Table of Contents

????

UCS ?????

Cisco UCS ???

FSM ???

Cisco UCS Manager ? Call Home ???

??????????????????

???? ???? ?? ????????

?????????????? ?????

BIOS ?????

Title

はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- 対象読者

- マニュアルの構成

- 関連資料

- マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

対象読者

このトラブルシューティング ガイドは、Cisco UCS インスタンスで起こる問題のトラブルシューティングを担当するユーザを対象としています。

マニュアルの構成

このリファレンス ガイドは、次の部および章で構成されています。

- Cisco UCS Manager の障害

– Chapter 1, “UCS 障害の概要”

– Chapter 2, “Cisco UCS の障害”

– Chapter 3, “FSM の障害”

– Chapter 4, “Cisco UCS Manager の Call Home の障害”

– Chapter 5, “一時的な障害のトラブルシューティング”

- Cisco UCS Manager の SEL メッセージ

– Chapter 6, “システム イベント ログ メッセージの概要”

– Chapter 7, “ベースボード管理コントローラ メッセージ”

関連資料

『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide, Release 3.1』および『Cisco UCS Manager System Monitoring Guide Using the CLI, Release 3.1』に障害抑制に関する詳細な情報が記載されており、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_GUI_System_Monitoring_Guide_3_1.html

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_CLI_System_Monitoring_Guide_3_1.html

Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）に関するすべてのマニュアルを一覧にしたロードマップは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/products_documentation_roadmaps_list.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

UCS 障害の概要

この章では、Cisco Unified Computing System（UCS）の障害の概要について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

- 障害の概要

- フォールト抑制

（注） NX-OS 障害メッセージについては、『Cisco NX-OS System Messages Reference』を参照してください。

障害の概要

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- Cisco UCS の障害について

- 障害の重大度

- 障害の種類

- 障害のプロパティ

- 障害のライフサイクル

- 障害収集ポリシー

- Cisco UCS Manager の障害

- フォールト抑制

Cisco UCS の障害について

Cisco UCS では、障害は Cisco UCS Manager によって管理される可変オブジェクトです。障害は、Cisco UCS インスタンスの障害や、発生したしきい値のアラームを表します。障害のライフサイクルの間に、障害の状態または重大度が変化する場合があります。

各障害には、障害の発生時に影響を受けたオブジェクトの動作状態に関する情報が含まれます。障害の状態が移行して解決すると、そのオブジェクトは機能状態に移行します。

障害収集ポリシーの設定に従って、障害がクリアおよび削除されるまで障害は Cisco UCS Manager 内に残ります。

Cisco UCS インスタンス内のすべての障害は、Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI を使用して表示できます。また、障害収集ポリシーを設定して、Cisco UCS インスタンスが障害を収集および保持する方法を決定することもできます。

（注） すべての Cisco UCS 障害は、SNMP によってトラップできます。

障害の重大度

Cisco UCS インスタンスで発生した障害は、ライフサイクルの中で複数の重大度に移行する場合があります。 表 1-1 では、発生する可能性のある障害の重大度についてアルファベット順に説明します。

表 1-1 Cisco UCS の障害の重大度

重大度

説明

Cleared

障害の原因となった状態が解決され、障害がクリアされたことを知らせる通知。

Condition

他と関係しない、重要性の低い状態に関する情報メッセージ。

Critical

サービスに影響する状態であり、すぐに修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトがアウト オブ サービスであり、機能を回復させる必要があることを示している場合があります。

Info

他と関係しない、重要性の低い基本的な通知または情報メッセージ。

Major

サービスに影響する状態であり、緊急の修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトの機能が著しく低下しており、機能を完全に回復させる必要があることを示している場合があります。

Minor

サービスには影響しない障害の状態であり、より深刻な障害が発生するのを防ぐために修正処理が必要。たとえばこの重大度は、検出されたアラーム条件が、現在管理対象オブジェクトの能力を低下させていないことを示している場合があります。

Warning

潜在的に、あるいは近い将来に発生する可能性のある、サービスに影響する障害であり、現在はシステムに大きな影響を与えていない。必要に応じて、さらに詳しく診断して問題を修正し、サービスに影響を与えるより深刻な障害が発生するのを防ぐ必要があります。

障害の種類

Cisco UCS インスタンスで発生した障害は、 表 1-2 で説明されている種類のいずれかです。

表 1-2 Cisco UCS の障害の種類

種類

説明

FSM

FSM タスクが正常に完了しなかったか、Cisco UCS Manager が FSM の段階の 1 つを再試行しています。

equipment

Cisco UCS Manager は、物理コンポーネントが動作不能であるか、別の機能的な問題があることを検出しました。

server

サービス プロファイルをサーバに関連付けるなど、Cisco UCS Manager でサーバのタスクを実行できません。

configuration

Cisco UCS Manager は正常にコンポーネントを設定できません。

environment

Cisco UCS Manager が電力問題、熱問題、電圧問題、CMOS 設定の喪失を検出しました。

management

Cisco UCS Manager が次のような重大な管理上の問題を検出しました。

- 重要なサービスを開始できなかった。

- プライマリ スイッチを識別できなかった。

- インスタンスのコンポーネントに互換性のないファームウェア バージョンが含まれている。

connectivity

Cisco UCS Manager が到達不能なアダプタなどの接続の問題を検出しました。

network

Cisco UCS Manager がリンク ダウンなどのネットワーク問題を検出しました。

operational

Cisco UCS Manager がログ容量の問題やサーバ検出の失敗など、動作に関する問題を検出しました。

障害のプロパティ

Cisco UCS Manager では、Cisco UCS インスタンスで発生した各障害に関する詳細な情報を提供しています。 表 1-3 では、Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で表示できる障害のプロパティについて説明します。

表 1-3 障害のプロパティ

プロパティ名

説明

Severity

障害の現在の重大度。これは、表 1-1 で説明した重大度のいずれかになります。

Last Transition

障害の重大度が最後に変更された日時。障害が発生してから重大度が変更されていない場合、このプロパティは元の作成日を表します。

Affected Object

障害が発生した状態によって影響を受けるコンポーネント。

Description

障害の説明。

ID

障害に割り当てられた固有識別情報。

Status

障害状態に関する追加情報。これは、表 1-4 で説明した状態のいずれかになります。

Type

発生した障害の種類。これは、表 1-2 で説明した種類のいずれかになります。

Cause

障害を発生させた状態に関連付けられている固有識別情報。

Created at

障害が発生した日時。

Code

障害に割り当てられた固有識別情報。

Number of Occurrences

障害が発生したイベントの発生回数。

Original Severity

障害が最初に発生したときに割り当てられた重大度。

Previous Severity

重大度が変更された場合の、変更前の重大度。

Highest Severity

この問題で発生した一番深刻な重大度。

障害のライフサイクル

Cisco UCS の障害はステートフルで、Cisco UCS インスタンスで発生した障害は、ライフサイクルの中で複数の状態に移行します。また、各オブジェクトには、特定の障害のインスタンスが 1 つだけ存在できます。同じ障害が 2 度発生すると、Cisco UCS は発生回数を 1 つ増やします。

障害のライフサイクルは次のとおりです。

1. ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS でアクティブ状態の障害が発生します。

2. 障害がフラッピング間隔と呼ばれる短期間で緩和された場合、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、障害はソーキング状態になります。ソーキング状態は、障害が発生した状態がクリアされたが、システムは障害状態が再発するかどうかの確認を待機していることを示します。

3. フラッピング間隔にその状態が再発すると、障害はフラッピング状態になります。障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。フラッピング間隔中に同じ状態が再発しない場合は、障害がクリアされます。

4. クリアされた障害は保持期間になります。この期間は、障害が発生した状態が緩和された場合でも管理者が障害に気付くようにしたり、障害が早々に削除されないようにするためのものです。保持期間のうち、障害収集ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されます。

5. 保持期間にその状態が再発すると、障害はアクティブな状態を返します。この状況が再発生しない場合は、障害が削除されます。

障害がアクティブな場合、 表 1-4 に示す追加のライフサイクル状態情報が障害通知の [Status] フィールドに表示される可能性があります。

表 1-4 障害のライフサイクル状態

状態

説明

Soaking

短い間隔で障害が発生してクリアされました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。これはフラッピング状態の可能性があるため、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、この状態は障害が発生した状態がクリアされたことを示します。

障害が再発生しない場合は、障害が「Cleared」状態に移行します。それ以外の場合は、フラッピング状態に移行します。

Flapping

短い間隔で障害が発生し、クリアされ、再び発生しました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。

障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、フラッピング間隔や保持期間に障害を保持する時間など、Cisco UCS インスタンスでの障害のライフサイクルを制御します。

ヒント 障害収集ポリシーの設定方法については、『 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap 』からアクセスできる Cisco UCS の設定ガイドを参照してください。

Cisco UCS Manager の障害

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- Cisco UCS Manager GUI の障害

- Cisco UCS Manager CLI の障害

Cisco UCS Manager GUI の障害

システム内の 1 つのオブジェクトの障害を表示する場合は、Cisco UCS Manager GUI でそのオブジェクトにナビゲートして、[Work] ペインの [Faults] タブをクリックします。システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示するには、[Faults, Events and Audit Log] の下の [Admin] タブにある [Faults] ノードにナビゲートします。

また、すべての障害の要約は Cisco UCS インスタンスで表示できます。Cisco UCS Manager GUI の左上にある [Fault Summary] 領域に移動します。この領域には、Cisco UCS インスタンスで発生したすべての障害の要約が表示されます。

障害の重大度は、それぞれ異なるアイコンで表示されます。各アイコンの下の数字は、システム内でその重大度の障害が発生した回数を示します。アイコンをクリックすると、Cisco UCS Manager GUI によって [Work] ペインの [Faults] タブが開かれ、その重大度のすべての障害の詳細が表示されます。

Cisco UCS Manager CLI の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示する場合は、最上位レベルのスコープで show fault コマンドを入力します。特定のオブジェクトの障害を表示する場合は、そのオブジェクトのスコープに移動して、 show fault コマンドを入力します。

障害について入手可能なすべての詳細を表示するには、 show fault detail コマンドを入力します。

フォールト抑制

フォールト抑制を使用すると、予定されたメンテナンス時間中に SNMP トラップおよび Call Home 通知を抑制することができます。フォールト抑制タスクを作成し、一時的な障害がレイズまたはクリアされるたびに通知が送信されることを防止できます。

障害は、期限切れになるか、フォールト抑制タスクがユーザによって手動で停止されるまで抑制されたままになります。フォールト抑制が終了すると、Cisco UCS Manager はクリアされなかった未処理の抑制された障害に関する通知を送信します。『Cisco UCS Manager GUI System Monitoring Guide, Release 2.2』および『Cisco UCS Manager CLI System Monitoring Guide, Release 2.2』にフォールト抑制に関する詳細な情報が記載されています。

有限ステート マシンの概要

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- Cisco UCS の有限ステート マシンについて

- FSM の段階名

- Cisco UCS Manager の FSM

Cisco UCS の有限ステート マシンについて

有限ステート マシン（FSM）とはワークフロー モデルを表し、フロー チャートと似ています。FSM は次の内容で構成されています。

- 段階（状態）の有限数

- 段階の遷移

- 動作

FSM での現在の段階は、過去の段階と、段階を遷移する際に実行された動作によって決まります。ある段階から別の段階への遷移は、動作の成功または失敗によって決まります。

Cisco UCS Manager は、データ管理エンジン（DME）で実行する FSM タスクを使用して、次の内容を含む UCS オブジェクト モデルのエンド ポイントを管理します。

- 物理コンポーネント（シャーシ、I/O モジュール、サーバ）

- 論理コンポーネント（LAN クラウド、ポリシー）

- ワークフロー（サーバのディスカバリ、サービス プロファイルの管理、ダウンロード、アップグレード、バックアップ）

DME は FSM の段階と遷移を管理し、管理対象のエンド ポイントで操作を実行するようにアプリケーション ゲートウェイ（AG）に指示します。そのため、各段階は、DME、AG、および管理対象エンド ポイント間の対話であると考えることができます。AG は、CIMC、アダプタ、I/O モジュールなどの管理対象エンド ポイントとの対話という実際の作業を行います。

FSM の段階すべてが正常に実行された場合は、Cisco UCS によって FSM 操作が成功したと見なされます。

ある段階で FSM にエラーやタイムアウトが発生した場合、FSM はスケジュール設定された間隔でその段階を再試行します。その段階の再試行回数が最大値 20 に達すると、FSM は停止し、Cisco UCS Manager は変更が失敗したことを宣言します。FSM タスクが失敗すると、Cisco UCS Manager は適切な障害とアラームを発生させます。

複数の FSM タスクを 1 つのエンド ポイントに関連付けることができます。ただし、一度に実行できる FSM タスクは 1 つだけです。同じエンド ポイントのその他の FSM タスクはキューに配置され、前の FSM タスクが正常に完了するか失敗してから実行されるようにスケジュールされます。

特定のエンド ポイントの FSM の詳細を表示して、タスクが成功したかどうかを判断できます。また、FSM を使用して任意のエラーのトラブルシューティングを行うこともできます。

