FEX シャーシのポート側の機能

1

管理/コンソール HDMI ポート

5

QSFP+ トランシーバ用の 40 ギガビット親スイッチ側のポート（4）

2

ID LED

6

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

3

ステータス LED

7

アース パッド

4

SFP または SFP+ トランシーバ用の固定 1 および 10 ギガビット ホスト側ポート（48）

（注） Cisco Nexus 5000 および 6000 シリーズ スイッチでは、この FEX は Cisco Nexus 5500 シリーズおよび Cisco Nexus 6004 スイッチで親スイッチとしてサポートされます。サポートされるソフトウェアは、Cisco Nexus OS Release 6.0(2)N1(1) 以降です。

Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2232TM（N2K-C2232TM）および 2232TM-E（N2K-C2232TM-E）FEX には次のインターフェイスがあります。

- 32 個の1 および 10-GBASE-T ホスト側ポート

- アップリンク モジュールの 8 つの 10 ギガビット イーサネット（SFP+）親スイッチ側ファブリック ポート

- コンソールまたは管理用の 1 つの HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-11 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-12 に示されています。

図 1-11 Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール

4

ステータス LED（上）と ID LED（下）

2

ファン トレイ

5

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

3

電源（1 台の電源の設置のために空きを表示）

図 1-12 Cisco Nexus 2232TM および 2232TM-E シャーシのポート側の機能

1

ステータス LED（上）と ID LED（下）

4

SFP+ トランシーバ用の 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のファブリック ポート（8）

2

管理/コンソール HDMI ポート

5

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

3

RJ-45 コネクタ用 1/10 GBASE-T ホスト側ポート（32）

6

アース パッド

（注） Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで、M1 シリーズ 32 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）経由で 10 Gbps の帯域幅を占有する場合は、FEX のそれぞれをモジュール上の 4 つの共有ポートのいずれかに接続します（共有ポートのセットのそれぞれを 1 つの FEX に接続します）。M2 シリーズ 24 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M224XP-23L）を使用する場合は、FEX を専用帯域幅用のポートのいずれかに接続できます。F2 シリーズ 48 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-F248XP-25）を使用する場合は、接続ルールの順序を使用します（ポート グループごとに同じポート番号を接続します。たとえば、ポート グループのポート 1 とポート 2 を接続する場合は、別のポート グループの同じポートを接続します）。

Cisco Nexus 2232PP FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2232PP（N2K-C2232PP）は、FCoE をサポートし、次のインターフェイスを持ちます。

- SFP または SFP+ トランシーバ用の 32 個の 1 および 10 ギガビット イーサネット ホスト側ポート

- SFP+ トランシーバ用の 8 つの 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のファブリック ポート

- コンソールまたは管理接続用の 1 つの HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-13 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-14 に示されています。

図 1-13 Cisco Nexus 2232TM および Cisco Nexus 2232TM-E シャーシのファン モジュール側の機能

1

電源モジュール

4

ステータス LED（上）と ID LED（下）

2

ファン トレイ

5

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

3

電源（1 台の電源の設置のために空きを表示）

図 1-14 Cisco Nexus 2232TM および 2232TM-E シャーシのポート側の機能

1

ステータス LED（上）と ID LED（下）

4

SFP+ トランシーバ用の 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のファブリック ポート（8）

2

管理/コンソール HDMI ポート

5

取り付けブラケットを取り付けるための 6 つのネジ穴

3

SFP または SFP+ トランシーバ用の 1/10 GBASE-T ホスト側ポート（48）

6

アース パッド

（注） Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで、M1 シリーズ 32 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）経由で 10 Gbps の帯域幅を占有する場合は、FEX のそれぞれをモジュール上の 4 つの共有ポートのいずれかに接続します（共有ポートのセットのそれぞれを 1 つの FEX に接続します）。M2 シリーズ 24 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M224XP-23L）を使用する場合は、FEX を専用帯域幅用のポートのいずれかに接続できます。F2 シリーズ 48 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-F248XP-25）を使用する場合は、接続ルールの順序を使用します（ポート グループごとに同じポート番号を接続します。たとえば、ポート グループのポート 1 とポート 2 を接続する場合は、別のポート グループの同じポートを接続します）。

Cisco Nexus 2224TP FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2224TP（N2K-C2224TP）には次のインターフェイスがあります。

- RJ-45 コネクタ用の 24 個の 100/1000 BASE-T ホスト側ポート

- SFP+ トランシーバ用の 2 つの 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のファブリック ポート

- コンソールまたは管理接続用の 1 つの HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-15 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-16 に示されています。

図 1-15 Cisco Nexus 2224TP シャーシのファン側

1

電源モジュール

3

電源（1 台の電源の設置のために空きを表示）

2

ファン トレイ（1）

4

ステータス LED（上）と ID LED（下）

図 1-16 Nexus 2224TP シャーシの背面図

1

ステータス LED（上）と ID LED（下）

3

RJ-45 コネクタ用 100/1000 BASE-T ホスト側ポート（24）

2

コンソールまたは管理接続用の HDMI ポート

4

SFP+ トランシーバ用の 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のポート（2）

（注） Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで、M1 シリーズ 32 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M132XP-12 または N7K-M132XP-12L）経由で 10 Gbps の帯域幅を占有する場合は、FEX のそれぞれをモジュール上の 4 つの共有ポートのいずれかに接続します（共有ポートのセットのそれぞれを 1 つの FEX に接続します）。M2 シリーズ 24 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-M224XP-23L）を使用する場合は、FEX を専用帯域幅用のポートのいずれかに接続できます。F2 シリーズ 48 ポート 10 ギガビット イーサネット I/O モジュール（N7K-F248XP-25）を使用する場合は、接続ルールの順序を使用します（ポート グループごとに同じポート番号を接続します。たとえば、ポート グループのポート 1 とポート 2 を接続する場合は、別のポート グループの同じポートを接続します）。

Cisco Nexus 2148T FEX シャーシの機能

Cisco Nexus 2148T（N2K-C2148T）には次のインターフェイスがあります。

- 48 個の 1 ギガビット イーサネット ホスト側ポート

- SFP+ トランシーバ用の 4 つの 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のファブリック ポート

- コンソールまたは管理接続用の 1 つの HDMI ポート

この FEX シャーシのファン モジュール側の機能は図 1-17 に、このシャーシのポート側の機能は図 1-18 に示されています。

図 1-17 Cisco Nexus 2148T シャーシのファン側

1

電源（2）

3

ステータス LED（上）と ID LED（下）

2

ファン トレイ（1）

図 1-18 Cisco Nexus 2148T シャーシの背面図

1

システム ステータス LED（上）とビーコン LED（下）

3

1 ギガビット イーサネット ホスト側ポート（48）

2

HDMI ポート

4

SFP+ トランシーバ用の 10 ギガビット イーサネット親スイッチ側のポート（4）

1.

— はサポートされていないことを示します

2.

X はサポートされていることを示します

3.

2232TM-E および 2232TM は N2200-PDC-350W-B をサポートしていません。

Cisco Nexus ファブリック エクステンダの設置

この章では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）を設置する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- 設置の準備

- キャビネットまたはラックへの Cisco Nexus ファブリック エクステンダ シャーシの設置

- システムのアース接続

- シャーシのアース接続

- Cisco Nexus ファブリック エクステンダの起動

- コンポーネントの取り外しおよび取り付け

- 返送のための Cisco Nexus ファブリック エクステンダの再梱包

（注） システムの設置、操作、または保守を行う前に、『 Regulatory Compliance and Safety Information 』を参照し、安全に関する重要な情報を確認してください。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。ステートメント 1071

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。

ステートメント 1017

警告 この装置の設置、交換、または保守は、 訓練を受けた相応の資格のある人 が行ってください。ステートメント 1030

設置の準備

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- 設置オプション

- エアーフローに関する考慮事項

- シャーシの重量

- 取り付けに関するガイドライン

- 必要な工具と部品

- Cisco Nexus ファブリック エクステンダの開梱と点検

設置オプション

Cisco Nexus FEX は、次の方法で設置することができます。

- 次のものを使用して、開放型 EIA ラックに設置する

– 装置に付属のラックマウント キット

– EIA シェルフ ブラケット キット（オプション、別途購入）

- 次のいずれかを使用して、穴あき型または一枚壁型 EIA キャビネットに設置する

– 装置に付属のラックマウント キット

– EIA シェルフ ブラケット キット（オプション、別途購入）

装置に付属のラックマウント キットを使用した装置の設置手順については、“キャビネットまたはラックへの Cisco Nexus ファブリック エクステンダ シャーシの設置” sectionを参照してください。

（注） オプションの EIA シェルフ ブラケット キットは、装置の付属品ではありません。キットの発注については、製品を購入した代理店にお問い合わせください。

エアーフローに関する考慮事項

Cisco Nexus FEX を通過するエアーフローは、ポート側排気口から背面へまたは背面からポート側排気口へ流れます。適切なエアーフローが確保されるように、次の注意事項に従ってください。

- シャーシは、その吸気側（ポート側排気エアーフローの場合はポート側排気口側、ポート側吸気エアーフローの場合は背面側）をコールドアイルに向けて配置します。そうしなければ、過熱状態が発生して、システムがシャットダウンする可能性があります。

- 他のシステムの排気口のそばに吸気口を配置しないようにします。

- Cisco Nexus FEX は奥行が狭いため、部分搭載のラックでは、エアーがシャーシの上下方向に再循環する可能性もあります。

- すべてのファン トレイと電源モジュールが同じエアーフロー方向を使用していることを確認してください。すべてのモジュールに黒色のストライプが付いていない（ポート側排気エアーフロー）またはすべてのモジュールに黒色のストライプが付いている（ポート側吸気エアーフロー）必要があります。

（注） エアーフロー方向が異なるモジュールが取り付けられた状態でスイッチの電源が入れられている場合は、エアーフロー方向が間違っているモジュールを交換する前にスイッチをシャットダウンする必要があります。

- 正常に動作するようにデータセンター全体の周囲エアーフローを保ってください。

- 空調要件を決定するときには、すべての機器の熱放散を考慮してください。エアーフロー要件を評価する際は、ラックの最下部にある機器が発生させる熱風が、上部の機器の吸気ポートに吸い込まれる可能性がある点を考慮してください。

- 煙突型のラックを取り付ける場合は、煙突内のフローの方向に対して逆向きになるような取り付け方はしないでください。このように取り付けると、システム ファンに過度の負荷がかかります。

シャーシの重量

システムを持ち上げる際には、次の注意事項に従ってください。

- システムを持ち上げる前に、電源コードと外部ケーブルをすべて外してください。

- システムを 2 人で持ち上げてください。Cisco Nexus FEX の重量は最大 8.4 kg（18.5 ポンド）になる可能性があります。

- 足元を安定させ、システムの重量が両足に等しく分散されるようにしてください。

- システムは、背筋を伸ばしてゆっくりと持ち上げてください。背中ではなく足を伸ばして持ち上げます。腰ではなくひざを曲げるようにしてください。

取り付けに関するガイドライン

Cisco Nexus FEX を設置するときは、次の注意事項に従ってください。

- シャーシを取り付ける前に、設置場所を検討して準備します。付録 G「設置環境およびメンテナンス記録」に、推奨される設置場所の準備作業がリストされています。

- 装置の設置と設定を行う際に、付録 G「設置環境およびメンテナンス記録」にリストされている情報を記録してください。

- 装置の作業に支障がないように、また適切なエアーフローが確保されるように、装置周辺に十分なスペースを確保できることを確認してください（エアーフローの要件については、 付録 B「技術仕様」 を参照してください）。

- 空調が、 付録 B「技術仕様」 に記載されている熱放散の要件に適合していることを確認してください。

- シャーシ吸気口がコールドアイル内に配置され、他のシステムの排気口から離れていることを確認します。

- すべてのファン トレイと電源モジュールが次のように同じエアーフロー方向になっていることを確認します（スイッチは、すべてのモジュールに対して 1 つのエアーフロー方向しかサポートしません）。

– ポート側吸気エアーフロー モジュールには黒色のストライプが付いています。

– ポート側排気エアーフロー モジュールには色付きのストライプが付いていません。

（注） エアーフロー方向が異なるモジュールが取り付けられた状態でスイッチの電源が入れられている場合は、エアーフロー方向が間違っているモジュールを交換する前にスイッチをシャットダウンする必要があります。

- キャビネットまたはラックが、 付録 A「キャビネットおよびラックへの設置」 に記載されている要件に適合していることを確認してください。

（注） キャビネットでジャンパ電源コードが使用できます。 “ジャンパ電源コード” sectionを参照してください。

- シャーシが適切にアースされていることを確認します。装置を設置するラックがアースされていない場合には、シャーシと電源の両方をアース接続することを推奨します。

- 設置場所の電力が 付録 B「技術仕様」 に記載されている電力要件を満たしていることを確認します。電力障害から保護するために、無停電電源（UPS）を使用できます。

注意 鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。この UPS タイプは、Cisco Nexus FEX などのシステムに使用すると、データ トラフィック パターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になることがあります。

- 回路の容量が、各国および地域の規格に準拠していることを確認します。北米の場合、電源には 15 A 回路または 20 A 回路が必要です。

注意 入力電力の損失を防ぐために、装置に電力を供給する回路上の合計最大負荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内となるようにしてください。

- 装置を設置する際は、締め付けトルクを次のように調整してください。

– 非脱落型ネジ：4 インチポンド

– M3 ネジ：4 インチポンド

– M4 ネジ：12 インチポンド

– 10-32 ネジ：20 インチポンド

– 12-24 ネジ：30 インチポンド

必要な工具と部品

設置を開始する前に、次の工具を用意してください。

- トルク調整可能な #1 および #2 プラス ネジ用ドライバ

- 3/16 インチ マイナス ドライバ

- メジャーおよび水準器

- 静電気防止用リスト ストラップなどの静電気防止用器具

- 静電気防止用マットまたは静電気防止材

また、シャーシをアースするために、次のものが必要です（アクセサリ キットには含まれていません）。

- アース線（6 AWG を推奨）。地域および各国の規定に適合するサイズを使用してください。アース線の長さは、Cisco Nexus FEX から適切なアース場所までの距離に応じて異なります。

- ラグ端子の寸法に適した圧着工具

- ワイヤ ストリッパ

Cisco Nexus ファブリック エクステンダの開梱と点検

注意 装置のコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用リスト ストラップを着用し、モジュールのフレームの端だけを持ってください。ESD ソケットはシャーシ上に付いています。ESD ソケットを有効にするには、電源コードまたはシャーシのアースを使用してシャーシをアース接続するか、またはアースされたラックとシャーシの金属部分を接触させてください。

ヒント シャーシを輸送する場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。

（注） 装置は、厳密に検査した上で出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡してください。

梱包内容を確認する手順は次のとおりです。

手順 1 カスタマーサービス担当者から提供された機器リストと、梱包品の内容を照合します。次の品目を含め、すべての品目が揃っていることを確認してください。

- マニュアル

- アース ラグ キット

- ラックマウント キット

- 静電気防止用リスト ストラップ

- コネクタ付きケーブル

- 発注したオプションの品目

手順 2 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡してください。次の情報を用意しておきます。

- 発送元の請求書番号（梱包明細を参照してください）

- 破損している装置のモデルとシリアル番号

- 破損状態の説明

- 破損による設置への影響

手順 3 すべてのファン トレイと電源が同じエアーフロー方向を使用していることを確認してください。

- ポート側排気エアーフロー モジュールには前面に黒色のストライプが付いていません。

- ポート側吸気エアーフロー モジュールには前面に黒色のストライプが付いています。

キャビネットまたはラックへの Cisco Nexus ファブリック エクステンダ シャーシの設置

ここでは、装置に付属のラックマウント キットを使用して、 付録 A「キャビネットおよびラックへの設置」 に記載されている要件に適合するキャビネットまたはラックに Cisco Nexus ファブリック エクステンダを設置する手順について説明します。

注意 ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが固定されていることを確認してください。

表 2-1 に、装置に付属のラックマウント キットの内容を示します。

表 2-1 Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX ラック マウント キット

数量

部品

2

ラックマウント ブラケット

12

M4 x 0.7 x 8 mm さらネジ

2

ラックマウント ガイド

10

10-32 ラック ナット

10

10-32 X 3/4 インチなべネジ

2

スライダ レール

表 2-1 に、装置に付属のラックマウント キットの内容を示します。

表 2-2 Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX ラック マウント キット

数量

部品

2

ラックマウント ブラケット

2

M4 8 mm プラスなべネジ

2

ラックマウント ガイド

10

M4 X 0.7 X 7 mm ラック ナット

10

10-32 X 3/4 インチなべネジ

2

スライダ レール

装置に付属のラックマウント キットを使用してキャビネットまたはラックに装置を設置する手順は、次のとおりです。

手順 1 次の手順に従って、前面ラックマウント ブラケットを取り付けます。

a. シャーシに前面ラックマウント ブラケットを当て、ネジ穴を合わせます。6 本の M4 ネジでシャーシに前面ラックマウント ブラケットを取り付けます。

b. 同様に、装置の反対側にも前面ラックマウント ブラケットを取り付けます。

手順 2 次の手順に従って、装置にラックマウント ガイドを取り付けます。

a. 装置の側面にラックマウント ブラケットを当て、ネジ穴を合わせます。2 本のフラットヘッド M4 ネジで装置にラックマウント ガイドを取り付けます。

b. 同様に、装置の反対側にもラックマウント ガイドを取り付けます。

手順 3 ラックにスライダ レールを取り付けます。ラックのレールのネジ山タイプに応じて、2 本の 12-24 ネジまたは 2 本の 10-32 ネジを使用します。角穴のラックの場合は、スライダ レールの取り付け穴の後ろに 12-24 ケージ ナットを差し込みます。

a. 同様に、ラックの反対側にもスライダ レールを取り付けます。

b. メジャーおよび水準器を使用して、レールが水平で同じ高さになっているか確認します。

手順 4 次の手順に従って、装置をラックに差し込みます。

a. 両手を使い、ラックのポート側排気支柱の間に後ろ向きで装置を入れます。

b. ラックに取り付けたスライダ レールに装置の両側の 2 つのラックマウント ガイドを合わせます。ラックマウント ガイドをスライダ レールに滑り込ませ、装置をラックの奥までゆっくりスライドさせます。装置をスムーズにスライドできないときは、ラックマウント ガイドとスライダ レールの位置を合わせ直します。

手順 5 次の手順に従って、前面ラックマウント ブラケットを前面のラック取り付けレールに取り付け、装置をラックに固定します。

a. ケージ ナット、前面ラックマウント ブラケットの穴、ラックの取り付けレールのネジ穴を通るように 2 本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24 または 10-32）を差し込みます。

b. 装置の反対側の前面ラックマウント ブラケットについても、これを繰り返します。

システムのアース接続

ここでは、システムのアース接続の必要性と、静電放電による損傷を防ぐ方法について説明します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- 適切なアース接続のための注意事項

- 静電破壊の防止

- システム アースの確立

- 必要な工具と部品

適切なアース接続のための注意事項

アース接続は、装置を設置する際の最も重要な部分の 1 つです。適切にアースすることで、建物とその中に設置された装置を低インピーダンスで接続し、シャーシ間の電圧差を低くすることができます。設置時にシステムを適切にアースすれば、感電、過渡電流による装置の損傷、データの破損などの危険を削減または防止できます。 表 2-3 に、一般的なアース方法の注意事項を示します。

表 2-3 適切なアース接続のための注意事項

環境

電磁ノイズの重大度レベル

推奨されるアース方法

商業用ビルが、落雷の危険性にさらされている。

たとえば、フロリダなどの米国内の一部の地域は、他の地域に比べ落雷の危険性が高い。

大きい

製造業者の推奨事項に厳密に従い、すべての避雷装置を取り付ける必要があります。雷電流を流す導体は、適用可能な推奨事項と規範に従い、電力線およびデータ回線から離しておく必要があります。推奨される最も良いアース方法に厳密に従う必要があります。

商業用ビルが、頻繁に雷雨は発生するが、落雷の危険性の低いエリアにある。

大きい

推奨されるアース方法に厳密に従う必要があります。

商業用ビルに、情報テクノロジー機器と溶接などの工業設備が混在している。

中～高

推奨されるアース方法に厳密に従う必要があります。

既存の商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。過去に電磁ノイズが原因で設備が故障したことがある。

Medium

可能な場合はノイズの発生源と原因を特定し、できる限りノイズの発生源を減らすか、またはノイズ発生源から影響を受ける装置への連結を削減します。推奨されるアース方法に厳密に従う必要があります。

新しい商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。

Low

電磁ノイズ問題が発生する可能性はほとんどありませんが、将来的な計画を立てる場合、通常は、新しいビルにアース システムを設置することが、最も安価で最適な方法となります。推奨されるアース方法に可能な限り厳密に従う必要があります。

既存の商業用ビルは、自然環境によるノイズにも、人工の工業ノイズにもさらされていない。このビル内は、標準的なオフィス環境である。

Low

電磁ノイズ問題が発生する可能性はほとんどありませんが、常に、アース システムを設置することが推奨されます。推奨されるアース方法に可能な限り厳密に従う必要があります。

（注） どの場合も、アース方法は、National Electric Code（NEC）の要件または各地域の法および規制に準ずる必要があります。

（注） 必ず、すべての装置が完全に装着され、非脱落型ネジが完全に締まっていることを確認してください。さらに、すべての I/O ケーブルと電源コードが適切に接続されていることを確認してください。これらの方法は、すべての設置時に従う必要がある標準的な設置方法です。

静電破壊の防止

モジュールまたはその他の Field Replaceable Unit（FRU）が不適切に扱われた場合に発生する可能性のある静電放電（ESD）による損傷は、断続的または完全な障害の原因となります。装置は、金属製フレーム内に固定されたプリント基板から構成されています。電磁干渉（EMI）シールドおよびコネクタは、フレームを構成する部品です。金属フレームは、ESD からプリント基板を保護しますが、モジュールを扱うときには必ず、静電気防止用アース ストラップを着用してください。

静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

- 静電気防止用リスト ストラップを肌に密着させて着用してください。

- 静電気防止アース ストラップにはバナナ プラグ、金属製バネ クリップ、またはワニ口クリップ付きのものがあります。すべての Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX シャーシは、ポート側排気パネルにバナナ プラグ コネクタが装備されています（コネクタの横にあるアース記号で識別されます）。取り扱うときには、バナナ プラグ付きの静電気防止アース ストラップを使用することを推奨します。

- ほとんどの FRU に付属している使い捨ての静電気防止用リスト ストラップまたはワニ口クリップ付きの静電気防止用リスト ストラップを使用する場合は、静電気防止用リスト ストラップに適切なアース ポイントを確保するためにシステムのアース ラグをシャーシに取り付ける必要があります。

（注） このシステム アースは、NEBS アースとも呼ばれます。

- シャーシにシステム アースが取り付けられていない場合には、システム アース ラグを取り付ける必要があります。シャーシ システムのアース パッドの取り付け手順および取り付け場所については、“システム アースの確立” sectionを参照してください。

（注） 付属のシステム アース線をシステムのアース ラグに接続する必要はありません。このアース ラグは、シャーシの塗装されていない金属部への直通路を提供します。

システムのアース ラグを取り付けたら、次の手順で、静電気防止用リスト ストラップを適切に取り付けます。

手順 1 次のように静電気防止用リスト ストラップを肌に密着させて着用します。

a. FRU に付属の静電気防止用リスト ストラップを使用する場合は、リスト ストラップのパッケージを開き、静電気防止用リスト ストラップの包装を開けます。手首に黒の導体ループを巻き、肌にしっかりと密着するように、ストラップを締めます。

b. ワニ口クリップ付きの静電気防止用リスト ストラップを使用する場合は、パッケージを開いて、静電気防止用リスト ストラップを取り出します。リスト ストラップを巻く位置を決めて、肌にしっかりと密着させてください。

手順 2 静電気防止用リスト ストラップのバネ クリップまたはワニ口クリップをつかんで、ラックの塗装されていない金属部分に一瞬クリップを接触させます。蓄積された静電気をラック全体に安全に散逸させるために、クリップを塗装されていないラック レールに接触させることを推奨します。