FSM の段階名

FSM の段階名は、次の表記法を使用して作成されます。

Fsm ObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed

値は次のとおりです。

- Object は、ブレードやシャーシなどの FSM を実行しているオブジェクトを表します。

- Workflow は、検出やアソシエーションなど、FSM が実行している全体的なタスクを表します。

- Operation は、Pnuos-Config など、特定の段階で実行されているタスクを表します。

- Where-is-it-executed には通常、「」、「A」、「B」、「Local」、「Peer」が指定されます。これが指定されていない場合は、managingInst ノードで実行されます。

FSM の段階名には、FSM を識別するプレフィックスと、FSM 内の段階を識別するサフィックスがあります。プレフィックスの表記法は Fsm ObjectWorkflow で、サフィックスの表記法は OperationWhere-is-it-executed です。たとえば、FSM 名が FsmComputeBladeDiscoverBmcInventory である場合は次のようになります。

- プレフィックス： FsmComputeBladeDiscover

- サフィックス： BmcInventory

Cisco UCS Manager の FSM

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- Cisco UCS Manager GUI の FSM

- Cisco UCS Manager CLI の FSM

Cisco UCS Manager GUI の FSM

Cisco UCS Manager GUI では、エンドポイントの [FSM] タブにエンド ポイントの FSM 情報が表示されます。[FSM] タブを使用して、現在の FSM タスクの経過や状態を監視したり、保留中の FSM タスクのリストを表示できます。

Cisco UCS Manager GUI の現在の FSM タスクの情報は動的に変化し、タスクの経過に合わせて変更されます。現在の FSM タスクに関する次の情報を表示できます。

- 実行中の FSM タスク

- そのタスクの現在の状態

- 前に完了したタスクの時刻と状態

- タスクの処理中に返されたリモート呼び出しのエラー コード

- 現在のタスクの経過表示

FSM をサポートするエンドポイントの FSM タスクを表示するには、[Navigation] ペインでエンド ポイントにナビゲートし、[Work] ペインで [FSM] タブをクリックします。

Cisco UCS Manager CLI の FSM

Cisco UCS Manager CLI では、対象のエンド ポイントのコマンド モードを使用しているときに、エンド ポイントの FSM 情報を表示できます。

エンド ポイントの現在の FSM タスクを表示するには、適切なモードで show fsm status コマンドを入力します。CLI で表示される現在の FSM タスクの情報は、静的な情報です。経過の更新情報を確認するには、コマンドを再入力する必要があります。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの現在の FSM タスクに関する情報を表示します。

UCS-A# scope server 1/6

UCS-A /chassis/server # show fsm status

Slot: 6

Server: sys/chassis-1/blade-6

FSM 1:

Remote Result: Not Applicable

Remote Error Code: None

Remote Error Description:

Status: Discover Blade Boot Wait

Previous Status: Discover Blade Boot Wait

Timestamp: 2006-01-26T23:31:36

Try: 0

Flags: 0

Progress (%): 33

Current Task: Waiting for system reset on server 1/6 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

FSM のキューにある保留中のタスクをすべて表示するには、適切なモードで show fsm task コマンドを入力します。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの FSM タスク キューを表示します。

UCS-A# scope server 1/6

UCS-A /chassis/server # show fsm task

FSM Task:

Item ID Completion FSM Flags

---------------- -------- ------------ ---------

Powercycle 1154858 Scheduled

BiosRecovery 1154860 Scheduled

Cisco UCS の障害

この章では、Cisco UCS インスタンスで発生する可能性のある障害の情報を提供します。

fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot

障害コード：F0156

メッセージ

Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明

通常、この障害は、シャーシ スロット内のサーバが以前にスロットに搭載されていたものと一致していないことが Cisco UCS Manager によって検出された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 以前のサーバが意図的に取り外され、新しいサーバが取り付けられている場合は、サーバを再認識します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-moved

mibFaultCode: 156

mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

障害コード：F0157

メッセージ

Problem identifying server in slot [chassisId]/[slotId]

説明

通常、この障害は、シャーシ スロット内のサーバの識別で Cisco UCS Manager に問題が発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバをいったん取り外し、取り付け直します。

手順 2 サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-identification-problem

mibFaultCode: 157

mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fltVnicEtherConfig-failed

障害コード：F0169

メッセージ

Eth vNIC [name], service profile [name] failed to apply configuration

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が vCon に vNIC を配置できなかった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバが正常に検出されたことを確認します。

手順 2 正しいタイプのアダプタがサーバにインストールされていることを確認します。

手順 3 vCon の割り当てが正しいことを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: configuration-failed

mibFaultCode: 169

mibFaultName: fltVnicEtherConfigFailed

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltVnicFcConfig-failed

障害コード：F0170

メッセージ

FC vHBA [name], service profile [name] failed to apply configuration

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が vCon に vHBA を配置できなかった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバが正常に検出されたことを確認します。

手順 2 正しいタイプのアダプタがサーバにインストールされていることを確認します。

手順 3 vCon の割り当てが正しいことを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: configuration-failed

mibFaultCode: 170

mibFaultName: fltVnicFcConfigFailed

moClass: vnic:Fc

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/fc-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/fc-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/fc-[name]

fltProcessorUnitInoperable

障害コード：F0174

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]Processor [id] on rack server [id] operability: [operability]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] operability: [operability]

説明

この障害は、プロセッサが動作不能になっているという、まれなイベントで発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。

手順 2 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 174

mibFaultName: fltProcessorUnitInoperable

moClass: processor:Unit

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitThermalNonCritical

障害コード：F0175

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 175

mibFaultName: fltProcessorUnitThermalNonCritical

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0176

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 176

mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0177

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 177

mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0178

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、プロセッサの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、プロセッサはそれ自体でこの状況から回復します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 これ以上の低下がないかどうかプロセッサをモニタします。

手順 2 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。

手順 3 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 178

mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical

障害コード：F0179

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。

手順 2 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 179

mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0180

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、プロセッサのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。

手順 2 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 180

mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltStorageLocalDiskInoperable

障害コード：F0181

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on storage enclosure [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、ローカル ディスクが動作不能になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているスロットにディスクを挿入します。

手順 2 ローカル ディスクをいったん取り外し、もう一度差し込みます。

手順 3 別のディスクがある場合は、ディスクを交換します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 181

mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageItemCapacityExceeded

障害コード：F0182

メッセージ

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 70%

説明

この障害は、パーティションのディスク使用率が 70 % を超えているが 90 % 未満である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 70 % 未満に減らします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: capacity-exceeded

mibFaultCode: 182

mibFaultName: fltStorageItemCapacityExceeded

moClass: storage:Item

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]

fltStorageItemCapacityWarning

障害コード：F0183

メッセージ

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 90 %

説明

この障害は、パーティションのディスク使用率が 90 % を超えている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 90 % 未満に減らします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: capacity-exceeded

mibFaultCode: 183

mibFaultName: fltStorageItemCapacityWarning

moClass: storage:Item

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]

fltMemoryUnitDegraded

障害コード：F0184

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] operability: [operability]

説明

この障害は、DIMM が縮退運転状態である場合に発生します。通常、この状態は、DIMM での過剰な数の修正可能な ECC エラーが、サーバ BIOS によって報告されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager を使用して、縮退した DIMM のエラー統計情報をモニタします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高いです。

手順 2 DIMM が動作不能になっている場合は、DIMM を交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 184

mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded

moClass: memory:Unit

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltMemoryUnitInoperable

障害コード：F0185

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] operability: [operability]

説明

通常、この障害は、しきい値を超える数の修正可能または修正不可能なエラーが DIMM で発生したために発生します。DIMM は動作不能になっている場合があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

手順 2 必要な場合は、DIMM を交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 185

mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable

moClass: memory:Unit

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0186

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 186

mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

moClass: memory:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0187

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 187

mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

moClass: memory:Unit

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0188

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の要因が関係している可能性があることに注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 188

mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

moClass: memory:Unit

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0189

メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、メモリ アレイはそれ自体でこの状況から回復します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

手順 2 メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。

手順 3 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。

手順 4 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 189

mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

moClass: memory:Array

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

障害コード：F0190

メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

手順 2 メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。

手順 3 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。

手順 4 Cisco UCS Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 190

mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

moClass: memory:Array

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0191

メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] voltage: [voltage]

説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、メモリのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。

手順 2 メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。

手順 3 ブレード サーバのメモリ アレイで障害が発生している場合は、サーバをシャーシから取り外し、取り付け直します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 191

mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable

moClass: memory:Array

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

fltAdaptorUnitUnidentifiable-fru

障害コード：F0200

メッセージ

Adapter [id] in server [id] has unidentified FRU. Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU. Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] has unidentified FRU

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないアダプタを検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているアダプタが取り付けられていることを確認します。

手順 2 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unidentifiable-fru

mibFaultCode: 200

mibFaultName: fltAdaptorUnitUnidentifiableFru

moClass: adaptor:Unit

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

fltAdaptorUnitMissing

障害コード：F0203

メッセージ

Adapter [id] in server [id] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] presence: [presence]

説明

アダプタが欠落しています。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、アダプタ スロットにアダプタがないことが報告されている。

- エンドポイントで、アダプタ スロット内のアダプタを検出できないか、これと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタがサーバのアダプタ スロットに挿入されていることを確認します。

手順 2 アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェア バージョンが実行されていることを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 203

mibFaultName: fltAdaptorUnitMissing

moClass: adaptor:Unit

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

fltAdaptorUnitAdaptorReachability

障害コード：F0206

メッセージ

Adapter [id]/[id] is unreachableAdapter [chassisId]/[slotId]/[id] is unreachable

説明

Cisco UCS Manager でアダプタにアクセスできません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバに十分な電力が供給されていない。

- I/O モジュールが機能していない。

- アダプタのファームウェアが失敗した。

- アダプタが機能していない

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 Cisco UCS Manager で、サーバの電源の状態をチェックします。

手順 3 物理サーバの電源の状態が同じであることを確認します。

手順 4 サーバがオフの場合は、サーバをオンにします。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: connectivity-problem

mibFaultCode: 206

mibFaultName: fltAdaptorUnitAdaptorReachability

moClass: adaptor:Unit

Type: connectivity

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

fltAdaptorHostIfLink-down

障害コード：F0207

メッセージ

Adapter [transport] host interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState]Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState]Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] link state: [linkState]

説明

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- ファブリック インターコネクトがエンドホスト モードであり、すべてのアップリンク ポートに障害が発生している。

- アダプタが固定されているサーバ ポートに障害が発生している。

- 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 関連するポートがディセーブルの場合は、そのポートをイネーブルにします。

手順 2 障害が発生したリンクを持つアダプタをサーバに再認識させます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: link-down

mibFaultCode: 207

mibFaultName: fltAdaptorHostIfLinkDown

moClass: adaptor:HostIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]

fltAdaptorExtIfLink-down

障害コード：F0209

メッセージ

Adapter uplink interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState]. Please verify connectivity to Fabric Interconnect. Acknowledging FEX might be required. Adapter uplink interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState]. Please verify connectivity to Fabric Interconnect. Acknowledging chassis might be required.

説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクがダウンしています。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- Cisco UCS Manager で、ファブリック インターコネクトのいずれかへのアダプタの接続を確立または検証できない。

- エンドポイントによって、アダプタ リンクのリンク ダウンまたは vNIC ダウン イベントが報告されている。

- エンドポイントで、アダプタ リンクのエラー リンク状態またはエラー vNIC 状態イベントが報告されている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェア バージョンが実行されていることを確認します。

手順 2 サーバが検出でスタックしている場合は、サーバを停止し、サーバのスロットを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: link-down

mibFaultCode: 209

mibFaultName: fltAdaptorExtIfLinkDown

moClass: adaptor:ExtIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fltPortPIoLink-down

障害コード：F0276

メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明

この障害は、ファブリック インターコネクト ポートがリンクダウン状態になっている場合に発生します。この状態は、ポート宛のトラフィックに影響を与えます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 物理リンクがファブリック インターコネクトとピア コンポーネント間で適切に接続されていることを確認します。

手順 2 ピア エンティティが正しく設定され、ファブリック インターコネクト ポートの設定と一致していることを確認します。

手順 3 ポートの設定を解除し、再設定します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: link-down

mibFaultCode: 276

mibFaultName: fltPortPIoLinkDown

moClass: port:PIo

Type: network

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltPortPIoFailed

障害コード：F0277

メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明

この障害は、ユーザがポートを有効にしていて、既知のハードウェア障害または SFP の欠落という問題はなく、ポート ライセンスは有効になっているのでポートが作動するはずが、作動せず、ポートに障害が発生している状態であると UCSM が検出した場合、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートに発生します。追加の原因が、障害の説明の文字列で表示されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、このような原因が表示されるたびに障害の説明の原因情報に基づいて是正措置が実行されます。障害の説明に「ENM source pinning failed」のような原因が表示された場合、ファブリック インターコネクトがエンドホスト ノード モードで動作していて、サーバ側ポートがピン接続しているアップリンク ポートがダウンしている、またはこのアップリンク ポートに適切な VLAN が設定されていないことを意味します。アプライアンス ポートにこのような障害が発生した場合、アップリンク ポートの VLAN 設定をチェックします。アプライアンス ポートのものと同じ ID を使用する VLAN は、アップリンク ポートにも設定する必要があります。正しく設定した後にこの障害が発生した場合は、Cisco UCS Manager とシャーシまたは FEX モジュールに show tech-support ファイルを作成して、Cisco TAC に連絡してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: port-failed

mibFaultCode: 277

mibFaultName: fltPortPIoFailed

moClass: port:PIo

Type: network

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltPortPIoHardware-failure

障害コード：F0278

メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure

説明

この障害は、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートで、システムがハードウェア障害を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、Cisco UCS Manager およびシャーシまたは FEX モジュールに対する show tech-support ファイルを作成して、Cisco TAC に連絡してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: port-failed

mibFaultCode: 278

mibFaultName: fltPortPIoHardwareFailure

moClass: port:PIo

Type: network

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltPortPIoSfp-not-present

障害コード：F0279

メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState]