手順 3 次のように、バネ クリップまたはワニ口クリップをアース ラグのネジに取り付けます（図 2-1 と図 2-2 を参照）。

a. FRU に付属の静電気防止用リスト ストラップを使用する場合は、バネ クリップを強くつかんであごを開き、システムのアース ラグのネジ頭の側面に取り付け、バネ クリップのあごがラグのネジ頭の後ろで閉じるように、バネ クリップをラグのネジ頭上でスライドさせます。

（注） バネ クリップのあごは、直接ラグのネジ頭またはラグのバレルをはさみ込めるほど広くは開きません。

b. ワニ口クリップ付きの静電気防止用リスト ストラップを使用している場合は、システムのアース ラグのネジ頭、またはシステムのアース ラグ バレルに直接ワニ口クリップを取り付けます。

図 2-1 に、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX のシステム アース ラグ ネジへの静電気防止用リスト ストラップの取り付け手順を示します。

図 2-1 Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX のシステム アース ラグ ネジへの静電気防止用リスト ストラップの取り付け

1

静電気防止用アース ストラップ

4

取り付けられたクリップ（ネジの裏側）

2

クリップとアース ラグ

5

システムのアース コネクタ

3

アース ラグの側面（クリップをネジの裏側でスライドさせます）

（注） Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX では、アース ラグ穴がシステムの側面から背面に移動されました。 図 2-2 に Cisco Nexus 2348UPQ FEX を示します。

図 2-2 Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX アース ラグの位置

1

静電気防止用アース ストラップ

4

取り付けられたクリップ（ネジの裏側）

2

クリップとアース ラグ

5

アース ラグ

3

アース ラグの側面（クリップをネジの裏側でスライドさせます）

さらに、これらの装置を取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。

- フレームを取り扱うときは、ハンドルまたは端の部分だけを持ち、プリント基板またはコネクタには手を触れないでください。

- 取り外したコンポーネントは、基板側を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電気防止用容器に入れます。コンポーネントを工場に返却する場合は、ただちに静電気防止用容器に入れてください。

- 金属製フレームからプリント基板を取り外さないでください。

注意 安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1～10 M でなければなりません。

システム アースの確立

ここでは、システム アースを Cisco Nexus 2000 および 2300 シリーズ FEX に接続する方法について説明します。

（注） このシステム アースは、NEBS アースとも呼ばれます。

この装置を米国または欧州のセントラル オフィスに設置する場合は、AC 電源システムで、システム（NEBS）アースを使用する必要があります。

システム（NEBS）アースは、EMI 防止要件を満たすための追加のアースと、装置の低電圧装置（DC-DC コンバータ）のアースとなり、補助的なボンディング接続とアース接続に関する Telcordia Technologies NEBS 要件を満たします。シャーシのシステム アースについては、次の注意事項に従う必要があります。

- システム（NEBS）アースは、すでに電力アース接続が確立されているその他のラックまたはシステムに接続する必要があります。この装置を、米国または欧州に設置している場合は、システム アース接続が必須となります。

- システム（NEBS）アース接続と電源アース接続の両方をアースにつなぐ必要があります。この装置を、米国または欧州に設置している場合は、システム（NEBS）アース接続が必須となります。

- Cisco Nexus FEX には AC 入力電源が付属しているため、シャーシの電源を切る必要はありません。

必要な工具と部品

システム アースを接続するには、次の工具と部品が必要です。

- アース ラグ：最大 6 AWG 線をサポートする、2 穴の標準的バレル ラグ。このラグはアクセサリ キットに同梱されています。

- アース用ネジ：M4 X 8 mm（メトリック）なべネジ X 2。これらのネジはアクセサリ キットに同梱されています。

- アース線：アクセサリ キットには同梱されていません。アース線のサイズは、地域および国内の設置要件に従ってください。米国で設置する場合は、電源とシステムに応じて、6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です一般に入手可能な 6 AWG 線を推奨します。アース線の長さは、装置と適切なアース設備間の距離によって異なります。

- No. 1 プラス ドライバ。

- アース線をアース ラグに取り付ける圧着工具。

- アース線の絶縁体をはがすワイヤ ストリッパ。

シャーシのアース接続

シャーシには、アース ラグを接続するための、M4 ネジ穴が 2 つあるアース パッドが付いています。

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046

注意 ラックがすでにアースされている場合でも、シャーシをアースすることを推奨します。

注意 電源はすべて、アース接続する必要があります。シャーシに電力を供給する AC 電源コードのレセプタクルには必ずアース タイプを使用し、アース線はサービス機器の保護アースに接続する必要があります。

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

ステートメント 1046

注意 ラックがすでにアースされている場合でも、DC 電源を使用するのであれば、シャーシのアース接続が必要です。シャーシには、アース ラグを接続するための、M4 ネジ穴が 2 つあるアース パッドが付いています。アース ラグは、NRTL 認証済みである必要があります。さらに、銅の導体（線）を使用する必要があり、この導体は NEC 規定に適合していなければなりません。

アース ラグとアース線をシャーシに接続する手順は、次のとおりです。

手順 1 ワイヤ ストリッパを使用して、アース線の端から 0.75 インチ（19 mm）ほど、被膜をはがします。

手順 2 むき出しになったアース線の端を、アース ラグの開放端に差し込みます。

手順 3 圧着工具を使用して、アース ラグにアース線を固定します。

手順 4 シャーシのアース パッドに貼られているラベルをはがします。

手順 5 金属どうしがぴったり接触するように、アース ラグをアース パッド上に重ね、アース ラグとアース パッドの穴に、ワッシャ付きの 2 本の M4 ネジを差し込みます。

手順 6 アース ラグおよびアース線が他の機器の妨げにならないことを確認します。

手順 7 アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、シャーシに十分なアースが確保されるようにします。

Cisco Nexus ファブリック エクステンダの起動

ここでは、装置の電源を投入し、ハードウェアの動作状態を確認する方法について説明します。

（注） 装置の初期設定が完了するまでは、イーサネット ポートを LAN に接続しないでください。装置の設定手順については、『 Cisco Nexus 2300 Series Fabric Extender Software Configuration Guide 』を参照してください。コンソール ポートの接続手順については、 “1 ギガビット イーサネット ポートへの接続” sectionを参照してください。

警告 装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

ステートメント 1046

装置の電源を投入し、ハードウェアの動作状態を確認する手順は、次のとおりです。

手順 1 空の電源ベイにフィラー パネルが取り付けられ、すべてのモジュールの前面プレートがシャーシのポート側排気口と一直線になるように取り付けられていて、電源モジュール、ファン トレイ、およびすべての拡張モジュールの非脱落型ネジが固く締まっていることを確認します。

手順 2 電源モジュールおよびファン トレイが取り付けられていることを確認します。

（注） 配電ユニットのコンセントの種類によっては、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX をコンセントに接続するために、オプションのジャンパ電源コードが必要となる場合もあります。 “ジャンパ電源コード” sectionを参照してください。

手順 3 “システムのアース接続” sectionの説明に従って、装置が適切にアースされていることを確認します。

手順 4 1 つの AC 電源モジュールを設置する場合は、その電源モジュールを次のように AC 電源に接続します。

a. 電源モジュールの電源コンセントに電源コードを接続します。

b. AC 電源に電源コードのもう一方の端を接続します。

c. Cisco Nexus 2148T 電源モジュールにケーブルを接続する場合は、電源の AC レセプタクル上のスイッチを ON にします。

d. OK LED がグリーンに変わり、FAULT LED が消灯していることを点検して、電源が機能していることを確認します。

手順 5 1 つの DC 電源モジュールを設置する場合は、その電源モジュールを次のように DC 電源に接続します。

a. DC 電源の回路ブレーカーがオフになっていることを確認します。

b. 電源からのマイナスのケーブルを電源モジュールの左端子に接続して、その端子に付いているネジを締め付けます。新しい電源では、この端子はマイナス（-）とラベル付けされていますが、販売初期の電源ではプラス（+）として誤ってラベル付けされます。

c. 電源からのプラスのケーブルを電源モジュールの右端子に接続して、その端子に付いているネジを締め付けます。新しい電源では、この端子はプラス（+）とラベル付けされていますが、販売初期の電源ではマイナス（-）として誤ってラベル付けされます。

d. 回路ブレーカーで電源を入れます。

e. OK LED がグリーンに変わり、FAULT LED が消灯していることを点検して、電源が機能していることを確認します。

手順 6 ファンの動作音を確認します。電源コードを差し込むと、ファンが動作を開始します。

手順 7 装置が起動したら、LED が次の状態になっているかどうかを確認します。

- 電源モジュール：システム ステータス LED がグリーンに点灯しています。

- 初期化後、システム ステータス LED がグリーンに点灯していれば、シャーシのすべての環境モニタでシステムが動作可能であることが検出されています。システム LED がオレンジまたはレッドに点灯している場合、1 つまたは複数の環境モニタが問題を検出しています。

- イーサネット コネクタのリンク LED は、ケーブルが接続されていなければ点灯しません。

コンポーネントが正常に動作しない場合は、そのコンポーネントを取り外してから、再度取り付けます。それでも正常に動作しない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡し、製品を交換してください。

（注） 製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカル サポートについては、直接リセラーにお問い合わせください。この製品をシスコから直接購入された場合は、次の URL でシスコ テクニカル サポートまでご連絡ください。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

手順 8 システム ソフトウェアが起動し、装置が初期化され、エラー メッセージが表示されていないことを確認します。

問題を解決できない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡してください。

手順 9 今後の参照用に付録 C「設置環境およびメンテナンス記録」のワークシートに記入します。

コンポーネントの取り外しおよび取り付け

ここでは、Cisco Nexus 2000 および 2300 シリーズ FEX 上でのコンポーネントの取り外しおよび取り付け方法について説明します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- 電源モジュールの取り外しおよび取り付け

- ファンの取り外しと取り付け

- ファン トレイの取り外しおよび取り付け

- Cisco Nexus ファブリック エクステンダの取り外し

注意 静電破壊を防止するために、作業中は静電気防止用リスト ストラップを着用し、モジュールを取り扱う際は必ずフレームの端を持つようにしてください。

電源モジュールの取り外しおよび取り付け

Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX は 2 つの電源モジュールをサポートしますが、1 つの電源モジュールだけで動作します。もう 1 つの電源モジュールは冗長性を確保するためのものです。

注意 電源モジュールを交換する場合は、スイッチ内の他のモジュールとエアーフロー方向が同じになっていることを確認します（すべてのファン トレイと電源モジュールのエアーフロー方向が同じで、エアーフロー方向を示す色指定が同じになっている必要があります。そうなっていない場合は、スイッチが過熱してシャットダウンする可能性があります）。

（注） 電源モジュールとファン トレイ モジュールのエアーフロー方向が異なる状態で FEX の電源をオンにすると、エラー状態が発生して、スイッチが過熱し、シャットダウンする可能性があります。このエラー状態では、スイッチをシャットダウンして、コールドアイルから冷気を吸い込んでいないモジュールを交換する必要があります。すべてのモジュールがエアーフロー方向が同じで、コールドアイルから冷気を吸い込んでいることを確認したら、FEX の電源をオンにすることができます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- AC 電源モジュールの取り外し

- AC 電源装置の取り付け

- DC 電源モジュールの取り外し

- DC 電源モジュールの取り付け

（注） もう一方の電源モジュールが正常に機能している場合は、システムを稼働したままで、障害のある電源モジュールを交換できます。

AC 電源モジュールの取り外し

注意 Cisco Nexus 2000 または 2300 シリーズ FEX を 1 つの電源モジュールで使用している場合は、その電源モジュールを取り外すと、装置がシャットダウンします。2 つの電源モジュールを使用していて一方を取り外しても、スイッチは動作を継続します。

AC 電源モジュールの取り外し手順は、次のとおりです。

手順 1 電源モジュールの電源コンセントから電源コードを引き抜きます。

手順 2 次のように、電源モジュールをシャーシから取り外します。

- Cisco Nexus 2148T シャーシから電源モジュールを取り外す場合は、非脱落型ネジを緩めて、シャーシから電源モジュールを引き出します。

- Cisco Nexus 2248T、2232PP、または 2224TP シャーシから電源モジュールを取り外す場合は、サム ラッチを掴んで左側に押し込み、シャーシから電源モジュールを引き出します。

手順 3 シャーシから引き出す際、もう一方の手で下から電源モジュールを支えます。

手順 4 電源モジュール ベイを空にしておく場合は、電源モジュール用ブランク フィラー パネルを取り付けます。

AC 電源装置の取り付け

注意 取り付ける電源モジュールのエアーフローの方向が、ファン トレイ モジュールおよびその他の電源モジュールと同じであることを確認します。すべてのモジュールがポート側排気エアーフロー（モジュールの前面が青色または色なし）であるか、すべてのモジュールがポート側吸気エアーフロー（モジュールの前面が赤色または黒色）である必要があります。過熱を防止するために、スイッチはシャーシ内のモジュールの複数のエアーフロー方向をサポートしません。

電源モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 シャーシにシステム アースが接続されていることを確認します。アース接続手順については、“システムのアース接続” sectionを参照してください。

手順 2 電源モジュール ベイにフィラー パネルが取り付けられている場合は、次のようにそれをスロットから取り外します。

- Cisco Nexus 2248TP、2232PP、または 2224TP FEX からフィラー パネルを取り外す場合は、サム ラッチを左側に押し込んで、シャーシからパネルを引き出します。

- Cisco Nexus 2148T FEX からフィラー パネルを取り外す場合は、非脱落型ネジを緩めてから、電源ベイからパネルを引き出します。

手順 3 交換電源モジュールのハンドルを持ち、非脱落型ネジが左側に来るようにして、電源モジュールを電源モジュール ベイ内に押し込みます。電源モジュールがベイ内に完全に装着されるようにしてください。

手順 4 次のように、電源モジュールをシャーシに固定します。

- Cisco Nexus 2248TP、2232PP、または 2224TP FEX を設置する場合は、電源モジュールがスロット内に収まるようにサム ラッチがシャーシとかみ合っていることを確認します。

- Cisco Nexus 2148T を設置する場合は、非脱落型ネジをシャーシの穴に差し込んで締め付けることによって、電源モジュールをシャーシに固定します。

（注） 配電ユニットのコンセントの種類によっては、Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX をコンセントに接続するために、オプションのジャンパ電源コードが必要となる場合もあります。 “ジャンパ電源コード” sectionを参照してください。

手順 5 電源コードの反対側を AC 電源コンセントに接続します。

注意 システムに 2 つの電源モジュールを搭載する場合には、各電源モジュールを個別の電源に接続してください。1 つの電源に障害が起きても、通常、もう 1 つの電源は使用できます。

手順 6 電源モジュールの LED がグリーンになっているかどうかを調べ、電源モジュールの動作を確認します。電源モジュールの LED が示す内容については、“電源ステータス” sectionを参照してください。

DC 電源モジュールの取り外し

注意 Cisco Nexus 2200 プラットフォーム FEX を 1 つの DC 電源モジュールで使用している場合は、その電源モジュールを取り外すと、装置がシャットダウンします。2 つの電源モジュールを使用していて一方を取り外しても、スイッチは動作を継続します。

DC 電源モジュールの取り外し手順は、次のとおりです。

手順 1 回路ブレーカーで電源モジュールへの DC 電源を切断します。両方の LED が消灯していることを確認します。

手順 2 右側の端子からプラスの電源コードをゆるめます。

手順 3 左側の端子からマイナスの電源コードをゆるめます。

手順 4 サム ラッチを押してシャーシから電源モジュールを外し、ハンドルを使用してシャーシから途中まで抜き出します。

手順 5 シャーシから引き出す際、もう一方の手で下から電源モジュールを支えます。静電気防止用シートに電源モジュールを置きます。

手順 6 電源モジュール ベイを空にしておく場合は、電源モジュール用ブランク フィラー パネルを取り付けます。

DC 電源モジュールの取り付け

システムに 2 台の電源モジュールを搭載する場合には、各電源モジュールを個別の電源に接続してください。1 つの電源に障害が起きても、通常、もう 1 つの電源は使用できます。

注意 取り付ける電源モジュールのエアーフローの方向が、ファン トレイ モジュールおよびその他の電源モジュールと同じであることを確認します。すべてのモジュールがポート側排気エアーフロー（モジュールの前面が青色または色なし）であるか、すべてのモジュールがポート側吸気エアーフロー（モジュールの前面が赤色または黒色）である必要があります。過熱を防止するために、スイッチはシャーシについて複数のエアーフロー方向をサポートしません。

電源モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 シャーシにシステム アースが接続されていることを確認します。アース接続手順については、“システムのアース接続” sectionを参照してください。

手順 2 電源モジュール ベイにフィラー パネルが取り付けられている場合は、サム ラッチを左に押したままにして、フィラー パネルを電源モジュール ベイから引き出します。

手順 3 交換電源モジュールのハンドルを持ち、サム ラッチが右側に来るようにして、電源モジュールを電源モジュール ベイ内に押し込みます。電源モジュールがベイ内に完全に装着されるようにしてください。

手順 4 電源モジュールがしっかりとスロットに固定されるように、サム ラッチをはめます。

手順 5 電力源からのプラス ケーブルを電源モジュールの右端子に接続して締め付けます。新しい電源では、この端子はプラス（+）とラベル付けされていますが、販売初期の電源ではマイナス（-）として誤ってラベル付けされます。

手順 6 電力源からのマイナス ケーブルを電源モジュールの左端子に接続して締め付けます。新しい電源では、この端子はマイナス（-）とラベル付けされていますが、販売初期の電源ではプラス（+）として誤ってラベル付けされます。

手順 7 回路ブレーカーで電源を入れます。

手順 8 電源モジュールの LED がグリーンになっているかどうかを調べ、電源モジュールの動作を確認します。電源モジュールの LED が示す内容については、“電源ステータス” sectionを参照してください。

ファンの取り外しと取り付け

Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX は 3 つのファンをサポートしますが、2 つのファンだけでも動作します。他のファンは冗長性を確保するためのものです。システムの動作中に取り外しや交換を行っても、電気的事故やシステムの故障を引き起こさない設計になっています。

Cisco Nexus 2200 シリーズ FEX または Cisco Nexus 2148T FEX のファン トレイを交換する場合は、“ファン トレイの取り外しおよび取り付け” sectionを参照してください。

注意 取り付けるファンが同じシャーシ内の他のファンや電源モジュールとエアーフロー方向が同じであることを確認します。すべてのモジュールがポート側排気エアーフロー（モジュールの前面が青色または色なし）を備えているか、すべてのモジュールがポート側吸気エアーフロー（モジュールの前面が赤色または黒色）を備えている必要があります。同じシャーシ内のモジュールのエアーフロー方向が異なる場合は、エラー状態が発生して、スイッチが過熱し、シャットダウンする可能性があります。

（注） 電源モジュールとファン モジュールのエアーフロー方向が異なる FEX の電源をオンにすると、エラー状態が発生して、スイッチが過熱し、シャットダウンする可能性があります。このエラー状態では、スイッチをシャットダウンして、コールドアイルから冷気を吸い込んでいないモジュールを交換する必要があります。すべてのモジュールがエアーフロー方向が同じで、コールドアイルから冷気を吸い込んでいることを確認したら、FEX の電源をオンにすることができます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- ファンの取り外し

- ファンの取り付け

ファンの取り外し

警告 ファン トレイを取り外すときは、回転しているファンの羽根に手を近づけないでください。ファン トレイは、ファンの羽根が完全に停止してから取り外してください。ステートメント 258

ファン トレイを取り外すには、次の手順を実行します。

手順 1 ファンの 2 つの突き出たつまみを引き寄せてラッチを解除し、ファンを外側に引き出します。

手順 2 シャーシからファンを完全に引き抜き、静電気防止用シートの上に置くか、梱包材を使用して再梱包します。

ファンの取り付け

ファンを取り付けるには、次の手順に実行します。

手順 1 ポート側排気シャーシの開口部にファンを配置してから、シャーシのできるだけ奥まで押し込んで固定します。

手順 2 装置の電源をオンにしたら、ファンの動作音を確認します。問題がなければすぐに動作音が聞こえます。動作音が聞こえない場合は、ファンがシャーシに完全に挿入されていて、前面プレートがシャーシの外面と面一になっているかどうかを確認します。

手順 3 LED がグリーンに点灯しているかどうかを確認します。LED がグリーンに点灯していない場合は、ファンが故障しています。この問題が発生した場合は、部品の交換についてカスタマーサービス担当者に連絡してください。

（注） 製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカル サポートについては、直接リセラーにお問い合わせください。この製品をシスコから直接購入された場合は、次の URL でシスコ テクニカル サポートまでご連絡ください。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

ファン トレイの取り外しおよび取り付け

Cisco Nexus 2200 シリーズ FEX と Cisco Nexus 2148T FEX ではファン トレイが使用されます。ファン トレイは、システムの稼働中に取り外しや交換を行っても、感電やシステムの損傷が起きないように設計されています。ただし、交換作業は 1 分以内に行う必要があります。

注意 取り付けるファン トレイが同じシャーシ内の他のファン トレイや電源モジュールとエアーフロー方向が同じであることを確認します。すべてのモジュールがポート側排気エアーフロー（モジュールの前面が青色または色なし）を備えているか、すべてのモジュールがポート側吸気エアーフロー（モジュールの前面が赤色または黒色）を備えている必要があります。同じシャーシ内のモジュールのエアーフロー方向が異なる場合は、エラー状態が発生して、スイッチが過熱し、シャットダウンする可能性があります。

（注） 電源モジュールとファン トレイ モジュールのエアーフロー方向が異なる状態で FEX の電源をオンにすると、エラー状態が発生して、スイッチが過熱し、シャットダウンする可能性があります。このエラー状態では、スイッチをシャットダウンして、コールドアイルから冷気を吸い込んでいないモジュールを交換する必要があります。すべてのモジュールがエアーフロー方向が同じで、コールドアイルから冷気を吸い込んでいることを確認したら、FEX の電源をオンにすることができます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- ファン トレイの取り外し

- ファン トレイの取り付け

ファン トレイの取り外し

警告 ファン トレイを取り外すときは、回転しているファンの羽根に手を近づけないでください。ファン トレイは、ファンの羽根が完全に停止してから取り外してください。ステートメント 258

ファン トレイを取り外す手順は、次のとおりです。

手順 1 必要に応じてマイナス ドライバまたは No.2 プラス ドライバを使用し、ファン トレイの非脱落型ネジを左に回して緩めます。

手順 2 ファン トレイの非脱落型ネジを持ち、外に引き出します。

手順 3 シャーシからファン トレイを完全に引き抜き、静電気防止用シートの上に置くか、梱包材を使用して再梱包します。

（注） システムの動作中にファン トレイを取り外す場合は、新しいファン トレイを 1 分以内に取り付けて過熱を防ぐ必要があります。

ファン トレイの取り付け

ファン トレイを取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 底面にコネクタが付いているシートメタル フランジをつかんでファン トレイを持ちます。

手順 2 ファン トレイをポート側排気シャーシの開口部に合わせ、シャーシに載せます。差し込める限り非脱落型ネジがシャーシに接触するまで、ファン トレイをシャーシ内に押し込みます。

手順 3 非脱落型ネジを締めます。

手順 4 装置の電源を投入したら、ファンの動作音を確認します。ファンが動作する音がすぐに聞こえるはずです。動作音が聞こえない場合には、ファン トレイがシャーシ内に完全に挿入され、前面プレートがシャーシの外面と一直線になっているかどうかを確認してください。

手順 5 LED がグリーンに点灯しているかどうかを確認します。LED がグリーンに点灯していない場合、1 つまたは複数のファンに障害が発生しています。この問題が発生した場合は、部品の交換についてカスタマーサービス担当者に連絡してください。

（注） 製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカル サポートについては、直接リセラーにお問い合わせください。この製品をシスコから直接購入された場合は、次の URL でシスコ テクニカル サポートまでご連絡ください。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

Cisco Nexus ファブリック エクステンダの取り外し

注意 スライダ レールおよびポート側排気ラックマウント ブラケットには、抜き差しの際のストッパ機構がありません。シャーシのポート側排気口がラックに固定されておらず、シャーシをスライダ レール上で前方にスライドさせた場合、シャーシがスライダ レールの端から滑り落ち、ラックから落ちる可能性があります。