説明

ファブリック インターコネクト ポートが未設定状態にある場合、その操作には SFP が必要です。この障害は、設定されているポートに SFP が欠落していることを示すために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、ファブリック インターコネクトのポートにサポート対象の SFP を挿入します。サポート対象の SFP のリストは、www.Cisco.com で参照できます。

障害の詳細

Severity: info

Cause: port-failed

mibFaultCode: 279

mibFaultName: fltPortPIoSfpNotPresent

moClass: port:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltFabricExternalPcDown

障害コード：F0282

メッセージ

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明

通常、この障害は、ファブリック ポート チャネルが動作上ダウンしていることをファブリック インターコネクトが報告している場合に発生します。

推奨処置

障害の詳細

Severity: major

Cause: operational-state-down

mibFaultCode: 282

mibFaultName: fltFabricExternalPcDown

moClass: fabric:ExternalPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]

fltDcxVcDown

障害コード：F0283

メッセージ

[transport] VIF [id] on server [chassisId] / [slotId] of switch [switchId] down, reason: [stateQual][transport] VIF [id] on server [id] of switch [switchId] down, reason: [stateQual][transport] VIF [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] of switch [switchId] down, reason: [stateQual]

説明

通常、この障害は、仮想インターフェイスの次のいずれかの接続状態がファブリック インターコネクトによって報告された場合に発生します。

- ダウン

- エラー

- 使用不可

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップリンクの物理インターフェイスがアップ状態になっていることを確認します。

手順 2 vNIC/vHBA がピン グループ用に設定されている場合は、ピン グループ ターゲットが正しく設定されていることを確認します。

手順 3 vNIC のネットワーク制御ポリシーで、[Action on Uplink Fail] フィールドが [warning] に設定されていることを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: link-down

mibFaultCode: 283

mibFaultName: fltDcxVcDown

moClass: dcx:Vc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]

fltNetworkElementInoperable

障害コード：F0291

メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトのメンバーシップ状態がダウンになっているためにファブリック インターコネクトが動作不能であることを、ファブリック インターコネクトのクラスタ コントローラが報告している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 クラスタの両方のファブリック インターコネクトが同じカーネルおよびシステム ソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。

手順 2 ファブリック インターコネクトのソフトウェア バージョンと Cisco UCS Manager のソフトウェア バージョンが同じであることを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 291

mibFaultName: fltNetworkElementInoperable

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltMgmtEntityDegraded

障害コード：F0293

メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect link failure

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのクラスタ リンク（L1 または L2）の 1 つが動作しない場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: link-down

mibFaultCode: 293

mibFaultName: fltMgmtEntityDegraded

moClass: mgmt:Entity

Type: network

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityDown

障害コード：F0294

メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect total link failure

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトの両方のクラスタ リンク（L1 および L2）がリンクダウン状態になっている場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: link-down

mibFaultCode: 294

mibFaultName: fltMgmtEntityDown

moClass: mgmt:Entity

Type: network

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltDcxNsFailed

障害コード：F0304

メッセージ

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed. Server [id] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed. Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.

説明

アダプタの vif 名前空間のアクティベーションがリソース不足で失敗しました。Cisco UCS Manager は、配置された VIF リソースの数が、ファブリック インターコネクトに接続されたアダプタで使用可能な最大 VIF リソース数を超過した場合に、この障害を発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 NS の「サイズ」および「使用済み」リソースをチェックし、アダプタが vNIC の最大数をいくつ超過したかを確認します。

手順 2 最大数を超過した、アダプタのすべての vNIC を設定解除または削除します。

手順 3 IOM からの追加のファブリック アップリンクを、対応するファブリック インターコネクトに追加し、シャーシを再認識します。これでアダプタの「NS サイズ」が増加します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: insufficient-resources

mibFaultCode: 304

mibFaultName: fltDcxNsFailed

moClass: dcx:Ns

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]

fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped

障害コード：F0305

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adaptersServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adaptersServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs and/or CPUs

説明

通常、この障害は、サーバに十分な数の DIMM、CPU、およびアダプタがないことを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 DIMM がサポート対象の構成に取り付けられていることを確認します。

手順 2 アダプタおよび CPU が取り付けられていることを確認します。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: insufficiently-equipped

mibFaultCode: 305

mibFaultName: fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

障害コード：F0306

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRUServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRUServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているサーバおよび CPU がインストールされていることを確認します。

手順 2 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 306

mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputeBoardPowerError

障害コード：F0310

メッセージ

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]Motherboard of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

説明

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確認します。

手順 2 サーバを再インストールした場合は、それを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-problem

mibFaultCode: 310

mibFaultName: fltComputeBoardPowerError

moClass: compute:Board

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

fltComputePhysicalPowerProblem

障害コード：F0311

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

説明

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確認します。

手順 2 サーバを再インストールした場合は、それを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-problem

mibFaultCode: 311

mibFaultName: fltComputePhysicalPowerProblem

moClass: compute:Physical

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalThermalProblem

障害コード：F0312

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

説明

通常、この障害は、サーバの温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバのファンが正しく動作していることを確認します。

手順 2 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 312

mibFaultName: fltComputePhysicalThermalProblem

moClass: compute:Physical

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalBiosPostTimeout

障害コード：F0313

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test

説明

通常、この障害は、サーバに診断エラーが発生したときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 313

mibFaultName: fltComputePhysicalBiosPostTimeout

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalDiscoveryFailed

障害コード：F0314

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]

説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生するシャロー ディスカバリに失敗した。

- サーバがダウンしている。

- データ パスが動作していない。

- Cisco UCS Manager がサーバの CIMC と通信できない。

- サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。

手順 2 エラーの説明をチェックして、サーバ コンポーネントがエラーを示していないかを確認します。

手順 3 サーバまたはサーバ コンポーネントに障害が発生している場合は、次の処理を実行します。

a. サーバの動作状態をチェックします。

b. サーバが操作不能である場合は、サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: discovery-failed

mibFaultCode: 314

mibFaultName: fltComputePhysicalDiscoveryFailed

moClass: compute:Physical

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalAssociationFailed

障害コード：F0315

メッセージ

Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [id]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId]

説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サービス プロファイルにサーバを関連付けることができませんでした。

- サーバがダウンしている。

- データ パスが動作していない。

- Cisco UCS Manager で 1 つ以上のファブリック インターコネクト、サーバ、またはサーバ上のコンポーネントと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。

手順 2 サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: association-failed

mibFaultCode: 315

mibFaultName: fltComputePhysicalAssociationFailed

moClass: compute:Physical

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalInoperable

障害コード：F0317

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]

説明

通常、この障害は、サーバに診断エラーが発生したときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 317

mibFaultName: fltComputePhysicalInoperable

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalUnassignedMissing

障害コード：F0318

メッセージ

Server [id] missing (no profile)Server [chassisId]/[slotId] missing (no profile)Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (no profile) missing

説明

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられていないサーバを以前に物理的にスロットに挿入したが、Cisco UCS Manager で検出できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバがスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外して取り付け直します。

手順 2 サーバがスロットに物理的に存在していない場合は、取り付けます。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 318

mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedMissing

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalAssignedMissing

障害コード：F0319

メッセージ

Server [id] missing (service profile: [assignedToDn])Server [chassisId]/[slotId] missing (service profile: [assignedToDn])Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) missing

説明

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられたサーバを以前に物理的にスロットに挿入したが、Cisco UCS Manager で検出できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバがスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外して取り付け直します。

手順 2 サーバがスロットに物理的に存在していない場合は、もう一度取り付けます。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 319

mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedMissing

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalUnidentified

障害コード：F0320

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているサーバおよび CPU がインストールされていることを確認します。

手順 2 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 320

mibFaultName: fltComputePhysicalUnidentified

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalUnassignedInaccessible

障害コード：F0321

メッセージ

Server [id] (no profile) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (no profile) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (no profile) inaccessible

説明

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられていないサーバがファブリック インターコネクトとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバ CIMC とファブリック インターコネクト間に通信の問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバをいったん取り外して取り付け直します。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 321

mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedInaccessible

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalAssignedInaccessible

障害コード：F0322

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) inaccessible

説明

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられたサーバがファブリック インターコネクトとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバ CIMC とファブリック インターコネクト間に通信の問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバをいったん取り外して取り付け直します。

手順 3 サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 322

mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedInaccessible

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltLsServerFailed

障害コード：F0324

メッセージ

Service profile [name] failed

説明

サーバに障害が発生しました。一般的にこの障害は、アダプタの電源投入時自己診断テストで重大かつ深刻なエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: server-failed

mibFaultCode: 324

mibFaultName: fltLsServerFailed

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerDiscoveryFailed

障害コード：F0326

メッセージ

Service profile [name] discovery failed

説明

サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生するシャロー ディスカバリが失敗しました。サーバがアップしておりデータ パスが機能している場合、この障害は、一般的に次のいずれかの問題の結果として発生します。

- Cisco UCS Manager がサーバの CIMC と通信できない。

- サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 [FSM] タブをチェックして、サーバの現在の状態と FSM の動作を表示します。

手順 2 エラーの説明をチェックして、サーバ コンポーネントがエラーを示していないかを確認します。

手順 3 サーバまたはサーバ コンポーネントに障害が発生している場合は、次の処理を実行します。

a. サーバの動作状態をチェックします。

b. サーバが動作不能である場合は、サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: discovery-failed

mibFaultCode: 326

mibFaultName: fltLsServerDiscoveryFailed

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerConfigFailure

障害コード：F0327

メッセージ

Service profile [name] configuration failed due to [serverConfigIssues],[networkConfigIssues],[storageConfigIssues],[vnicConfigIssues],[iscsiConfigIssues]

説明

指定された設定の修飾子を使用できません。通常、この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足しているために、Cisco UCS Manager が正常にサービス プロファイルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場合にこの障害が発生する可能性があります。

- サービス プロファイルが vHBA を持つサーバのアダプタ用に設定されているが、サーバのアダプタは vHBA をサポートしていない。

- サービス プロファイルがサーバ プールを含むテンプレートから作成されており、サーバ プールが空になっている。

- サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーには No Local Storage モードが指定されているが、サーバにはローカル ディスクが含まれている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サービス プロファイルに関連付けられたサーバ プールのステータスを確認します。プールが空の場合は、ブレード サーバを追加します。

手順 2 サーバの状態をチェックし、サーバが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認します。

手順 3 サーバが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。

– サーバを検出する。

– 現在のサービス プロファイルからサーバの関連付けを解除する。

– 別のサーバを選択してサービス プロファイルに関連付ける。

手順 4 サービス プロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバがポリシーの要件を満たしていることを確認します。

手順 5 サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。

– サーバに合わせてサービス プロファイルを修正する。

– 要件を満たす別のサーバを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。

手順 6 サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていることを確認できた場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-failure

mibFaultCode: 327

mibFaultName: fltLsServerConfigFailure

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerMaintenanceFailed

障害コード：F0329

メッセージ

Service profile [name] maintenance failed

説明

Cisco UCS Manager では現在この障害情報を使用していません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: maintenance-failed

mibFaultCode: 329

mibFaultName: fltLsServerMaintenanceFailed

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerRemoved

障害コード：F0330

メッセージ

Service profile [name] underlying resource removed

説明

Cisco UCS Manager が、サービス プロファイルに関連付けられたサーバにアクセスできません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバが物理的にスロットから取り外された。

- サーバが使用できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバがスロットから取り外された場合は、サーバをスロットに取り付け直します。

手順 2 サーバが取り外されていない場合は、いったんサーバを取り外し、取り付け直します。注：サーバが動作可能である場合は、このアクションによって現在の動作が中断される可能性があります。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 330

mibFaultName: fltLsServerRemoved

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerInaccessible

障害コード：F0331

メッセージ

Service profile [name] cannot be accessed

説明

Cisco UCS Manager がサーバの CIMC と通信できない。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバの 1 つまたは複数のポートで障害が発生した。

- I/O モジュールがオフラインである。

- BMC で障害が発生した。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager で CIMC がダウンしていると表示されている場合は、物理的にサーバを装着し直します。

手順 2 Cisco UCS Manager でサーバのポートに障害があると表示されている場合は、そのポートをイネーブルにしてみます。

手順 3 I/O モジュールがオフラインである場合は、そのコンポーネントの障害をチェックします。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: server-inaccessible

mibFaultCode: 331

mibFaultName: fltLsServerInaccessible

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerAssociationFailed

障害コード：F0332

メッセージ

Service profile [name] association failed for [pnDn]

説明

サービス プロファイルにサーバを関連付けることができませんでした。一般的にこの障害は、Cisco UCS Manager が次の 1 つまたは複数と通信できないために発生します。

- ファブリック インターコネクト

- サーバの CIMC

- SAS コントローラのドライバ

- サーバ

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバとサービス プロファイルの [FSM] タブをチェックして、アソシエーションが失敗した理由を判断します。