ラックから Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX を取り外すには、次の手順を実行します。

手順 1 2 人で装置を抱えており、FEX の重量が完全に支えられていることを確認します。

手順 2 回路ブレーカーで電源をオフにします。

手順 3 次のように電源コードを外します。

- AC 電源では、電源コードとコンソール ケーブルを外します。

- DC 電源では、マイナス（-）端子からプラスのケーブルを外し、プラス（+）端子からマイナスのケーブルを外します。

手順 4 すべてのポートを切断します。

手順 5 取り付けレールにポート側排気ラックマウント ブラケットを固定しているネジを外します。

手順 6 シャーシをゆっくり自分の方に滑らせ、スライダ レールから引き抜き、ラックから取り出します。

返送のための Cisco Nexus ファブリック エクステンダの再梱包

Cisco Nexus 2000 および 2300 シリーズ FEX を返送する必要がある場合は、“Cisco Nexus ファブリック エクステンダの取り外し” sectionの手順に従ってラックから装置を取り外し、返送用に再梱包してください。できれば、元の梱包材と箱を使用して装置を再梱包してください。シスコへの返送を手配するには、シスコのカスタマーサービス担当者に連絡してください。

Cisco Nexus ファブリック エクステンダの接続

この章では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）のポートに接続する方法について説明します。

注意 電源コードおよびデータ ケーブルをオーバーヘッド ケーブル トレイまたはサブフロア ケーブル トレイに配線する場合には、電源コードおよび他の潜在的なノイズ発生源を、シスコ機器で終端するネットワーク配線からできるかぎり遠ざけておくことを強く推奨します。長いパラレル ケーブルを 3.3 フィート（1 m）以上離して設置できない場合は、ケーブルをアース付きの金属製コンジットに通して、潜在的なノイズ発生源をシールドしてください。

この章は、次の項で構成されています。

- ネットワーク接続の準備

- 1 ギガビット イーサネット ポートへの接続

- 10 ギガビットおよび 40 ギガビット イーサネット ポートへの接続

ネットワーク接続の準備

Cisco Nexus FEX のネットワーク接続を準備するときは、各インターフェイス タイプについて次の事項を考慮し、ポートを接続する前に必要なすべての機器を揃えてください。

- 各インターフェイス タイプに必要なケーブル

- 各信号タイプの距離制限

- 必要な他のインターフェイス機器

1 ギガビット イーサネット ポートへの接続

ここでは、1 ギガビット イーサネット ポートをホストに接続する方法について説明します。

1 ギガビット イーサネット ポートには RJ-45 インターフェイスがあります。48 個の 1 ギガビット イーサネット サーバ ポートがあります。

1 ギガビット イーサネット ポートをホストに接続する手順は、次のとおりです。

手順 1 1 ギガビット イーサネット ポートに、対応するモジュラ ケーブルを接続します。

手順 2 ケーブルの反対側をデバイスに接続します。

10 ギガビットおよび 40 ギガビット イーサネット ポートへの接続

ここでは、10 ギガビットまたは 40 ギガビット イーサネット ポートをホストに接続する方法について説明します。ネットワーク方向の 10 ギガビット イーサネット ポートは、Cisco Nexus 2148T および 2248TP は 4 つ、Cisco Nexus 2232TM、2232TM-E、および 2232PP は 8 つ、Cisco Nexus 2224TP は 2 つ備えています。SFP+ トランシーバを使用して 10 ギガビット イーサネット ポートに接続します。Cisco Nexus 2300 シリーズ プラットフォーム FEX は、ネットワーク方向の 40 ギガビット アップリンク ポートを 6 つ備えています。QSFP+ トランシーバを使用して 40 ギガビット イーサネット ポートに接続します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SFP+ トランシーバの取り外しおよび取り付け

- SFP+ トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け

- SFP+ トランシーバおよびケーブルのメンテナンス

SFP+ トランシーバの取り外しおよび取り付け

注意 SFP トランシーバの取り付けおよび取り外しを過度に行うと、耐用年数が短くなります。SFP+ トランシーバの取り外しおよび取り付けは、必要以上に行わないでください。SFP トランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、ケーブルを抜いた状態で行うことを推奨します。

ここでは、SFP+ トランシーバの取り付けおよび取り外し方法について説明します。この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SFP+ トランシーバの取り付け

- SFP+ トランシーバの取り外し

SFP+ トランシーバの取り付け

SFP+ トランシーバを取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

手順 2 ポート ケージのダスト カバーを外します。

手順 3 トランシーバのポート側のダスト カバーを外します。

手順 4 次のようにトランシーバをポートに差し込みます。

- マイラー タブ ラッチ付きのトランシーバの場合、タブが下にくるようにし、ポートにしっかりはまるまでトランシーバをゆっくり差し込みます。

- ベールクラスプ ラッチ付きのトランシーバの場合、クラスプが下になるようにし、クラスプを持ち上げてトランシーバの上部で閉じてから、ポートにしっかりはまるまでトランシーバをゆっくり差し込みます。

注意 トランシーバが取り付けにくい場合は、トランシーバの向きと、タブやクラスプの位置が正しいかどうかを確認してください。

（注） ケーブルをトランシーバに接続できない場合は、トランシーバのケーブル側にダスト カバーを取り付けるか、またはそのままにします。

SFP+ トランシーバの取り外し

SFP+ トランシーバを取り外す手順は、次のとおりです。

手順 1 静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

手順 2 トランシーバにケーブルが接続されている場合、次のいずれかの手順を実行します。

a. あとで参照するために、ケーブルとポートの接続を記録しておきます。

b. ケーブルのリリース ラッチを押し、コネクタの接続部付近をつかんで、コネクタをトランシーバからゆっくり引き抜きます。

c. ダスト プラグを、トランシーバのケーブル側に差し込みます。

注意 次の手順でトランシーバが容易に外せない場合、トランシーバを完全に押し込んで、ラッチが正しい位置にあるかどうか確認してください。

手順 3 次のようにトランシーバをポートから取り外します。

- マイラー タブ ラッチ付きのトランシーバの場合、タブをまっすぐに（ひねらずに）ゆっくり引っ張り、ポートからトランシーバを抜き取ります。

- ベール クラスプ ラッチ付きのトランシーバの場合、下方向にクラスプを押し開き、ポートからトランシーバを抜き取ります。

（注） ベールクラスプ付きの SFP+ トランシーバを取り外しにくい場合、一旦ベールクラスプを上の位置に戻して SFP+ を再固定します。そして、SFP+ トランシーバをケージの内側に向かって上向きに押します。次に、ベールクラスプを下げ、SFP+ トランシーバに軽く上向きの力をかけながら引き出します（ 図 3-1 を参照してください）。このとき、ポート ケージを傷つけないよう注意してください。

図 3-1 ベールクラスプ付き SFP+ トランシーバの別の取り外し方法

手順 4 トランシーバを工場に返送する場合、トランシーバのポート側にダスト カバーを挿入し、トランシーバを静電気防止用マットの上に置くか、または静電気防止袋に入れます。

手順 5 別のトランシーバが取り付けられていない場合、オプティカル ケージにきれいなカバーを挿入して保護します。

SFP+ トランシーバのケーブルの取り外しおよび取り付け

ここでは、SFP+ トランシーバのケーブルの取り付け方法および取り外し方法について説明します。

注意 銅ケーブルの損傷を防ぐために、ケーブルに公称制限値を超える張力をかけないでください。また、ケーブルに張力がかかっていない場合でも、ケーブルを半径 1 インチ未満に曲げないでください。ケーブルに張力がかかっている場合は、半径 2 インチ未満に曲げないでください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SFP+ トランシーバへのケーブルの取り付け

- SFP+ トランシーバからのケーブルの取り外し

SFP+ トランシーバからのケーブルの取り外し

注意 トランシーバからケーブルを引き抜くときは、ケーブルのコネクタ部分を持ってください。コネクタの光ファイバ ケーブル端子が損傷することがあるので、ジャケット スリーブを持って引っ張らないでください。

注意 ケーブルが抜けにくい場合は、ケーブルのラッチが外れているかどうか確認してください。

ケーブルを取り外すには、次の手順を実行します。

手順 1 静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

手順 2 ケーブルのリリース ラッチを押し、コネクタの接続部付近をつかんで、コネクタをトランシーバからゆっくり引き抜きます。

手順 3 ダスト プラグを、トランシーバのケーブル側に差し込みます。

手順 4 ダスト プラグを、ケーブル端に差し込みます。

SFP+ トランシーバへのケーブルの取り付け

注意 ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、トランシーバへのケーブルの取り付けは、トランシーバをポートに設置してから行ってください。

トランシーバにケーブルを取り付ける手順は、次のとおりです。

手順 1 静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

手順 2 ケーブルのコネクタのダスト カバーを外します。

手順 3 トランシーバのケーブル側のダスト カバーを外します。

手順 4 ケーブル コネクタをトランシーバに合わせ、しっかりはまるまでコネクタをトランシーバに差し込みます。

注意 ケーブルが取り付けにくい場合、ケーブルの向きを確認してください。

接続の確認手順については、『 Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide 』を参照してください。

SFP+ トランシーバおよびケーブルのメンテナンス

高精度の信号を維持し、コネクタの損傷を防ぐためには、SFP+ トランシーバを常に埃のない清潔な状態に保つ必要があります。減衰（光損失）は汚れによって増加します。減衰量は 0.35 dB 未満でなければなりません。

メンテナンスの際には、次の注意事項に従ってください。

- SFP+ トランシーバは静電気に敏感です。静電破壊を防止するために、シャーシに接続している静電気防止用リスト ストラップを着用してください。

- トランシーバの取り外しおよび取り付けは、必要以上に行わないでください。取り付けおよび取り外しを頻繁に行うと、耐用年数が短くなります。

- 未使用の光接続端子には、必ずカバーを取り付けてください。埃が付着した場合には、埃によって光ファイバ ケーブルの先端が傷つかないように、使用前に清掃してください。

- 指紋などで汚れることがあるので、コネクタの先端には手を触れないでください。

- 定期的に清掃してください。必要な清掃の頻度は、設置環境によって異なります。また、埃が付着したり、誤って手を触れた場合には、コネクタを清掃してください。ウェット クリーニングやドライ クリーニングが効果的です。設置場所の光ファイバ接続清掃手順に従ってください。

- 埃が付着していないこと、および損傷していないことを定期的に確認してください。損傷している可能性がある場合には、清掃後に顕微鏡を使用してファイバの先端を調べ、損傷しているかどうかを確認してください。

キャビネットおよびラックへの設置

この付録では、キャビネットおよびラックへの設置の要件について説明します。内容は次のとおりです。

- キャビネットおよびラックの要件

- ケーブル管理の注意事項

キャビネットおよびラックの要件

ここでは、周囲温度が 0 ～ 104 °F（0 ～ 40 °C）であると想定し、次のキャビネットおよびラックに設置する場合の要件を示します。

- 標準穴あき型キャビネット

- ルーフ ファン トレイ（下から上への冷却用）付きの 1 枚壁型キャビネット

- 標準オープンラック

（注） 閉鎖型キャビネットに設置する場合には、標準穴あき型またはファン トレイ付き1枚壁型の温度調節タイプを使用することを推奨します。

（注） 障害物（電源ストリップなど）があると現場交換可能ユニット（FRU）へのアクセスに支障が発生する可能性があるため、障害物のないラックを使用してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- キャビネットおよびラックの一般的な要件

- 穴あき型キャビネットの要件

- 標準オープンラックの要件

キャビネットおよびラックの一般的な要件

キャビネットまたはラックは、次のいずれかのタイプである必要があります。

- 標準 19 インチ（48.3 cm）（ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に基づく英国ユニバーサル ピッチの規格に準拠しているマウント レール付き 4 支柱 EIA キャビネットまたはラック）。“穴あき型キャビネットの要件”を参照してください。

また、キャビネットまたはラックは、次の要件を満たしている必要があります。

- Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX シャーシまたは Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX シャーシあたりの縦方向の最小ラック スペースは 1 RU（ラック ユニット）、つまり、1.75 インチ（4.4 cm）にする必要があります。

- 装置の背面をラックに取り付けない場合、2 本のラック取り付けレールの間の幅が、17.75 インチ（45.0 cm）以上であること。4 支柱 EIA ラックの場合は、この測定値が 2 本のポート側排気レール間の距離になります。

- 4 支柱 EIA キャビネット（穴あき型または一枚壁型）の要件は次のとおりです。

– 光ファイバ ケーブルの最小曲げ半径を確保するためには、ポート側排気扉とキャビネットのポート側排気取り付けレールの間に 3 インチ（7.6 cm）以上のスペースが必要です。

– 背面ブラケットを取り付けられるように、ポート側排気取り付けレールの外面と後方取り付けレールの外面の距離が 23.0 ～ 30.0 インチ（58.4 ～ 76.2 cm）となっている必要があります。

– シャーシ側面とキャビネット側面の間には、2.5 インチ（6.4 cm）以上の間隔が必要です。シャーシの吸気口または排気口の通気を妨げるようなものは除去してください。

（注） キャビネットでオプションのジャンパ電源コードが使用できます。 “ジャンパ電源コード” sectionを参照してください。

穴あき型キャビネットの要件

穴あき型キャビネットとは、ポート側排気扉と背面扉が穴あき型で、側面が閉鎖型（穴なし）であるキャビネットを指しています。穴あき型キャビネットは、“キャビネットおよびラックの一般的な要件” sectionに示した要件のほかに、次の要件も満たしている必要があります。

- ポート側排気扉および背面扉の全体に穴があり、60 % 以上穴が開いていること。扉の高さの 1 RU あたり 15 平方インチ（96.774 平方 cm）以上開口部があること。

- キャビネットの上面にも開口部があり、20% 以上穴が開いていること。

- 冷却が促進されるように、キャビネットの床面は開放型か穴あき型であること。

Cisco R シリーズ ラックは、これらの要件に適合しています。

標準オープンラックの要件

オープンラック（サイドパネルまたは扉が付いていないもの）にシャーシを設置する場合には、“キャビネットおよびラックの一般的な要件” section に示した要件のほか、ラックが次の要件を満たしていることを確認してください。

- 各シャーシについて、最低限、縦方向に 2 ラックユニット（RU）、つまり 3.47 インチ（8.8 cm）のスペースがあること。

- 隣接するシャーシ間の間隔が 6 インチ（15.2 cm）以上あり、シャーシの通気口と壁面との間に最低 2.5 インチ（6.4 cm）の隙間があること。

ケーブル管理の注意事項

ケーブル管理を考慮し、ラック内のシャーシの上下のスペースを広げて、56 本もの光ファイバ ケーブルまたは銅ケーブルを簡単にラックに通せるようにすることもできます。

技術 仕様

この付録では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）の技術仕様について説明します。内容は次のとおりです。

- 電源仕様

- 環境仕様

- 物理的仕様

- トランシーバの仕様

- エアーフロー最適化アクセサリ

（注） ケーブルおよびコネクタの仕様については、 付録 C「ケーブルおよびポートの仕様」 を参照してください。

電源仕様

ここでは、Cisco Nexus ファブリック エクステンダの電源仕様について説明します。

電源はケーブルで基板に取り付けられたコネクタを通してシステムに直接接続されます。各電源モジュールの基板上にコネクタが 1 個ずつあります。AC 入力は、電源のポート側排気パネルに取り付けられた IEC コネクタを経由します。 表 B-1 に、FEX 電源の仕様を示します。

表 B-1 Cisco Nexus ファブリック エクステンダの電源仕様

Cisco Nexus ファブリック エクステンダ

電源モジュール

N2K-PAC-200W

N2200-PAC-400W（ブルー）

N2200-PAC-400W-B（レッド）

N2200-PDC-400W（ブルー）

N2200-PDC-350W-B

NXA-PHV-500W（ブルー）

NXA-PHV-500W-B（レッド）

FEX

Cisco Nexus 2148T

Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ、Cisco Nexus 2248TP-E、2248TP、2232PP、2224TP、2248PQ、2232TM、2232TM-E

Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ、Cisco Nexus 2248TP-E、2248TP、2232PP、2224TP、2248PQ、2232TM、2232TM-E

（注） 2232TM および 2232TM-E は N2200-PDC-350W-B をサポートしていません

Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ、および 2348UPQ、Cisco Nexus 2248TP-E、2248TP、2232PP、2232TM、2232TM-E

標準および最大入力動作電力

165 W

190 W @ 30 m、最大 250 W（Cisco Nexus 2332TQ）

280 W @ 30 m、最大 350 W（Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E）

125 W、最大 200 W（Cisco Nexus 2348UPQ）

110 W、最大 130 W（Cisco Nexus 2248TP-E および 2248TP）

270 W（Cisco Nexus 2232PP）

85 W、最大 100 W（Cisco Nexus 2224TP）

350 W、最大 386 W（Cisco Nexus 2232TM）

最大出力電力

200 W

400 W

400 W、350 W

500W

入力電圧

90 ～ 264 VAC

90 ～ 264 VAC

-40 ～ -72 VDC

192 ～ 400 VDC、

90 ～ 295 VAC

Frequency

50 ～ 60 Hz

50 ～ 60 Hz

該当なし

50 ～ 60 Hz

入力電流

1.5 A/2.2 A*（通常/最大）

* この入力電流は 110 V の場合です。220 V の場合は 2 で割った値になります。

Cisco Nexus 2332TQ：

1.4 A/2.3 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E：

2.5 A/3.2 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348UPQ：

1.2 A/1.8 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2248TP-E および 2248TP：

1.0 A/1.2 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232PP：

2.5 A*（通常）

Cisco Nexus 2224TP：

0.7 A/0.9 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232TM

3.2 A/3.5 A*（通常/最大）

* この入力電流は 110 V の場合です。220 V の場合は 2 で割った値になります。

Cisco Nexus 2332TQ：

3.8 A/6.2 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E：

7.0 A/8.7 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348UPQ：

3.1 A/5.0 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2248TP-E および 2248TP：

2.8 A/3.3 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232PP：

7.0 A*（通常）

Cisco Nexus 2224TP：

2.1 A/2.5 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232TM

8.8 A/9.6 A*（通常/最大）

*この入力電流は -40 VDC の場合です。

Cisco Nexus 2332TQ：

0.6 A/1.1 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348TQ：

1.2 A/1.5 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2348UPQ：

0.5 A/0.8 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2248TP-E および 2248TP：

0.5 A/0.6 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232PP：

1.2 A*（通常）

Cisco Nexus 2224TP：

0.4 A/0.4 A*（通常/最大）

Cisco Nexus 2232TM

1.4A/1.6 A*（通常/最大）

*この入力電流は 240 VDC および 277 VAC の場合です。380 VDC の場合は 1.6 で割った数値となります。

効率

84 %（通常）

88 ～ 92 %（負荷 50 ～ 100 %）

85 ～ 88 %（負荷 50 ～ 100 %）

91 ～ 94 %（負荷 50 ～ 100 %）

RoHS 準拠

RoHS-5 準拠

RoHS-6 準拠

RoHS-6 準拠

RoHS-6 準拠

ホット スワップ可能

Yes

Yes

Yes

Yes

熱放散

560/680 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2332TQ：

510/850 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2348TQ および 2348TQ-E：

952/1190 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2348UPQ：

425/680 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2248TP-E および 2248TP：

374/442 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2232PP：

918 BTU/時（通常）

Cisco Nexus 2224TP：

289/340 BTU/時（通常/最大）

Cisco Nexus 2232TM：

1190/1312 BTU/時（通常/最大）

電源コード定格

3 A@100 Vin、

1.5 A@240 Vin

6 A@100 Vin、

3 A@240 Vin

15 A@-48 Vin、

8 A@-60 Vin

4 A @ 240 Vin および

277 Vin、3 A@ 380 Vin

立方インチ

51 インチ^3

39 インチ^3

39 インチ^3

39 インチ^3

電力密度

3.9 W/インチ^3

10.2 W/インチ^3

10.2 W/インチ^3

10.2 W/インチ^3

動作温度

50°C

50°C

50°C

50°C

冷却

電源モジュール冷却用の内部ファン

電源モジュール冷却用の内部ファン

電源モジュール冷却用の内部ファン

電源モジュール冷却用の内部ファン

入力コネクタ

電源モジュール前面の AC コネクタ

電源モジュール前面の AC コネクタ

電源モジュール前面の DC コネクタ

電源モジュール前面の HVAC + HVDC コネクタ

出力コネクタ

背面の DC 出力コネクタ

背面の DC 出力コネクタ

背面の DC 出力コネクタ

背面の DC 出力コネクタ

電源のインジケータ

電源の状態：グリーンは電源が動作可能であることを示し、レッドは障害を示します。

AC インジケータ：濃いグリーンは、AC 電力が供給されていて、電源の仕様の範囲内であることを示します。

電源の状態：グリーンは電源が動作可能であることを示し、オレンジは障害を示します。

AC インジケータ：濃いグリーンは、AC 電力が供給されていて、電源の仕様の範囲内であることを示します。

電源の状態：グリーンは電源が動作可能であることを示し、オレンジは障害を示します。

電源の状態：グリーンは電源が動作可能であることを示し、オレンジは障害を示します。

環境仕様

表 B-2 に、FEX の環境仕様を示します。

表 B-2 Cisco Nexus ファブリック エクステンダの環境仕様

説明

仕様

動作時温度

32 ～ 104°F（0 ～ 40°C）

32 ～ 131°F（0 ～ 55°C）、Cisco Nexus 2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ の場合

非動作時温度

–4 ～ 158°F（–20 ～ 70°C）

-40 ～ 158°F（-40 ～ 70°C）、Cisco Nexus 2348TQ、2348TQ-E、および 2348UPQ の場合

湿度（RH）、結露なし

5 ～ 95%

高度

0 ～ 10000 フィート（0 ～ 3000 m）

Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ、2348TQ-E、2348UPQ、2232PP、2232TM、および 2248TP-ETP FEX は、水平または垂直のラックマウント構成で動作できます。

物理的仕様

表 B-3 に、Cisco Nexus ファブリック エクステンダの寸法と重量を示します。

表 B-3 Cisco Nexus ファブリック エクステンダを設置する場合の物理仕様

Cisco Nexus ファブリック エクステンダ

外形寸法（高さ x 幅 x 奥行） 1

重量 2

インチ

cm

Cisco Nexus 2332TQ シャーシ

1.72 X 17.3 X 14.05 インチ

4.37 X 43.94 X 35.69 cm

15.0 ポンド（6.8 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2348TQ シャーシ

1.72 X 17.3 X 17.07 インチ

4.37 X 43.94 X 43.36 cm

17.0 ポンド（7.7 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2348TQ-E シャーシ

1.72 X 17.3 X 17.07 インチ

4.37 X 43.94 X 43.36 cm

17.0 ポンド（7.7 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2348UPQ シャーシ

1.72 X 17.3 X 14.05 インチ

4.37 X 43.94 X 35.69 cm

15.5 ポンド（7.0 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2248TP-E シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

17.7 ポンド（8.03 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2248TP シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

17.7 ポンド（8.03 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2248PQ シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

8.0 kg（17.5 ポンド）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.8 ポンド（0.8 kg）

Cisco Nexus 2232PP シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

18.3 ポンド（8.3 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.8 ポンド（0.8 kg）

Cisco Nexus 2224TP シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

16.6 ポンド（1.0 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.4 ポンド（0.6 kg）

Cisco Nexus 2148T シャーシ

4.37 X 43.94 X 50.8 cm

4.37 X 43.94 X 50.8 cm

18.0 ポンド（8.2 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

1.5 ポンド（0.7 kg）

1.5 ポンド（0.7 kg）

Cisco Nexus 2232TM シャーシ

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

4.37 X 43.94 X 44.96 cm

18.5 ポンド（8.4 kg）

電源モジュール

ファン トレイ

—

—

—

—

2.2 ポンド（1.0 kg）

1.8 ポンド（0.8 kg）

トランシーバの仕様

Cisco トランシーバ モジュールについては、『Cisco Transceiver Modules Datasheet 』を参照してください。

エアーフロー最適化アクセサリ

ここでは、Cisco Nexus FEX のエアーフロー最適化アクセサリについて説明します。

Cisco Nexus エアーフロー拡張スリーブと Cisco Nexus エアーフロー通気口の詳細については、 表 B-4 を参照してください。

表 B-4 エアーフロー最適化アクセサリ

アクセサリ

エアーフロー拡張スリーブ

エアーフロー通気口

PID

NXA-AIRFLOW-SLV（2200 シリーズ）

NXA-AIRFLOW-SLV-E（2300 シリーズ）

NXA-ACC-KIT-BAV（Cisco Nexus 2348UPQ 以外のすべてのモデルに適用）

名前

Cisco Nexus エアーフロー拡張スリーブ

Cisco Nexus エアーフロー通気口

説明

ラック背面のポート側排気で導入した場合に、シャーシの電源側からラックの排気側までエアフロー スリーブを通してエアーフローを最適化します。

ラック上部のポート側吸気で導入した場合に、エアーフローを最適化します。エアーフロー通気口は、FEX ポート側の上部排気口に取り付ける金属カバーとエアーフロー通気口用のスナップ方式の穴のある取り付けレールで構成されます。

寸法

（高さ × 幅 × 奥行き）

1.72 インチ（1RU） x 17.3 インチ x

8.5 インチ（完全に縮んだ状態）* または 12.9 インチ（完全に伸びた状態）*

* FEX の調整可能な奥行き、26 ～ 30 インチの範囲

通気口カバーは、ハードウェア取り付けキットに含まれており、そのサイズは 0.42 x 17.53 x 2.56 インチで、シャーシ全体のフォーム ファクタにほとんど影響を与えません。

重量

5.7 ポンドまたは 2.6 kg

0.42 ポンドまたは 0.19 kg

1.