手順 2 サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: association-failed

mibFaultCode: 332

mibFaultName: fltLsServerAssociationFailed

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerUnassociated

障害コード：F0334

メッセージ

Service profile [name] is not associated

説明

サービス プロファイルがまだサーバまたはサーバ プールに関連付けられていません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバ プールに受け入れ可能なサーバがない。

- アソシエーションが失敗した。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サービス プロファイルを関連付けない場合は、この障害を無視します。

手順 2 サービス プロファイルを関連付ける場合は、アソシエーションのエラーをチェックします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unassociated

mibFaultCode: 334

mibFaultName: fltLsServerUnassociated

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsServerServer-unfulfilled

障害コード：F0337

メッセージ

Server [pnDn] does not fulfill Service profile [name] due to [configQualifier]

説明

サーバは、サービス プロファイルの資格の要件を満たしていません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバが物理的に変更された。

- サーバの必要なコンポーネントに障害が発生した。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバ インベントリをサービス プロファイルの資格と比較してチェックします。

手順 2 サーバ インベントリがサービス プロファイルの資格を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。

– サーバを別のサービス プロファイルと関連付けます。

– 現在のサービス プロファイルの資格に適した十分なリソースがサーバにあることを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-failed

mibFaultCode: 337

mibFaultName: fltLsServerServerUnfulfilled

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-connection-absent

障害コード：F0367

メッセージ

No link between NIF port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

説明

この障害は、I/O モジュールのポートとファブリック インターコネクトとをリンクする I/O モジュール ファブリック ポートが機能しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック インターコネクトとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトだけに接続されていることを確認します。

手順 2 ファブリック インターコネクト サーバ ポートが設定され、イネーブルになっていることを確認します。

手順 3 リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: satellite-connection-absent

mibFaultCode: 367

mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteConnectionAbsent

moClass: ether:SwitchIntFIo

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-wiring-problem

障害コード：F0368

メッセージ

Invalid connection between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

説明

通常、この障害は、I/O モジュールのネットワーク側インターフェイスのサテライト配線の問題の結果として発生し、1 つ以上の IOM アップリンクがファブリック インターコネクト ポートの 1 つに誤って接続されていることが、Cisco UCS Manager によって検出されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック インターコネクトとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトだけに接続されていることを確認します。

手順 2 リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: satellite-mis-connected

mibFaultCode: 368

mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteWiringProblem

moClass: ether:SwitchIntFIo

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem

障害コード：F0369

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置ユニットで問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

手順 2 電源が 220 V であることを確認します。

手順 3 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。

手順 4 PSU を取り外して再度設置します。

手順 5 PSU を交換します。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-problem

mibFaultCode: 369

mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentFanDegraded

障害コード：F0371

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

説明

この障害は、ファン モジュールの 1 つまたは複数のファンが動作していないが、少なくとも 1 つのファンは動作している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 故障したファン モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 371

mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentFanInoperable

障害コード：F0373

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

説明

この障害は、ファンが動作しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付け直します。一度に取り外せるファン モジュールは 1 つだけです。

手順 2 ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 373

mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentPsuInoperable

障害コード：F0374

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] operability: [operability]Power supply [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Power supply [id] in fex [id] operability: [operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置ユニットで問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

手順 2 電源が 220 V であることを確認します。

手順 3 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。

手順 4 PSU を取り外して再度設置します。

手順 5 PSU を交換します。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 374

mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentIOCardRemoved

障害コード：F0376

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

説明

通常、この障害は、I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバ ポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 376

mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentFanModuleMissing

障害コード：F0377

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in server [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]

説明

この障害は、ファン モジュールがスロットに取り付けられていないか、スロットから取り外されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 スロットが空であることが報告されている場合は、スロットにファン モジュールを挿入します。

手順 2 スロットにファン モジュールが装着されていることが報告されている場合は、ファン モジュールをいったん取り外し、もう一度挿入します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 377

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleMissing

moClass: equipment:FanModule

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentPsuMissing

障害コード：F0378

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] presence: [presence]Power supply [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Power supply [id] in fex [id] presence: [presence]Power supply [id] in server [id] presence: [presence]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置ユニットで問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が欠落しているなどです。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PSU がスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外し、取り付け直します。

手順 2 PSU がスロットに物理的に存在していない場合は、新しい PSU を取り付けます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 378

mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentIOCardThermalProblem

障害コード：F0379

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

説明

この障害は、I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 379

mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalProblem

moClass: equipment:IOCard

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0380

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ファン モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 故障したファン モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 380

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical

moClass: equipment:FanModule

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0381

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、PSU モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある PSU モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 381

mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical

障害コード：F0382

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ファン モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 故障したファン モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 382

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical

moClass: equipment:FanModule

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical

障害コード：F0383

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、PSU モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある PSU モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 383

mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0384

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ファン モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 故障したファン モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 384

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:FanModule

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0385

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、PSU モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある PSU モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 385

mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0387

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明

この障害は、PSU の電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、PSU はそれ自体でこの状況から回復します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 これ以上の低下がないかどうか PSU をモニタします。

手順 2 PSU を取り外し、再度取り付けてください。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 387

mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical

障害コード：F0389

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PSU を取り外し、再度取り付けてください。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 389

mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0391

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超え、結果として PSU ハードウェアが損傷しているか、または損傷するおそれがある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PSU を取り外し、再度取り付けてください。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 391

mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

障害コード：F0392

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output current: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output current: [perf]Power supply [id] in server [id] output current: [perf]

説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PSU のステータスをモニタします。

手順 2 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco UCS Manager の show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 392

mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical

障害コード：F0393

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output current: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output current: [perf]Power supply [id] in server [id] output current: [perf]

説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、目的の出力値よりもかなり上または下である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PSU のステータスをモニタします。

手順 2 PSU をできるだけ早く交換することを計画します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco UCS Manager の show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 393

mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

障害コード：F0394

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output current: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output current: [perf]Power supply [id] in server [id] output current: [perf]

説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、回復不能なしきい値よりもかなり上または下である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、PSU をできるだけ早く交換することを計画します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 394

mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

障害コード：F0395

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、正常な動作の範囲外である場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファン ステータスをモニタします。

手順 2 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。

手順 3 ファン モジュールを交換します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 395

mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentFanPerfThresholdCritical

障害コード：F0396

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、重大しきい値を超え、障害の危険がある場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファン ステータスをモニタします。

手順 2 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 396

mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdCritical

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

障害コード：F0397

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明

この障害は、ファン コントローラから読み取られたファン速度が、必要なファン速度をかなり超えている場合に発生します。これは、多くの場合、ファンに障害が発生していることを示しています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファンを交換します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 397

mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

障害コード：F0398

メッセージ

Chassis controller in IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) firmware upgrade problem: [upgradeStatus]

説明

通常、この障害は、IOM のアップグレードに失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 IOM の [FSM] タブで、アップグレードの FSM が正常に完了したか失敗したかを確認します。

手順 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

手順 3 エラー メッセージが読んですぐわかる内容の場合は、物理的な接続を確認します。たとえば、エンドポイントに接続されていない、リンク ダウン、などのエラー メッセージが表示される可能性があります。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できず、障害が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: firmware-upgrade-problem

mibFaultCode: 398

mibFaultName: fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

障害コード：F0399

メッセージ

Current connectivity for chassis [id] does not match supported topology

説明

通常、この障害は、シャーシの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。

手順 2 I/O モジュールのリンクのステートを確認します。

手順 3 シャーシを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-connectivity-configuration

mibFaultCode: 399

mibFaultName: fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

moClass: equipment:Chassis

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentChassisUnacknowledged

障害コード：F0400

メッセージ

Chassis [id] connectivity configuration: [configState]

説明

通常、この障害は、シャーシからの I/O モジュール リンクの 1 つまたは複数が認識されていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 I/O モジュールのリンクのステートを確認します。

手順 2 シャーシを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-unacknowledged

mibFaultCode: 400

mibFaultName: fltEquipmentChassisUnacknowledged

moClass: equipment:Chassis

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity

障害コード：F0401

メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) current connectivity does not match discovery policy or connectivity is unsupported: [configState]

説明

通常、この障害は、I/O モジュールの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。

手順 2 I/O モジュールのリンクのステートを確認します。

手順 3 少なくとも 2 つのリンクが FEX と 61xx ファブリック インターコネクト間で接続されている必要があることに注意してください。

手順 4 シャーシを再認識します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-connectivity-configuration

mibFaultCode: 401

mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity

moClass: equipment:IOCard

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentIOCardUnacknowledged

障害コード：F0402

メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) connectivity configuration: [configState]

説明

通常、この障害は、I/O モジュールが認識されていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 I/O モジュールのリンクのステートを確認します。

手順 2 シャーシを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-unacknowledged

mibFaultCode: 402

mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnacknowledged

moClass: equipment:IOCard

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentIOCardPeerDisconnected

障害コード：F0403

メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

説明

通常、この障害は、I/O モジュールがピアの I/O モジュールと通信できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 数分経っても障害がクリアされない場合は、I/O モジュールをいったん取り外し、取り付け直します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-disconnected

mibFaultCode: 403

mibFaultName: fltEquipmentIOCardPeerDisconnected

moClass: equipment:IOCard

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentChassisIdentity

障害コード：F0404

メッセージ

Chassis [id] has a mismatch between FRU identity reported by Fabric/IOM vs. FRU identity reported by CMC

説明

通常、この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 404

mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentity

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentIOCardIdentity

障害コード：F0405

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

説明

通常、この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 405

mibFaultName: fltEquipmentIOCardIdentity

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentFanModuleIdentity

障害コード：F0406

メッセージ

Fan Module [tray]-[id] in chassis [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in server [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] has a malformed FRU

説明

通常、この障害は、ファン モジュールの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 406

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleIdentity

moClass: equipment:FanModule

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentPsuIdentity

障害コード：F0407

メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

説明

通常、この障害は、電源装置ユニットの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 407

mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentChassisPowerProblem

障害コード：F0408

メッセージ

Power state on chassis [id] is [power]

説明

通常、この障害は、電源ポリシーに定義された最小電力要件をシャーシが満たしていない場合や、1 つまたは複数の電源装置に問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager で、シャーシのすべての PSU が機能していることを確認します。

手順 2 すべての PSU がシャーシ内に適切に装着され、電源が投入されていることを確認します。

手順 3 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。

手順 4 すべての PSU が最大容量で動作している場合は、シャーシに PSU を追加するか、Cisco UCS Manager で電源ポリシーを再定義します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-problem

mibFaultCode: 408

mibFaultName: fltEquipmentChassisPowerProblem

moClass: equipment:Chassis

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

障害コード：F0409

メッセージ

Thermal condition on chassis [id] is [thermal]

説明

この障害は、次の条件で発生します。

- シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

- IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの show tech-support ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。

手順 2 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。

手順 3 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

手順 4 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

手順 5 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレード サーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco UCS Manager およびシャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 409

mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

moClass: equipment:Chassis

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0410

メッセージ

Thermal condition on chassis [id] is [thermal]

説明

UCSM は次の条件でこの障害を発生します。

- シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

- IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの show tech-support ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。

手順 2 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。

手順 3 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

手順 4 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

手順 5 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレード サーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco UCS Manager およびシャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 410

mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical

moClass: equipment:Chassis

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0411

メッセージ

Thermal condition on chassis [id] is [thermal]

説明

UCSM は次の条件でこの障害を発生します。

- シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。

- IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの show tech-support ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。

手順 2 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。

手順 3 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

手順 4 「Missing or Faulty Fan」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

手順 5 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレード サーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco UCS Manager およびシャーシに対する show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 411

mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:Chassis

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

障害コード：F0424

メッセージ

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [cmosVoltage]

説明

この障害は、CMOS のバッテリ電圧が正常な動作範囲よりも低くなっている場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えることがあります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、バッテリを交換してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 424

mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

moClass: compute:Board

Type: environmental

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0425

メッセージ

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [cmosVoltage]

説明

この障害は、CMOS のバッテリ電圧が非常に低くなり、回復不能の可能性がある場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、バッテリを交換してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 425

mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable

moClass: compute:Board

Type: environmental

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

fltMgmtEntityElection-failure

障害コード：F0428

メッセージ

Fabric Interconnect [id], election of primary managemt instance has failed

説明

この障害は、クラスタ構成内のファブリック インターコネクトが、プライマリ ファブリック インターコネクトの選択における合意に到達できなかったという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。

手順 2 L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 3 Cisco UCS Manager CLI で、1 台のファブリック インターコネクトで cluster force primary local-mgmt コマンドを実行します。

手順 4 ファブリック インターコネクトをリブートします。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: election-failure

mibFaultCode: 428

mibFaultName: fltMgmtEntityElectionFailure

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityHa-not-ready

障害コード：F0429

メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA functionality not ready

説明

この障害は、Cisco UCS Manager で、HA クラスタの状態を書き込むための 1 つ以上のシャーシまたはラック サーバを検出できないか、これらと通信できない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。

手順 2 L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 3 IOM または FEX が到達可能であり、サーバ ポートがイネーブルで動作していることを確認します。

手順 4 シャーシまたはラック サーバが電源投入され到達可能であることを確認します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: ha-not-ready

mibFaultCode: 429

mibFaultName: fltMgmtEntityHaNotReady

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityVersion-incompatible

障害コード：F0430

メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services, incompatible versions

説明

この障害は、下位ファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager ソフトウェアが、プライマリ ファブリック インターコネクトのソフトウェアと同じリリースでない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 下位ファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager ソフトウェアをプライマリ ファブリック インターコネクトと同じリリースにアップグレードし、両方のファブリック インターコネクトが同じリリースの Cisco UCS Manager を実行していることを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: version-incompatible

mibFaultCode: 430

mibFaultName: fltMgmtEntityVersionIncompatible

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltEquipmentFanMissing

障害コード：F0434

メッセージ

Fan [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Fan [id] in fex [id] presence: [presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

説明

この障害は、ファン モジュールのファンを検出できないという、まれなイベントで発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 問題を報告しているスロットにファン モジュールを挿入/再挿入します。

手順 2 可能な場合は、ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 434

mibFaultName: fltEquipmentFanMissing

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware

障害コード：F0435

メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is auto upgrading firmware

説明

通常、この障害は、I/O モジュールが自動アップグレードである場合に発生します。自動アップグレードは、IOM のファームウェア バージョンがファブリック インターコネクトのファームウェア バージョンと互換性がない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 IOM とファブリック インターコネクトが同じファームウェア バージョンを実行していない場合は、自動アップグレードの完了を待ちます。

手順 2 IOM のアップグレードが完了したら、Cisco UCS Manager によってこの障害がクリアされていることを確認します。

手順 3 IOM の全体的なステータスが動作可能に変わった後でもこの障害が発生している場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: auto-firmware-upgrade

mibFaultCode: 435

mibFaultName: fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware

moClass: equipment:IOCard

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltFirmwarePackItemImageMissing

障害コード：F0436

メッセージ

[type] image with vendor [hwVendor], model [hwModel] and version [version] is deleted

説明

通常、この障害は、ファームウェア パッケージ項目で参照しているイメージが欠落している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager GUI で、[Firmware Management Images] タブに移動し、欠落しているイメージが入手可能かどうかを確認します。

手順 2 イメージが存在する場合は、クリックして、モデルおよびベンダーを確認します。

手順 3 必要なモデルおよびベンダーのイメージが存在していない場合は、イメージまたはバンドルを Cisco.com Web サイトからダウンロードします。

手順 4 イメージが存在し、障害が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: image-deleted

mibFaultCode: 436

mibFaultName: fltFirmwarePackItemImageMissing

moClass: firmware:PackItem

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/fw-catalog-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

Affected MO: org-[name]/fw-chassis-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

Affected MO: org-[name]/fw-host-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

Affected MO: org-[name]/fw-mgmt-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

Affected MO: org-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-wiring-numbers-unexpected

障害コード：F0440

メッセージ

Chassis discovery policy conflict: Link IOM [chassisId]/[slotId]/[portId] to peer port [switchId]:[peerChassisId]/[peerSlotId]/[peerPortId] not configured

説明

シャーシのディスカバリ ポリシーの設定が、物理的な IOM アップリンクと矛盾しています。Cisco UCS Manager は、シャーシの IOM アップリンクとファブリック インターコネクト間の物理的なケーブル接続よりも多い数のリンクがシャーシのディスカバリ ポリシーに設定されている場合に、この障害を発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシのディスカバリ ポリシーに設定されている数と同じ数以上の IOM アップリンクをケーブル接続し、それに対応する数のサーバ ポートをファブリック インターコネクトに設定していることを確認します。

手順 2 シャーシを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: unexpected-number-of-links

mibFaultCode: 440

mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteWiringNumbersUnexpected

moClass: ether:SwitchIntFIo

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltMgmtEntityManagement-services-failure

障害コード：F0451

メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services have failed

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトで管理サービスが失敗するという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。

手順 2 L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 3 ファブリック インターコネクトをリブートします。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: management-services-failure

mibFaultCode: 451

mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesFailure

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityManagement-services-unresponsive

障害コード：F0452

メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services are unresponsive

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトの管理サービスが応答しない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。

手順 2 L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。

手順 3 ファブリック インターコネクトをリブートします。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: management-services-unresponsive

mibFaultCode: 452

mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesUnresponsive

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltEquipmentChassisInoperable

障害コード：F0456

メッセージ

Chassis [id] operability: [operability]

説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- ファブリック インターコネクトがシャーシと通信できない。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック インターコネクトもシャーシと通信できないことを意味します。

- シャーシに無効な FRU があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager で、障害が発生したシャーシを再認識します。

手順 2 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。

手順 3 I/O モジュールが機能していることを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 456

mibFaultName: fltEquipmentChassisInoperable

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEtherServerIntFIoHardware-failure

障害コード：F0458

メッセージ

IOM [transport] interface [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]Fabric Interconnect [transport] interface [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]IOM [transport] interface [portId] on fex [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明

この障害は、IOM/FEX バックプレーン ポートで、Cisco UCS Manager がハードウェアの障害を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: interface-failed

mibFaultCode: 458

mibFaultName: fltEtherServerIntFIoHardwareFailure

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltDcxVcMgmt-vif-down

障害コード：F0459

メッセージ

IOM [chassisId] / [slotId] ([switchId]) management VIF [id] down, reason [stateQual]

説明

この障害は、I/O モジュールの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとしてレポートした場合に、この障害を発生します。

- ダウン

- エラー

- 使用不可

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシの検出が正常に完了していることを確認します。エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。

手順 2 接続は正しいと思われる場合は、いったんシャーシを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: cmc-vif-down

mibFaultCode: 459

mibFaultName: fltDcxVcMgmtVifDown

moClass: dcx:Vc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]

fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

障害コード：F0460

メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [capacity]

説明

通常、この障害は、サーバのシステム イベント ログ（SEL）が最大容量に近づいていることを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco UCS Manager の SEL をクリアできます。

障害の詳細

Severity: info

Cause: log-capacity

mibFaultCode: 460

mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

moClass: sysdebug:MEpLog

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

障害コード：F0461

メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [capacity]

説明

通常、この障害は、サーバのシステム イベント ログ（SEL）がほとんどいっぱいであることを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は非常に少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco UCS Manager の SEL をクリアできます。

障害の詳細

Severity: info

Cause: log-capacity

mibFaultCode: 461

mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

moClass: sysdebug:MEpLog

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

障害コード：F0462

メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [capacity]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が SEL ポリシーで指定された場所に SEL ファイルを転送できなかったために発生します。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SEL ポリシーの設定を確認し、指定された場所、ユーザ、およびパスワードが正しいことを確認します。

手順 2 SEL を転送してクリアする必要があり、上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: log-capacity

mibFaultCode: 462

mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

moClass: sysdebug:MEpLog

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

fltComputePoolEmpty

障害コード：F0463

メッセージ

server pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、選択したサーバ プールにサーバが含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバ プール ポリシー資格情報の修飾子設定を確認します。サーバの検出後にポリシーが変更されている場合は、サーバを再認識します。

手順 2 手動でサービス プロファイルをサーバと関連付けます。

手順 3 サーバ プールを使用していない場合は、障害を無視します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 463

mibFaultName: fltComputePoolEmpty

moClass: compute:Pool

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/compute-pool-[name]

fltUuidpoolPoolEmpty

障害コード：F0464

メッセージ

UUID suffix pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、UUID 接尾辞プールに UUID 接尾辞が含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プールが使用中である場合は、プールに UUID 接尾辞のブロックを追加します。

手順 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 464

mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty

moClass: uuidpool:Pool

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]

fltIppoolPoolEmpty

障害コード：F0465

メッセージ

IP pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、IP アドレス プールに IP アドレスが含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プールが使用中である場合は、プールに IP アドレスのブロックを追加します。

手順 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 465

mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty

moClass: ippool:Pool

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets/ip-pool-[name]

Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]

fltMacpoolPoolEmpty

障害コード：F0466

メッセージ

MAC pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、MAC アドレス プールに MAC アドレスが含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プールが使用中である場合は、プールに MAC アドレスのブロックを追加します。

手順 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 466

mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty

moClass: macpool:Pool

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]

fltFirmwareUpdatableImageUnusable

障害コード：F0470

メッセージ

backup image is unusable. reason: [operStateQual]

説明

通常、この障害は、エンド ポイントのバックアップ ファームウェア イメージが使用不能である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 エンドポイントの [FSM] タブで障害およびエラー メッセージを確認し、ファームウェア イメージが使用できない理由を特定します。

手順 2 ファームウェア イメージが不良または破損している場合は、別のコピーをシスコ Web サイトからダウンロードし、新しいイメージでエンドポイントのバックアップ バージョンを更新します。

手順 3 イメージが存在し、障害が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: image-unusable

mibFaultCode: 470

mibFaultName: fltFirmwareUpdatableImageUnusable

moClass: firmware:Updatable

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-updatable

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-updatable

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-updatable

fltFirmwareBootUnitCantBoot

障害コード：F0471

メッセージ

unable to boot the startup image. End point booted with backup image.

説明

通常、この障害は、エンド ポイントのスタートアップ ファームウェア イメージが破損しているかまたは無効であり、エンドポイントがそのイメージから起動できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 エンドポイントの [FSM] タブで障害およびエラー メッセージを確認し、ファームウェア イメージが使用できない理由を特定します。エラー メッセージには、通常、イメージが間違っている、またはチェックサムが失敗したなど、エンドポイントがスタートアップ イメージから起動できない理由の説明が含まれています。

手順 2 ファームウェア イメージが不良または破損している場合は、別のコピーをシスコ Web サイトからダウンロードし、新しいイメージでエンドポイントのスタートアップ バージョンを更新します。

手順 3 障害が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: image-cannot-boot

mibFaultCode: 471

mibFaultName: fltFirmwareBootUnitCantBoot

moClass: firmware:BootUnit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltFcpoolInitiatorsEmpty

障害コード：F0476

メッセージ

FC pool [purpose] [name] is empty

説明

通常、この障害は、WWN プールに WWN が含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プールが使用中である場合は、プールに WWN のブロックを追加します。

手順 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 476

mibFaultName: fltFcpoolInitiatorsEmpty

moClass: fcpool:Initiators

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]

fltEquipmentIOCardInaccessible

障害コード：F0478

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is inaccessible

説明

通常、この障害は、I/O モジュールがファブリック インターコネクトとの接続を失ったために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 478

mibFaultName: fltEquipmentIOCardInaccessible

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltDcxVIfLinkState

障害コード：F0479

メッセージ

Virtual interface [id] link state is down

説明

この障害は、Cisco UCS がアップリンク ポートからのデータを送受信できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害の発生したアップリンク ポートを再度イネーブルにします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vif-down

mibFaultCode: 479

mibFaultName: fltDcxVIfLinkState

moClass: dcx:VIf

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]

fltEquipmentFanModuleDegraded

障害コード：F0480

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

説明

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 ファン モジュールのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 480

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleDegraded

moClass: equipment:FanModule

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltEquipmentIOCardPost-failure

障害コード：F0481

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) POST failure

説明

通常、この障害は、電源投入時自己診断テスト（POST）の実行中に I/O モジュールでエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST 中に発生したエラーによって異なります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 I/O モジュールの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、I/O モジュールの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、I/O モジュールのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 POST の結果が FRU エラーを示している場合、UCS Manager に FRU の障害が発生したかどうかをチェックし、その障害に対する推奨処置を実行します。

手順 3 それ以外の場合は、I/O モジュールをリブートします。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-problem

mibFaultCode: 481

mibFaultName: fltEquipmentIOCardPostFailure

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

障害コード：F0484

メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度よりかなり遅く、ファンに障害が発生した可能性がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、シャーシの詳細な show tech-support ファイルを作成し、ファン モジュールを交換します。必要に応じて、Cisco TAC に連絡してください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: performance-problem

mibFaultCode: 484

mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

moClass: equipment:Fan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

fltMemoryUnitIdentity-unestablishable

障害コード：F0502

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUDIMM [location] on server [id] has an invalid FRUDIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] has an invalid FRU

説明

通常、この障害は、サーバ内で Cisco UCS Manager がサポートされていない DIMM を検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、サーバにサポートされていない DIMM または DIMM 設定がある可能性があります。show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 502

mibFaultName: fltMemoryUnitIdentityUnestablishable

moClass: memory:Unit

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltComputePhysicalPost-failure

障害コード：F0517

メッセージ

Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] POST or diagnostic failure

説明

通常、この障害は、POST 中にサーバで診断障害またはエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバの POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアクセスできます。

手順 2 サーバをリブートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-problem

mibFaultCode: 517

mibFaultName: fltComputePhysicalPostFailure

moClass: compute:Physical

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltEquipmentPsuOffline

障害コード：F0528

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置ユニットがオフラインになっていることを検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

手順 2 電源が 220 V であることを確認します。

手順 3 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。

手順 4 PSU を取り外して再度設置します。

手順 5 PSU を交換します。

手順 6 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、PSU の種類を書き留め、show tech-support コマンドを実行して、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-offline

mibFaultCode: 528

mibFaultName: fltEquipmentPsuOffline

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltStorageRaidBatteryInoperable

障害コード：F0531

メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、RAID バックアップ ユニットが動作しないときに発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 バックアップ ユニットがバッテリの場合、バッテリを交換します。