寸法は、保守スペース要件を示すために、シャーシのラック サイズの寸法のみを示します。

2.

設置するスイッチの全体重量は、シャーシ、電源、およびファン トレイの重量を加算したものです。FEX に 2 つの電源が取り付けられている場合は、電源の重量を倍にすることを忘れないでください。

ケーブルおよびポートの仕様

この付録では、ファブリック エクステンダ（FEX）のケーブルとポートの仕様について説明します。内容は次のとおりです。

- サポートされる電源コードとプラグ

- ジャンパ電源コード

サポートされる電源コードとプラグ

各電源装置には個別の電源コードがあります。標準の電源コードまたはジャンパ電源コードは、IEC 60320 C19 コンセントのある配電ユニットへの接続に使用できます。キャビネット用のジャンパ電源コードは、標準の電源コードの代わりにオプションとして使用できます。

電源コード

標準の電源コードには、装置との接続側に IEC C19 コネクタが付いています。オプションのジャンパ電源コードには、装置との接続側に IEC C19 コネクタ、IEC C19 コンセントとの接続側に IEC C20 コネクタが付いています。

（注） 使用できるのは、装置に付属の標準の電源コードまたはジャンパ電源コードだけです。

（注） システムのオプションの電源コードを注文しない場合は、ユーザの責任で製品に適した電源コードを選択します。この製品と互換性がない電源コードを使用すると、電気の安全性に関する危険が生じる可能性があります。アルゼンチン、ブラジル、および日本向けの注文では、システムとともに注文される適切な電源コードが必要です。

表 C-1 に、Cisco Nexus ファブリック エクステンダの AC 電源コードとそれらの長さ（フィート単位とメートル単位）を示します。

表 C-1 Cisco Nexus ファブリック エクステンダの AC 電源コード

説明

長さ

電源コードの参照図

フィート

メートル

CAB-250V-10A-AR

電源コード、250 VAC 10 A IRAM 2073 プラグ

アルゼンチン

8.2

2.5

図 C-1

CAB-9K10A-AU

250 VAC 10 A 3112 プラグ

オーストラリア

8.2

2.5

図 C-2

CAB-250V-10A-CN

電源コード、250 VAC 10 A GB 2009 プラグ

中国

8.2

2.5

図 C-3

CAB-9K10A-EU

電源コード、250 VAC 10 A M 2511 プラグ

欧州

8.2

2.5

図 C-4

CAB-250V-10A-ID

電源コード、250 VAC 16A EL-208 プラグ

南アフリカ、アラブ首長国連邦、インド

8.2

2.5

図 C-5

CAB-250V-10A-IS

電源コード、250 VAC 10 A SI32 プラグ

イスラエル

8.2

2.5

図 C-6

CAB-9K10A-IT

電源コード、250 VAC 10 A CEI 23-16 プラグ

イタリア

8.2

2.5

図 C-7

CAB-9K10A-SW

電源コード、250 VAC 10 A MP232 プラグ

スイス

8.2

2.5

図 C-8

CAB-9K10A-UK

電源コード、250 VAC 10 A BS1363 プラグ（13 A ヒューズ）

英国

8.2

2.5

図 C-9

CAB-AC-250V/13A

電源コード、250 VAC 13 A IEC60320 プラグ

北米

6.6

2.0

図 C-10

CAB-N5K6A-NA

電源コード、250 VAC 13 A NEMA 6-15 プラグ

北米

8.2

2.5

図 C-11

CAB-9K12A-NA

電源コード、125 VAC 15 A NEMA 5-15 プラグ、北米

8.2

2.5

図 C-12

CAB-C13-CBN

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 16 A、C14-C13 コネクタ

2.25

0.686

図 C-13

CAB-IND-10A(=)

インド用 10A 電源ケーブル

8.2

2.5

図 C-14

CAB-C13-CBN

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 16 A、C14-C13 コネクタ

2.25

0.686

図 C-15

CAB-C13-C14-JMPR

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 13 A、C14-C15 コネクタ

2.2

0.7

図 C-16

CAB-C13-C14-2M(=)

電源コード ジャンパ、C13-C14 コネクタ、長さ 2 m

6.6

2.0

CAB-C13-C14-AC(=)

電源コード ジャンパ、C13-C14 コネクタ、長さ 3 m

3.0

図 C-1 CAB-250V-10A-AR

図 C-2 CAB-9K10A-AU

図 C-3 CAB-250V-10A-CN

図 C-4 CAB-9K10A-EU

図 C-5 CAB-250V-10A-ID

図 C-6 CAB-250V-10A-IS

図 C-7 CAB-9K10A-IT

図 C-8 CAB-9K10A-SW

図 C-9 CAB-9K10A-UK

図 C-10 CAB-AC-250V/13A

図 C-11 CAB-N5K6A-NA

図 C-12 CAB-9K12A-NA

図 C-13 CAB-C13-CBN

図 C-14 CAB-IND-10A

図 C-15 CAB-C13-CBN

表 C-2 に、Cisco Nexus 2232TM の AC 電源コードを示します。

表 C-2 Cisco Nexus 2232TM の AC 電源コード

電源コード

説明

CAB-3KX-AC=

北米向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-AP=

オーストラリア向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-AR=

アルゼンチン向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-SW=

スイス向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-UK=

イギリス向け AC 電源カード

CAB-3KX-AC-JP=

日本向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-EU=

ヨーロッパ向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-IT=

イタリア向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-IN=

インド向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-CN=

中国向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-DN=

デンマーク向け AC 電源コード

CAB-3KX-AC-IS=

イスラエル向け AC 電源コード

表 C-3 に、HVAC/HVDC 電源モジュール（NXA-PHV-500W と NXA-PHV-500W-B）用の電源ケーブルを示します。

表 C-3 HVAC/HVDC 電源モジュールの電源ケーブルの仕様

電源の種類

電源コード

説明

HVAC

CAB-HVAC-SD-0.6M

2 フィート（0.6 m）のケーブルと Saf-D-Grid および SD コネクタ（LS-25 ストレート）

HVAC

CAB-HVAC-C14-2M

6.6 フィート（2.0 m）のケーブルと Saf-D-Grid および C14 コネクタ（最大 240 V 使用）

HVAC

CAB-HVAC-RT-0.6M

2 フィート（0.6 m）のケーブルと Saf-D-Grid および RT コネクタ（LS-25 直角）

HVDC

CAB-HVDC-3T-2M

6.6 フィート（2.0 m）のケーブルと Saf-D-Grid および 3 つの端子コネクタ

ジャンパ電源コード

図 C-16 に、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ用のオプション ジャンパ電源コードのプラグ コネクタを示します。プラグは Cisco Nexus ファブリック エクステンダの電源に差し込み、コネクタはキャビネットの PDU のコンセントに差し込みます。

図 C-16 CAB-C13-C14-JMPR、ジャンパ電源コード

ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング

この章では、Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ（FEX）または Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX のハードウェア コンポーネントで起こり得る問題を特定して解決する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- 概要

- SNMP トラップ

- 装置ハードウェアに関する注意事項

- カスタマーサービスへのお問い合わせ

概要

システム ハードウェアのトラブルシューティングの成功の秘訣は、問題を特定のシステム コンポーネントのレベルまで切り分けることです。最初に、システムで行われていることとシステムで行われるべきことを比較します。起動の問題はたいてい 1 つのコンポーネントに原因があるため、システムの 1 つ 1 つのコンポーネントのトラブルシューティングを行うより、問題をサブシステムのレベルまで切り分ける方が効率的です。

最初の電源投入に関する問題は、多くの場合、モジュールがバックプレーンにしっかり接続されていない、あるいは、電源モジュールが電源コード コネクタから外れていることが原因で発生します。

また、過熱が原因でシステムに問題が発生することもありますが、通常はシステムが長時間動作した後で発生します。最も一般的な過熱の原因は、ファン トレイの障害です。

SNMP トラップ

SNMP トラップを設定すれば、ファン、電源モジュール、温度設定を監視したり、Call Home アプリケーションをテストしたりできます。SNMP トラップを設定するには、次のコマンドを使用します。

- test pfmtest-SNMP-trap fan

- test pfmtest-SNMP-trap power supply

- test pfmtest-SNMP-trap temp-sensor

装置ハードウェアに関する注意事項

装置の設置、初期化、動作が適切に行われるように、このセクションの推奨事項に従ってください。この項では、次のトピックについて取り上げます。

- インストール

- 初期化

- 装置の操作

インストール

装置を設置する際は、次のベスト プラクティスに従ってください。

- シャーシを取り付ける前に、設置場所を検討して準備します。

- シャーシ構成に適切な電源とファン トレイがあることを確認します。シャーシごとに、すべてのモジュールのエアーフロー方向が同じになっている必要があります。すべてのモジュールが前面から背面へのエアーフロー（前面に黒色のストライプなし）か、すべてのモジュールが背面から前面へのエアーフロー（前面に黒色のストライプあり）のどちらかになります。同じシャーシ内にエアーフロー方向が異なるモジュールが存在する場合は、エラー メッセージが表示されます。

- このマニュアルのラックとエアーフローの注意事項に従ってシャーシを設置します。

- シャーシと DC 電源が適切に接地されていることを確認します。

初期化

初期システム ブートが完了したら、次のことを確認します。

- 電源モジュールがシステムに電力を供給している。

- ファン モジュールが正常に動作している。

- システム ソフトウェアが正常に起動している。システムと初期設定タスクの起動方法については、『 Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide 』を参照してください。

装置の操作

装置が正常に動作するように、次の措置を講じます。

- 安全なバックアップのために、実行コンフィギュレーションをコンパクトフラッシュ カードにコピーしておきます。

- 実行コンフィギュレーションを修正したあとは、常に copy running-config startup-config コマンドを入力して、システムが適切に動作するようにします。

- 実行コンフィギュレーション、スタートアップ コンフィギュレーション、ブートフラッシュに格納されているファイルが失われることを認識している場合を除き、 init system コマンドは絶対に使用しないでください。

- 実行キックスタート イメージおよびシステム イメージのバックアップ コピーをコンパクトフラッシュ カードに保存しておきます。

カスタマーサービスへのお問い合わせ

この章で説明されているトラブルシューティングの手順を行っても起動に関する問題を解決できない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡して、サポートや詳細な手順の説明を依頼してください。担当者ができる限りすばやいサポートを行えるように、連絡する前に次の情報を用意してください。