手順 2 バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプでそのスーパーキャパシタが見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。

手順 3 バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプで TFM が見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 531

mibFaultName: fltStorageRaidBatteryInoperable

moClass: storage:RaidBattery

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

fltSysdebugMEpLogTransferError

障害コード：F0532

メッセージ

Server [chassisId]/[slotId] [type] transfer failed: [operState]Server [id] [type] transfer failed: [operState]

説明

この障害は、SEL など、管理対象のエンドポイント ログ ファイルを転送できなかった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が SEL に関連している場合は、サーバの CIMC への接続を確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: file-transfer-failed

mibFaultCode: 532

mibFaultName: fltSysdebugMEpLogTransferError

moClass: sysdebug:MEpLog

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

fltComputeRtcBatteryInoperable

障害コード：F0533

メッセージ

RTC Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

説明

この障害は、CMOS のバッテリ電圧が正常な動作範囲を下回っている場合に発生します。これは、システム クロックに影響します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、CMOS バッテリを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 533

mibFaultName: fltComputeRtcBatteryInoperable

moClass: compute:RtcBattery

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/rtc-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/rtc-battery

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/rtc-battery

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0535

メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 535

mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

moClass: memory:BufferUnit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0536

メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 536

mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical

moClass: memory:BufferUnit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0537

メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 537

mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable

moClass: memory:BufferUnit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

fltComputeIOHubThermalNonCritical

障害コード：F0538

メッセージ

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、IO コントローラの温度が非重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 538

mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical

moClass: compute:IOHub

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

fltComputeIOHubThermalThresholdCritical

障害コード：F0539

メッセージ

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、IO コントローラの温度が重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。

手順 2 可能であれば、しばらくの間、サーバの電源をオフにしておくことを検討してください。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 539

mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdCritical

moClass: compute:IOHub

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0540

メッセージ

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明

この障害は、IO コントローラの温度が動作回復の可能な範囲から外れている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 すぐにサーバをシャットダウンします。

手順 2 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 540

mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable

moClass: compute:IOHub

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

fltEquipmentChassisIdentity-unestablishable

障害コード：F0543

メッセージ

Chassis [id] has an invalid FRU

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないシャーシが検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 543

mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentityUnestablishable

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltSwVlanPortNsResourceStatus

障害コード：F0549

メッセージ

Vlan-Port Resource exceeded

説明

この障害は、Cisco UCS インスタンスの設定済み VLAN の合計数が、ファブリック インターコネクトの設定済み VLAN の最大許容数を超えた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で、ポート VLAN の数をチェックし、システムが VLAN の最大数をいくつ超過したかを確認します。

手順 2 次のいずれかの方法で VLAN ポートの数を減らします。

– LAN クラウドに設定されている VLAN を削除します。

– vNIC に設定されている VLAN を削除します。

– 1 つ以上の vNIC の設定を解除します。

– ファブリック インターコネクトの 1 つまたは複数のアップリンク イーサネット ポートの設定を解除します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: limit-reached

mibFaultCode: 549

mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatus

moClass: sw:VlanPortNs

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

fltFabricLanPinGroupEmpty

障害コード：F0621

メッセージ

LAN Pin Group [name] is empty

説明

通常、この障害は、LAN ピン グループにターゲットが含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、LAN ピン グループにターゲットを追加します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pin-group

mibFaultCode: 621

mibFaultName: fltFabricLanPinGroupEmpty

moClass: fabric:LanPinGroup

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]

fltFabricSanPinGroupEmpty

障害コード：F0622

メッセージ

SAN Pin Group [name] is empty

説明

通常、この障害は、SAN ピン グループにターゲットが含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、SAN ピン グループにターゲットを追加します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pin-group

mibFaultCode: 622

mibFaultName: fltFabricSanPinGroupEmpty

moClass: fabric:SanPinGroup

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]

fltAdaptorExtEthIfMisConnect

障害コード：F0625

メッセージ

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- Cisco UCS Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートまたは FEX ポートと、アダプタの外部インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。

- Cisco UCS Manager によって、ファブリック インターコネクトまたは FEX と、その非ピア アダプタのインターフェイスとの間に、誤って接続されたリンクが検出されている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタのリンクが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。

手順 2 この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-misconnected

mibFaultCode: 625

mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMisConnect

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fltAdaptorHostEthIfMisConnect

障害コード：F0626

メッセージ

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

説明

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- Cisco UCS Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートと、ホスト イーサネット インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。

- Cisco UCS Manager によって、ホスト インターフェイスと非ピア ファブリック インターコネクトとの間に誤って接続されたリンクが検出されている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ホスト イーサネット インターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトに属するポートに接続されているかどうかを確認します。

手順 2 接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-misconnected

mibFaultCode: 626

mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMisConnect

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem

障害コード：F0635

メッセージ

Power cap application failed for chassis [id]

説明

通常、この障害は、サーバ CIMC が設定済み電力制限の強制に失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシの電力消費をチェックします。シャーシが電力制限で設定されている電力よりもかなり多くの電力を消費している場合は、他のシャーシの電力消費を削減して増分を相殺できるように、グループの上限を減らすことを検討します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、Cisco UCS Manager とシャーシの show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-cap-fail

mibFaultCode: 635

mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

障害コード：F0637

メッセージ

Power cap application failed for server [chassisId]/[slotId]Power cap application failed for server [id]

説明

通常、この障害は、サーバ CIMC または BIOS が設定済み電力制限の強制に失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバの電力消費をチェックします。サーバが電力制限に設定されている電力よりもかなり多くの電力を消費している場合は、ブレードの制限設定ごとに手動に切り替えます。電力消費がまだ多すぎる場合は、他のシャーシの電力消費を削減して増分を相殺できるように、グループの上限を減らすことを検討します。

手順 2 電力消費がまだ多すぎる場合、CIMC または BIOS のソフトウェアで障害が発生している可能性があります。

手順 3 Cisco UCS Manager とシャーシの show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-cap-fail

mibFaultCode: 637

mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

障害コード：F0640

メッセージ

Insufficient power available to discover server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to discover server [id]

説明

通常、この障害は、グループに使用できる電力がないために検出が失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 グループの上限を増やすことを検討します。

手順 2 Cisco UCS インスタンスのブレード サーバまたはシャーシの数を減らします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-cap-fail

mibFaultCode: 640

mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget

障害コード：F0642

メッセージ

insufficient budget for power group [name]

説明

通常、この障害は、グループの上限が最小ハードウェア要件に満たない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 グループの上限を増やすことを検討します。

手順 2 Cisco UCS インスタンスのブレード サーバまたはシャーシの数を減らします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-cap-fail

mibFaultCode: 642

mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget

moClass: power:Group

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

障害コード：F0643

メッセージ

admin committed insufficient for power group [name], using previous value [operCommitted]

説明

通常、この障害は、グループの上限が最小ハードウェア要件に満たない場合に発生します。このような状況では、Cisco UCS Manager は、プロビジョニングのために以前に入力したグループの上限を使用します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 グループの上限を増やすことを検討します。

手順 2 Cisco UCS インスタンスのブレード サーバまたはシャーシの数を減らします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-cap-fail

mibFaultCode: 643

mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

moClass: power:Group

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning1

障害コード：F0670

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] have started using license grace period.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになっている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、使用中になっているライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-entered

mibFaultCode: 670

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning1

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning2

障害コード：F0671

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] are running in the grace period for more than 10 days.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、10 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 10 日より長く実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-10days

mibFaultCode: 671

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning2

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning3

障害コード：F0672

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] are running in the grace period for more than 30 days.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、30 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 30 日より長く実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-30days

mibFaultCode: 672

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning3

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning4

障害コード：F0673

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] are running in the grace period for more than 60 days.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、60 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 60 日より長く実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-60days

mibFaultCode: 673

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning4

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning5

障害コード：F0674

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] are running in the grace period for more than 90 days.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、90 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 90 日より長く実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: license-graceperiod-90days

mibFaultCode: 674

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning5

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning6

障害コード：F0675

メッセージ

One or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] are running in the grace period for more than 119 days.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、119 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 119 日より長く実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-graceperiod-119days

mibFaultCode: 675

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning6

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseInstanceGracePeriodWarning7

障害コード：F0676

メッセージ

Grace period of one or more ports with license type [feature] on fabric-interconnect [scope] is expired. Please acquire a license for the same.

説明

ファブリック インターコネクトの少なくとも 1 台のポートが、120 日より長く猶予期間で動作しています。通常、この障害は、すべてのデフォルト ライセンスがポートに割り当てられた後、固定モジュールの 1 つ以上のポートがイネーブルになり、ライセンスされていないポートが 120 日より長く実行している場合に発生します。この段階で、システムのライセンス状態は期限切れに設定されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 各ファブリック インターコネクトにインストールされ、消費されるライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、ファブリック インターコネクトの [Admin] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 ライセンスが設定されていないポートをディセーブルにして、イネーブルになっているポートの数を合計ライセンス数まで下げます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-graceperiod-expired

mibFaultCode: 676

mibFaultName: fltLicenseInstanceGracePeriodWarning7

moClass: license:Instance

Type: management

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fltLicenseFileBadLicenseFile

障害コード：F0677

メッセージ

license file [name] on fabric-interconnect [scope] can not be installed

説明

ファブリック インターコネクトのライセンス ファイルのインストールに失敗しました。通常、この障害は、ライセンス ファイルが誤ってフォーマットされているか、ホスト ID がファブリック インターコネクトのホスト ID と一致していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager CLI で、両方のファブリック インターコネクトのホスト ID を確認します。ライセンスのスコープの下で show server-host-id detail コマンドを入力すると、ホスト ID 情報にアクセスできます。

手順 2 ホスト ID とライセンス ファイルの内容を照合します。ホスト ID がいずれかのファブリック インターコネクトのホスト ID と一致している場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。一致していない場合は、Cisco TAC に連絡し、正しいライセンス ファイルを入手してください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-file-uninstallable

mibFaultCode: 677

mibFaultName: fltLicenseFileBadLicenseFile

moClass: license:File

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: false

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fltLicenseFileFileNotDeleted

障害コード：F0678

メッセージ

license file [name] from fabric-interconnect [scope] could not be deleted

説明

ファブリック インターコネクトのライセンス ファイルの削除に失敗しました。通常、この障害は、ライセンス フレームワークでファイルを削除できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-file-not-deleted

mibFaultCode: 678

mibFaultName: fltLicenseFileFileNotDeleted

moClass: license:File

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: false

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fltMgmtIfMisConnect

障害コード：F0688

メッセージ

Management Port [id] in server [id] is mis connected

説明

この障害は、サーバと FEX の接続が変更された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。

手順 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。

手順 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-misconnected

mibFaultCode: 688

mibFaultName: fltMgmtIfMisConnect

moClass: mgmt:If

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet

障害コード：F0689

メッセージ

Assignment of service profile [name] to server [pnDn] failed

説明

選択したサービス プロファイルにサーバを割り当てられませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- 選択したサーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない。

- サービス プロファイルが制限付き移行用に設定されている場合、選択したサーバが現在または以前に割り当てられているサーバと一致していない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、サービス プロファイルの要件を満たしているか、現在または以前に割り当てられているサーバと一致する別のサーバを選択します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: assignment-failed

mibFaultCode: 689

mibFaultName: fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet

moClass: ls:ComputeBinding

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn-req

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn-req

fltEquipmentFexPost-failure

障害コード：F0702

メッセージ

fex [id] POST failure

説明

通常、この障害は、電源投入時自己診断テスト（POST）の実行中に FEX でエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST の実行中にどのエラーが発生したかによって異なります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FEX の POST の結果をチェックします。Cisco UCS Manager GUI では、FEX の [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco UCS Manager CLI では、FEX のスコープの下で show post コマンドを入力すると、POST の結果にアクセスできます。

手順 2 FEX をリブートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-problem

mibFaultCode: 702

mibFaultName: fltEquipmentFexPostFailure

moClass: equipment:Fex

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fltEquipmentFexIdentity

障害コード：F0703

メッセージ

Fex [id] has a malformed FRU

説明

通常、この障害は、FEX の FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 703

mibFaultName: fltEquipmentFexIdentity

moClass: equipment:Fex

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fltAdaptorHostEthIfMissing

障害コード：F0708

メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

説明

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクが欠落しています。Cisco UCS Manager は、以前に設定されたスイッチ ポートと、以前のピア ホスト インターフェイスとの間に欠落した接続を検出すると、この障害を発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタのリンクが、非ピア ファブリック インターコネクトに属するポートに接続されているかどうかを確認します。

手順 2 この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-missing

mibFaultCode: 708

mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMissing

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fltPortPIoInvalid-sfp

障害コード：F0713

メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType]

説明

この障害は、サポートされていないトランシーバの種類を挿入した場合に、ファブリック インターコネクト ポート、ネットワーク側の IOM ポート、または FEX モジュール ポートに対して発生します。ポートにサポートされていないトランシーバがある場合、そのポートは使用できません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、トランシーバをサポート対象の SFP タイプと交換します。サポート対象の SFP のリストについては、シスコ Web サイトにあるドキュメンテーションを参照してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-transceiver

mibFaultCode: 713

mibFaultName: fltPortPIoInvalidSfp

moClass: port:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltMgmtIfMissing

障害コード：F0717

メッセージ

Connection to Management Port [id] in server [id] is missing

説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が削除または設定解除された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。

手順 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。

手順 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-missing

mibFaultCode: 717

mibFaultName: fltMgmtIfMissing

moClass: mgmt:If

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fltFabricEthLanPcEpDown

障害コード：F0727

メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明

通常、この障害は、イーサネット ポート チャネルのメンバ ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 727

mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpDown

moClass: fabric:EthLanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcSanPcEpDown

障害コード：F0728

メッセージ

[type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明

通常、この障害は、ファイバ チャネル ポート チャネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリームのファイバ チャネル スイッチのリンク接続を確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 728

mibFaultName: fltFabricFcSanPcEpDown

moClass: fabric:FcSanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0729

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 729

mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

moClass: equipment:IOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

障害コード：F0730

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 730

mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

moClass: equipment:IOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0731

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 731

mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:IOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentChassisSeeprom-inoperable

障害コード：F0733

メッセージ

Device [id] SEEPROM operability: [seepromOperState]

説明

この障害は、シャーシの共有ストレージ（SEEPROM）が動作しないという、まれなイベントで発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 733

mibFaultName: fltEquipmentChassisSeepromInoperable

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltFabricFcSanPcEpIncompatibleSpeed

障害コード：F0734

メッセージ

Member [slotId]/[portId] cannot be added to SAN Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id], reason: [membership]

説明

通常、この障害は、ファイバ チャネル ポート チャネルの、サポートされるポートの最大ファイバ チャネル速度が、ポート チャネルに対して設定された admin 速度に対応していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

- ポート チャネルのメンバ ポートでサポートされる最大速度と一致するように、ポート チャネルの admin 速度を変更します。

- ファブリック インターコネクトの拡張モジュールを、ポート チャネルに設定された admin 速度と一致する拡張モジュールと交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: incompatible-speed

mibFaultCode: 734

mibFaultName: fltFabricFcSanPcEpIncompatibleSpeed

moClass: fabric:FcSanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcSanPcIncompatibleSpeed

障害コード：F0735

メッセージ

Cannot set admin speed to the requested value, Speed incompatible with member ports in the port-channel

説明

通常、この障害は、ファイバ チャネル ポート チャネルの、サポートされるポートの最大ファイバ チャネル速度が、ポート チャネルに対して設定された admin 速度に対応していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

- ポート チャネルのメンバ ポートでサポートされる最大速度と一致するように、ポート チャネルの admin 速度を変更します。

- ファブリック インターコネクトの拡張モジュールを、ポート チャネルに設定された admin 速度と一致する拡張モジュールと交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: incompatible-speed

mibFaultCode: 735

mibFaultName: fltFabricFcSanPcIncompatibleSpeed

moClass: fabric:FcSanPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]

fltExtmgmtIfMgmtifdown

障害コード：F0736

メッセージ

Management interface on Fabric Interconnect [id] is [operState].

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトによって、外部管理インターフェイスの動作状態がダウンになっていることが報告された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック インターコネクトの外部管理インターフェイスの状態遷移をチェックします。

手順 2 外部管理インターフェイスのリンク接続をチェックします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: mgmtif-down

mibFaultCode: 736

mibFaultName: fltExtmgmtIfMgmtifdown

moClass: extmgmt:If

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/extmgmt-intf

fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient

障害コード：F0740

メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as group cap is low. Please consider raising the cap.

説明

通常、この障害は、更新されたグループの上限が最小ハードウェア要件を満たすのに不十分なため、結果として、電力グループに追加されたシャーシを制限できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 グループの上限を増やすことを検討します。

手順 2 Cisco UCS インスタンスのブレード サーバまたはシャーシの数を減らします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: group-cap-insufficient

mibFaultCode: 740

mibFaultName: fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient

moClass: power:ChassisMember

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

障害コード：F0741

メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least one of the CMC or CIMC or BIOS firmware version is less than 1.4. Please upgrade the firmware for cap to be applied.

説明

通常、この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco UCS Release 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、CIMC ファームウェア（および必要に応じて Cisco UCS インスタンスすべて）を、Cisco UCS Release 1.4 以降にアップグレードすることを検討してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: old-chassis-component-firmware

mibFaultCode: 741

mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

moClass: power:ChassisMember

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient

障害コード：F0742

メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least two PSU need to be powered

説明

通常、この障害は、少なくとも 2 台の PSU に電源が投入されていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、少なくとも 2 台の PSU を取り付け、電源をオンにします。

障害の詳細

Severity: major

Cause: psu-insufficient

mibFaultCode: 742

mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient

moClass: power:ChassisMember

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure

障害コード：F0743

メッセージ

Chassis [id] was configured for redundancy, but running in a non-redundant configuration.

説明

通常、この障害は、シャーシの電源冗長に失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシに PSU を追加することを検討します。

手順 2 非機能的な PSU を交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: psu-redundancy-fail

mibFaultCode: 743

mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure

moClass: power:ChassisMember

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

障害コード：F0744

メッセージ

P-State lowered as consumption hit power cap for server [chassisId]/[slotId]P-State lowered as consumption hit power cap for server [id]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がアクティブにブレード サーバの電力を制限している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合に必要なアクションはありません。

障害の詳細

Severity: info

Cause: power-consumption-hit-limit

mibFaultCode: 744

mibFaultName: fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

障害コード：F0747

メッセージ

Auto core transfer failure at remote server [hostname]:[path] [exportFailureReason]

説明

この障害は、Cisco UCS Manager がリモート TFTP サーバにコア ファイルを転送できない場合に発生します。これは、通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート TFTP サーバにアクセスできない。

- パス、ポート、サーバ名など、コア エクスポート ターゲットに指定されている TFTP サーバの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 リモート サーバへの接続を確認します。

手順 2 リモート サーバのパス情報を確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tftp-server-error

mibFaultCode: 747

mibFaultName: fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: sysdebug

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fltFabricMonSpanConfigFail

障害コード：F0757

メッセージ

Configuration for traffic monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

説明

通常、この障害は、トラフィック モニタリング セッションの設定が正しくない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、障害の説明に示されている設定の問題を修正します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: config-error

mibFaultCode: 757

mibFaultName: fltFabricMonSpanConfigFail

moClass: fabric:Mon

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]

fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient

障害コード：F0764

メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as the available PSU power is not enough for the chassis and the blades. Please correct the problem by checking input power or replace the PSU.

説明

通常、この障害は、使用可能な PSU 電源がシャーシとブレードの電力バジェットを導入するのに十分ではない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、PSU 入力電源をチェックするか、PSU を交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: psu-insufficient

mibFaultCode: 764

mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerBudgetTStateTransition

障害コード：F0765

メッセージ

Blade [chassisId]/[slotId] has been severely throttled. CIMC はブレードにバジェットが再導入された場合、またはブレードをリブートすることによって、回復できます。If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliantRack server [id] has been severely throttled. CIMC はブレードにバジェットが再導入された場合、またはブレードをリブートすることによって、回復できます。If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant.

説明

通常、この障害は、プロセッサの T 状態を使用して CPU を強く抑制している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 影響を受ける電力グループ、ブレード サーバ、またはシャーシの電力バジェットを再導入します。

手順 2 問題が解決しない場合は、ブレード サーバをリブートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: no-ack-from-bios

mibFaultCode: 765

mibFaultName: fltPowerBudgetTStateTransition

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

障害コード：F0766

メッセージ

Insufficient budget to apply no-cap priority through policy [name]. Blades will continue to be capped

説明

この障害は、電源ポリシーを 1 つ以上のブレード サーバに適用できない場合に発生します。影響を受けるブレード サーバは、それらのサーバの電力バジェットが制限されているため、電力制限なしで正常に動作することはできません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 電源ポリシー内のブレード サーバの電力バジェットを増やします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: no-cap-fail

mibFaultCode: 766

mibFaultName: fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

moClass: power:Policy

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/power-policy-[name]

Affected MO: policy-ep/system-policies/power-policy-[name]

fltMgmtIfNew

障害コード：F0772

メッセージ

New connection discovered on Management Port [id] in server [id]

説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が追加または変更された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。

手順 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。

手順 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: new-link

mibFaultCode: 772

mibFaultName: fltMgmtIfNew

moClass: mgmt:If

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fltAdaptorExtEthIfMissing

障害コード：F0775

メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco UCS Manager は、以前にファブリック インターコネクトまたは FEX に設定されたポートと、以前のピア ネットワーク側アダプタ インターフェイスとの間の接続が誤っているかまたは欠落していることを検出した場合に、この障害を発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタのインターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。

手順 2 この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: link-missing

mibFaultCode: 775

mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMissing

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable

障害コード：F0776

メッセージ

Local disk [id] on server [serverId] is not usable by the operating system

説明

この障害は、サーバのディスク ドライブが、ストレージ コントローラでサポートされていないスロットに存在する場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているスロットにサーバのディスク ドライブを挿入します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 776

mibFaultName: fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable

moClass: storage:LocalDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/disk-[id]

fltFabricEthEstcPcEpDown

障害コード：F0777

メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明

通常、この障害は、イーサネット ポート チャネルのメンバ ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 777

mibFaultName: fltFabricEthEstcPcEpDown

moClass: fabric:EthEstcPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltEquipmentFexIdentity-unestablishable

障害コード：F0778

メッセージ

Fex [id] has an invalid FRU

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないシャーシを検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 778

mibFaultName: fltEquipmentFexIdentityUnestablishable

moClass: equipment:Fex

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fltEquipmentFanModuleInoperable

障害コード：F0794

メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

説明

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付けてください。複数のファンがこの障害の影響を受けている場合は、一度に 1 つずつファン モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 794

mibFaultName: fltEquipmentFanModuleInoperable

moClass: equipment:FanModule

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler

障害コード：F0795

メッセージ

Schedule [schedName] referenced by maintenance policy [name] does not exist

説明

メンテナンス ポリシーによって参照されているスケジュールが存在していません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- スケジュールが存在しない。

- スケジュールが削除された。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 指定されたスケジュールが存在するかどうかを確認します。削除または欠落している場合は、作成してみます。

手順 2 指定されたスケジュールが削除または欠落している場合は、再作成します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: non-existent-scheduler

mibFaultCode: 795

mibFaultName: fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler

moClass: lsmaint:MaintPolicy

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/maint-[name]

fltFabricVsanErrorDisabled

障害コード：F0796

メッセージ

VSAN [name] is [operState]

説明

通常、この障害は、VSAN の ID が 3840 ～ 4078 の制限付き範囲内にあり、ファブリック インターコネクトでファイバ チャネルのエンド ホスト モードがイネーブルになっている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック インターコネクトのポート チャネルを削除します。

手順 2 ファブリック インターコネクトのアップリンク トランキングをディセーブルにします。

手順 3 ファイバ チャネル スイッチ モードのファブリック インターコネクトを設定します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vsan-misconfigured

mibFaultCode: 796

mibFaultName: fltFabricVsanErrorDisabled

moClass: fabric:Vsan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/san/net-[name]

fltFabricVsanEpErrorDisabled

障害コード：F0797

メッセージ

[type] Port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] has VSAN [id] in error disabled statePort channel [portId] on fabric interconnect [switchId] has VSAN [id] in error disabled state

説明

通常、この障害は、ポートが制限付き範囲（3840 ～ 4078）内の ID を持つ VSAN に割り当てられているか、または予約済みの VSAN 4079 である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VSAN ID が 3840 ～ 4078 の制限付き範囲内にある場合は、次の手順を実行します。

a. ファブリック インターコネクトのポート チャネルを削除します。

b. ファブリック インターコネクトのアップリンク トランキングをディセーブルにします。

c. ファイバ チャネル スイッチ モードのファブリック インターコネクトを設定します。

手順 2 VSAN が予約済みの VSAN 4079 である場合は、予約されていない VSAN にポートを割り当てます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vsan-misconfigured

mibFaultCode: 797

mibFaultName: fltFabricVsanEpErrorDisabled

moClass: fabric:VsanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fc-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsan-[id]

fltPowerBudgetFirmwareMismatch

障害コード：F0798

メッセージ

Firmware on blade [chassisId]/[slotId] does not allow chassis level power capping. Please consider upgrading to at least 1.4 version

説明

通常、この障害は、サーバの CIMC または BIOS ファームウェアが Cisco UCS Release 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、CIMC ファームウェア（および必要に応じて Cisco UCS インスタンスすべて）を、Cisco UCS Release 1.4 以降にアップグレードすることを検討してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: old-firmware

mibFaultCode: 798

mibFaultName: fltPowerBudgetFirmwareMismatch

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltProcessorUnitIdentity-unestablishable

障害コード：F0801

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUProcessor [id] on server [id] has an invalid FRUProcessor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] has an invalid FRU

説明

通常、この障害は、サポートされていない CPU を Cisco UCS Manager がサーバ内で検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、サーバ内にサポートされていない CPU 設定がある可能性があります。show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 801

mibFaultName: fltProcessorUnitIdentityUnestablishable

moClass: processor:Unit

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltIqnpoolPoolEmpty

障害コード：F0821

メッセージ

iqn pool [name] is empty

説明

通常、この障害は、IQN プールに IQN が含まれていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プールが使用中である場合は、プールに IQN のブロックを追加します。