- 装置の納品日

- シャーシのシリアル番号（シャーシの背面パネルの右側にあるラベルに記載されています）

- ソフトウェアの種類とリリース番号

- メンテナンス契約書または保証情報

- 問題点の要約

- 問題を切り分けし解決するために、すでに実行している手順の要約

シスコ テクニカル サポートに問い合わせるには、http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html にアクセスしてください。

LED

この付録では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）のシャーシ LED とモジュール LED が示す状態について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

- Cisco Nexus ファブリック エクステンダのシャーシおよびモジュール LED

- ポート LED

Cisco Nexus ファブリック エクステンダのシャーシおよびモジュール LED

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- シャーシおよびモジュール LED の説明

- 電源ステータス

シャーシおよびモジュール LED の説明

表 E-1 に、Cisco Nexus ファブリック エクステンダのシャーシ LED の説明を示します。

表 E-1 Cisco Nexus ファブリック エクステンダの LED

コンポーネント

LED

Status（ステータス）

説明

シャーシ

（ポート側排気と背面）

ID

オン

（ブルー）

シャーシがビーコン信号を受信していることを示します。

Status（ステータス）

点灯

（グリーン）

すべての診断テストに合格しています。モジュールは動作可能です。

点滅（グリーン）

モジュールがコールド ブートしているか、または動作しているがネットワーク インターフェイス ポートが親スイッチに接続されていません。

消灯

モジュールに電力が供給されていません。

オン

（オレンジ）

モジュールは起動中、または診断テストの実行中です。

過熱状態が発生しています。環境モニタリング中に温度のしきい値をわずかに超過しました。

点滅

（オレンジ）

過熱状態が発生しています。環境モニタリング中に温度のしきい値を大幅に超過しました。

初期リセット中にモジュールに障害が発生した場合、LED は点滅し続け、モジュールはオンラインになりません。

モジュールにランタイム障害が発生しており、モジュールはオフラインになっています。

ファンとファン トレイ

（シャーシのポート側排気）

Status（ステータス）

点灯

（グリーン）

すべての診断テストに合格しています。モジュールは動作可能です。

消灯

モジュールに電力が供給されていません。

点灯

（オレンジ）

モジュールは起動中、または診断テストの実行中です。

点滅

（オレンジ）

初期リセット中にモジュールに障害が発生した場合、LED は点滅し続け、モジュールはオンラインになりません。

モジュールにランタイム障害が発生しており、モジュールはオフラインになっています。

電源モジュール

（シャーシのポート側排気）

OK（緑色）

点灯

電源モジュールはオンで、正常に動作しています。

点滅

12 Voltage Standby（VSB）はオンになっていますが、電源モジュール ユニットから他のモジュールに電力が供給されていません。

消灯

電源モジュールに AC 電力が供給されていません。

FAULT（オレンジ）

点灯

電源の障害、過電圧、過電流、または過熱が発生しました。

点滅

AC が流れていて、12 VSB がオンになっていて、電源モジュールがオフになっています。

消灯

正常に動作しています。

ポート LED

LED ステータスの表示

消灯

ポートがアクティブでないか、リンクが接続されていません。

点灯

（グリーン）

ポートはアクティブです。リンクは接続されていて動作可能です。

点灯

（オレンジ）

CLI コマンドでモジュールまたはポートがディセーブルにされているか、モジュールが初期化中です。

点滅

（オレンジ）

ポートに障害が発生しており、ディセーブルになっています。

2 つの電源ステータスの説明については、“電源ステータス” sectionを参照してください。

電源ステータス

ここでは、Cisco Nexus ファブリック エクステンダの電源 LED インジケータについて説明します。表 E-2 に、Cisco Nexus 2332TQ、Cisco Nexus 2348TQ、Cisco Nexus 2348TQ-E、Cisco Nexus 2348UPQ、Cisco Nexus 2248TP-E、Cisco Nexus 2248TP、2232PP、および2224TP の電源 LED によって示されるステータスの説明を示します。表 E-3 に、Cisco Nexus 2148T の電源 LED によって示されるステータスの説明を示します。

表 E-2 Cisco Nexus 2332TQ、2348TQ-E/TQ、2348UPQ、2248TP-E/TP、2232PP、および 2224TP の電源 LED インジケータ

Condition

OK LED のステータス（グリーン）

障害 LED のステータス（オレンジ）

電源モジュールに AC 電力が供給されていない。

消灯

消灯

電源モジュールの障害（過電圧、過電流、過熱、ファン障害など）。

消灯

点灯

電源モジュールの動作が続行される電源モジュール警告イベント（高温、高電力、ファン速度低下）。

消灯

1 回点滅

AC 電力が供給されていて、Voltage Standby（VSB）がオンで、電源モジュール ユニットがオフになっている。

点滅

消灯

電源モジュールはオンで、正常に動作している。

点灯

消灯

表 E-3 Cisco Nexus 2148T の電源 LED インジケータ

Condition

INPUT OK LED ステータス（グリーン）

OUTPUT OK LED ステータス（赤）

電源モジュールに AC 電力が供給されていない。

消灯

消灯

電源モジュールの障害（過電圧、過電流、過熱、ファン障害など）。

消灯

点灯

電源モジュールの動作が続行される電源モジュール警告イベント（高温、高電力、ファン速度低下）。

消灯

点滅

AC が供給され、電源ユニットがオフになっている。

点滅

消灯

電源モジュールはオンで、正常に動作している。

点灯

消灯

ポート LED

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- イーサネット ポートの LED

- イーサネットおよびファイバ チャネルの LED

イーサネット ポートの LED

表 E-4 に、RJ-45 イーサネット ポートの LED の説明を示します。

表 E-4 イーサネット ポートの LED の説明

LED

Status（ステータス）

説明

左

消灯

リンクなし

グリーンに点灯

物理リンク

権限

消灯

アクティビティなし

グリーンに点灯（Cisco Nexus 2348TQ-E ではグリーンに点滅）

アクティブな状態

イーサネットおよびファイバ チャネルの LED

モジュールがファイバ チャネルか 10 ギガビット イーサネットかに応じて、20 ～ 26 のポート アクティビティ LED が付いています。表 E-5 に、ポート LED の動作の説明を示します。

表 E-5 ポートレベル LED

リンクの状態

LED の状態

注

Link Down

消灯

—

ポートで POST 障害が発生

点滅（オレンジ）

—

管理機能ディセーブル

オン（オレンジ）

製品によって、LED は消灯しているか、オレンジ色に点灯する場合があります

リンクアップ、STP 転送状態のポート

オン（グリーン）

ネットワークの動作に基づいて点滅

アクセサリ キット

この付録では、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）のアクセサリ キットの内容を一覧表示します。この付録は、次の項で構成されています。

- Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX のアクセサリ キット

- Cisco Nexus 2248TP-E、2224TP、2232PP、2248TP、2232TM、および 2148T のアクセサリ キット

Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX のアクセサリ キット

Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX のアクセサリ キットには、次の品目が含まれます。

- スライダ レール 2 個

- ラックマウント ガイド 1 個

- ラックマウント ブラケット 1 個

- M4 X 0.7 X 7 mm さらネジ 10 本

- アース ラグ キット 1 個

表 F-2 に、Cisco Nexus 2300 シリーズ FEX の発注情報を示します。

表 F-1 Cisco Nexus 2300 シリーズ ファブリック エクステンダのアクセサリ キットに関する情報

アクセサリ キット

詳細

N2300-ACC-KIT

Cisco Nexus 2300 FEX アクセサリ キット

N2300-ACC-KIT=

Cisco Nexus 2300 FEX アクセサリ キット、スペア

（注） 追加の部品を代理店に発注することができます。

Cisco Nexus 2248TP-E、2224TP、2232PP、2248TP、2232TM、および 2148T のアクセサリ キット

Cisco Nexus 2148T、2224TP、2232PP、2248TP、2248TP-E、および 2232TM FEX のアクセサリ キットには、次の品目が含まれます。

- スライダ レール 2 個

- ラックマウント ガイド 2 個

- ラックマウント ブラケット 2 個

- M4 X 0.7 X 8 mm さらネジ 16 本

- アース ラグ キット 1 個

表 F-2 に、Cisco Nexus 2148T、2224TP、2232PP、2248TP-ETP、および 2232TM FEX の発注情報を示します。

表 F-2 Cisco Nexus 2148T、2224TP、2232PP、2248TP、2248TP-E、および 2232TM ファブリック エクステンダのアクセサリ キットに関する情報

アクセサリ キット

詳細

N2K-C2148T-ACC

Cisco Nexus 2000 FEX 1GE アクセサリ キット、スペア

N2200-ACC-KIT

Cisco Nexus 2200 FEX アクセサリ キット、スペア

（注） 追加の部品を代理店に発注することができます。

設置環境およびメンテナンス記録

この付録には、Cisco Nexus ファブリック エクステンダ（FEX）の設置時に使用する次の記録シートが含まれています。

- 設置環境チェックリスト

- 担当者および設置場所の情報

- シャーシおよびモジュールの情報

（注） 装置の設定情報を確認する方法については、『 Cisco Nexus 2000 Switch Configuration Guide 』を参照してください。

設置環境チェックリスト

装置を正常に動作させ、適切な通気を保持し、作業を容易にするには、装置ラックまたはワイヤリング クローゼットの設置環境を整え、レイアウトを決めることが重要です。 表 G-1 に、Cisco Nexus FEX を設置する前の完了が推奨されている設置場所の準備作業を示します。

設置場所に必要な空調要件を決定するときには、熱放散を考慮してください。環境要件については表 B-2を参照し、電力および発熱量の定格値については“電源仕様” sectionを参照してください。

表 G-1 設置環境チェックリスト

作業番号

準備作業

確認者

時刻

日付

1

設置場所の確認

- 広さおよびレイアウト

- 床の表面仕上げ

- 衝撃および振動

- 照明

- メンテナンス作業の容易さ

2

環境の確認

- 周囲温度

- 湿度

- 高度

- 空気の汚染

- エアーフロー

3

電源の確認

- 入力電源のタイプ

- 電源コンセント1

- 電源コンセントと機器の距離

- 電源モジュール用の専用回路

- 冗長電源モジュール用の専用（個別）回路

- 電源障害時用の UPS2

4

アースの確認

- 回路ブレーカーの容量

- CO アース（AC 電源システム）

5

ケーブルおよびインターフェイス機器の確認

- ケーブル タイプ

- コネクタ タイプ

- ケーブルの距離制限

- インターフェイス機器（トランシーバ）

6

EMI3 の確認

- 信号の距離制限

- 設置場所の配線

- RFI4 レベル

担当者および設置場所の情報

次のワークシート（ 表 G-2 を参照してください）に、担当者および設置場所の情報を記録してください。

表 G-2 担当者および設置場所の情報

担当者

担当者の電話番号

連絡先 E メール

建物および設置場所の名称

データセンターの位置

設置フロアの位置

住所（1）

住所（2）

市町村

状態

郵便番号

Country

シャーシおよびモジュールの情報

次のワークシート（ 表 G-3 を参照）を使用してシャーシに関する情報を記録します。

契約番号_______________________________________________

シャーシのシリアル番号___________________________________________

製品番号________________________________________________

表 G-3 ネットワーク関連情報

デバイスの IP アドレス

装置の IP ネットマスク

ホスト名

ドメイン名

IP ブロードキャスト アドレス

ゲートウェイおよびルータのアドレス

DNS アドレス

モデムの電話番号

1.

シャーシに搭載した電源モジュールに、専用の AC 電源回路が用意されていることを確認してください。

2.

UPS = Uninterruptible Power Supply（無停電電源装置）。

3.

EMI = Electromagnetic Interference（電磁干渉）。

4.

RFI = Radio Frequency Interference（無線周波数干渉）。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコの指示する設置手順に従って設置されなかった場合、ラジオ、テレビによる受信障害が発生することがあります。この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このような干渉を防止する適切な保護を規定したものです。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

シスコの書面による許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A またはクラス B のデジタル装置に対する FCC 要件に準拠しなくなることがあります。その場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制により制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユーザ側の負担で矯正するように求められることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコの装置またはその周辺機器が干渉の原因になっていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

・干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

・テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにします）。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、 www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

© 2010-2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.