手順 2 プールが使用中でない場合は、障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: empty-pool

mibFaultCode: 821

mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty

moClass: iqnpool:Pool

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]

fltFabricDceSwSrvPcEpDown

障害コード：F0831

メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明

通常、この障害は、ファブリック ポート チャネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FEX または IOM とファブリック インターコネクト間のリンク接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 831

mibFaultName: fltFabricDceSwSrvPcEpDown

moClass: fabric:DceSwSrvPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEpMgrEpTransModeFail

障害コード：F0832

メッセージ

Port constraint violation on switch [id]: [confQual]

説明

この障害は、少なくとも 1 台の論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクトの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。設定は次の制約を満たしている必要があります。

- 最初のファイバ チャネル ポートは奇数のポート番号である必要があります。Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトへアップグレードすると、この制限に違反することはなくなります。

- 中間に存在する未設定 FC ポートを使用して、すべての FC ポートを連続的に設定する必要があります。これは、Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクト設定から Cisco UCS 6200 シリーズのファブリック インターコネクトに設定をインポートした場合の、Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクトからのアップグレード時に発生する可能性があります。たとえば、Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクトには、ポート FC2/1 から FC2/6 までが設定されたポートを持つ FC 拡張モジュールがあります。Cisco UCS 6200 シリーズのファブリック インターコネクトにその設定をインポートした場合、FC ポート 2/7 から 2/16 は未設定のままになります。欠落している FC ポートを設定することで、この問題を修正できます。

- イーサネット範囲と FC ポート範囲は重複できません。これは、Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6200 シリーズのファブリック インターコネクトにアップグレードするときに発生する可能性があります。たとえば、一部の Cisco UCS 6100 拡張モジュールには、FC ポート 2/1 とイーサネット ポート 2/1 のように、同じ ID の FC ポートとイーサネット ポートがあります。

- ファブリック インターコネクト ID/モジュール ID/ポート ID ごとに最大で 1 台の論理ポートが必要です。たとえば、1 台のポートをイーサネットおよび FC の両方として設定することはできません。これは、Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクトからのアップグレード時に発生することがあります。たとえば、一部の Cisco UCS 6100 拡張モジュールには、FC ポート 2/1 とイーサネット ポート 2/1 のように、同じ ID の FC ポートとイーサネット ポートがあります。

- モジュール内で、イーサネット ポートのポート ID は最小の FC ポート ID よりも小さい必要があります。これはすべてのイーサネット ポートが左側に、すべての FC ポートが右側になければならないことを意味します。これは固定モジュールに 40 ポートを搭載した Cisco UCS 6140 ファブリック インターコネクトから、固定モジュールに 32 ポートを搭載した Cisco UCS 6248 ファブリック インターコネクトへのアップグレード時に発生することがあります。たとえば、Cisco UCS 6248 が最初にイーサネット ポート 1/1 ～ 1/16 および FC ポート 1/17 ～ 1/32 で設定されていた場合、イーサネット ポート 1/1 ～ 1/32 が未設定でイーサネット ポート 1/33 ～ 1/40 が設定された Cisco UCS 6140 から設定をインポートすると、結果の設定はイーサネット 1/1 ～ 1/16、FC 1/17 ～ 1/32、およびイーサネット 1/33 ～ 1/40 になります。これは有効な設定ではありません。ポート 1/33 ～ 1/40 を削除して設定を修正する必要があります。

- 非 Unified イーサネット ポートは FC ポートとして設定できません。次の点に注意してください。

– Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトへアップグレードすると、この制限に違反することはなくなります。

– Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトへダウングレードすると、この制限に違反する場合があります。

– この制限は、Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトのポートを事前プロビジョニングし、要件と一致しない拡張モジュールを取り付けた場合に違反することがあります。

- 非 Unified FC ポートはイーサネット ポートとして設定できません。次の点に注意してください。

– Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトへアップグレードすると、この制限に違反することはなくなります。

– Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトへダウングレードすると、この制限に違反する場合があります。

– この制限は、Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトのポートを事前プロビジョニングし、要件と一致しない拡張モジュールを取り付けた場合に違反することがあります。

- Cisco UCS 6100 シリーズのファブリック インターコネクトでは、サーバ ポートを拡張モジュールに設定できません。Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトから Cisco UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトへダウングレードすると、この制限に違反する場合があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。

手順 2 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。

手順 3 Cisco UCS Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco UCS Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。

手順 4 その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: config-error

mibFaultCode: 832

mibFaultName: fltFabricEpMgrEpTransModeFail

moClass: fabric:EpMgr

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fltFabricVlanMisconfigured

障害コード：F0833

メッセージ

VLAN [name] is [operState] because of conflicting vlan-id with a fcoe-vlan

説明

通常、この障害は、VLAN に FCoE VLAN と同じ ID がある場合に発生します。この問題は、トラフィックを中断させる可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VLAN ID を確認します。

手順 2 VLAN の ID が同じファブリック インターコネクトの VLAN に割り当てられている FCoE VLAN の ID と一致している場合は、VLAN または FCoE VLAN の ID を変更します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: vlan-misconfigured

mibFaultCode: 833

mibFaultName: fltFabricVlanMisconfigured

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricPIoEpErrorMisconfigured

障害コード：F0834

メッセージ

Interface [name] is [operState]. Reason: [operStateReason]

説明

この障害は、論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクトの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。

手順 2 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。

手順 3 Cisco UCS Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco UCS Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。

手順 4 その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: interface-misconfigured

mibFaultCode: 834

mibFaultName: fltFabricPIoEpErrorMisconfigured

moClass: fabric:PIoEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fc-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/cart-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

Affected MO: fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]

Affected MO: fabric/server/compute-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

障害コード：F0835

メッセージ

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId]. Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[portId].

説明

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco UCS インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: missing-primary-vlan

mibFaultCode: 835

mibFaultName: fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

moClass: fabric:EthLanEp

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan

障害コード：F0836

メッセージ

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port-channel: [portId].

説明

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco UCS インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: missing-primary-vlan

mibFaultCode: 836

mibFaultName: fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan

moClass: fabric:EthLanPc

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

fltVnicEtherPinningMismatch

障害コード：F0840

メッセージ

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have all the required vlans configured

説明

この障害は、サービス プロファイルの vNIC に必要な 1 つ以上の VLAN が、ハード ピン接続された LAN ピン グループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルに設定されていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager GUI の LAN アップリンク マネージャで、LAN ピン グループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの vNIC のすべての VLAN を設定します。Cisco UCS Manager CLI を使用する場合は、スコープ /eth-uplink/vlan に移動し、LAN ピン グループに必要なメンバー ポートを作成します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pinning-mismatch

mibFaultCode: 840

mibFaultName: fltVnicEtherPinningMismatch

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltVnicEtherPinningMisconfig

障害コード：F0841

メッセージ

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] is missing or misconfigured

説明

この障害は、ハード ピン接続された LAN ピン グループ用の vNIC ターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの 1 つまたは複数が、欠落しているかまたは不適切なポート タイプとして誤って設定されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 LAN ピン グループの設定を確認します。

手順 2 ピン グループのポートおよびポート チャネルの設定を修正します。

手順 3 必要なすべての VLAN がターゲット ポートまたはポート チャネルで許可されていることを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: pinning-misconfig

mibFaultCode: 841

mibFaultName: fltVnicEtherPinningMisconfig

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltProcessorUnitDisabled

障害コード：F0842

メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id] operState: [operState]Processor [id] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] operState: [operState]

説明

この障害は、プロセッサがディセーブルになっているという、まれなイベントで発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 この障害がブレード サーバで発生した場合は、サーバをシャーシから取り外して、もう一度差し込みます。

手順 2 Cisco UCS Manager で、いったんブレード サーバを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-disabled

mibFaultCode: 842

mibFaultName: fltProcessorUnitDisabled

moClass: processor:Unit

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

fltMemoryUnitDisabled

障害コード：F0844

メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]DIMM [location] on server [id] operaState: [operState]DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] operState: [operState]

説明

この障害は、サーバ BIOS が DIMM をディセーブルにした場合に発生します。BIOS は、DIMM の場所が正しくない、または速度に互換性がないなどのいくつかの理由で、DIMM をディセーブルにする可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、『Cisco UCS B-Series Troubleshooting Guide』を参照し、DIMM の問題の解決方法を確認してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-disabled

mibFaultCode: 844

mibFaultName: fltMemoryUnitDisabled

moClass: memory:Unit

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

障害コード：F0856

メッセージ

Activation failed and Activate Status set to failed.

説明

この障害は通常、ファームウェアのアクティベーションが失敗した場合、またはアクティベーション後の実行イメージが対応するスタートアップ イメージでない場合に発生します。

- ファームウェアのアクティベーションが失敗した。

- アクティベーション後にサーバで実行しているファームウェアのバージョンが、スタートアップ イメージとして Cisco UCS Manager に一覧されているバージョンではない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が発生したエンドポイントの [FSM] タブに移動し、アクティベーションが失敗したという理由のエラー説明を確認します。

手順 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

手順 3 可能な場合は、エラー メッセージで説明されている問題を修正します。

手順 4 問題が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: activation-failed

mibFaultCode: 856

mibFaultName: fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

moClass: firmware:BootUnit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltFabricInternalPcDown

障害コード：F0858

メッセージ

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明

この障害は、サーバの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとしてレポートした場合に、この障害を発生します。

- ダウン

- エラー

- 使用不可

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバの検出が成功していることを確認します。

手順 2 エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。

手順 3 接続は正しいと思われる場合は、いったんサーバを停止し、再始動します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: operational-state-down

mibFaultCode: 858

mibFaultName: fltFabricInternalPcDown

moClass: fabric:InternalPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]

fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-error

障害コード：F0863

メッセージ

device [chassis1], error accessing shared-storage

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 863

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage error

障害コード：F0864

メッセージ

device [chassis2], error accessing shared-storage

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 864

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage error

障害コード：F0865

メッセージ

device [chassis3], error accessing shared-storage

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 865

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityHa-ssh-keys-mismatched

障害コード：F0866

メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services, mismatched SSH keys

説明

この障害は、次のいずれかのシナリオが発生したことを示します。

- クラスタ構成で HA に使用されている内部 SSH キーが一致していない。これにより、特定の操作が失敗します。

- 別のファブリック インターコネクトが、最初にプライマリの既存の設定を消去せずに、クラスタ内のプライマリ ファブリック インターコネクトに接続されている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 下位ファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager CLI にログインします。

手順 2 connect local-mgmt と入力します。

手順 3 erase configuration と入力し、下位ファブリック インターコネクトの設定を消去してリブートします。

手順 4 セカンダリ ファブリック インターコネクトがリブートされたら、クラスタ用に再設定します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: ha-ssh-keys-mismatched

mibFaultCode: 866

mibFaultName: fltMgmtEntityHaSshKeysMismatched

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtPmonEntryUCSM process failure

障害コード：F0867

メッセージ

UCSM process [name] failed on FI [switchId]

説明

この障害は、Cisco UCS Manager のプロセス クラッシュという、まれなイベントで発生します。通常、障害が発生したプロセスは再起動し、問題から回復します。プロセスが正常に再起動した後、保留中の操作が再始動されます。

推奨処置

この障害の発生時にプロセスが正常に再起動しなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: ucsm-process-failure

mibFaultCode: 867

mibFaultName: fltMgmtPmonEntryUCSMProcessFailure

moClass: mgmt:PmonEntry

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]/[name]

fltComputeBoardPowerFail

障害コード：F0868

メッセージ

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]

説明

通常、この障害は、CIMC がサーバの電源をオンにできない場合に発生します。これは、ハードウェアのコンポーネント障害を示している可能性があります。

推奨処置

この障害が表示される場合、次の処理を実行します。

手順 1 ブレード サーバの場合は、ブレード サーバをシャーシから取り外し、取り付け直します。

手順 2 ラック サーバの場合は、手動でサーバの A/C 電源を再投入します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: power-problem

mibFaultCode: 868

mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail

moClass: compute:Board

Type: environmental

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

fltComputeABoardThermalProblem

障害コード：F0869

メッセージ

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]

説明

通常、この障害は、サーバのマザーボード温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバのファンが正しく動作していることを確認します。

手順 2 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 869

mibFaultName: fltComputeABoardThermalProblem

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltVmVifLinkState

障害コード：F0876

メッセージ

Virtual interface [vifId] link is down; reason [stateQual]

説明

この障害は、Cisco UCS がアップリンク ポートからのデータを送受信できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害の発生したアップリンク ポートをイネーブルにします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: vif-down

mibFaultCode: 876

mibFaultName: fltVmVifLinkState

moClass: vm:Vif

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]

fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

障害コード：F0881

メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] shutdown reason:[powerStateQualifier]

説明

通常、この障害は、予想よりも電流が多い、予想よりも温度が高い、またはファンで障害が発生しているために、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置ユニットがシャットダウンした場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシまたはラック内のサーバのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

手順 7 電源が 220 V であることを確認します。

手順 8 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。

手順 9 PSU を取り外して再度設置します。

手順 10 PSU を交換します。

手順 11 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-offline

mibFaultCode: 881

mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

moClass: equipment:Psu

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuPowerThreshold

障害コード：F0882

メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power thresholdPower supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold

説明

この障害は、電源装置ユニットが電流を過剰に引き込んでいる場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: power-problem

mibFaultCode: 882

mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentPsuInputError

障害コード：F0883

メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltagePower supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage

説明

この障害は、電源コードが切断されているか、または入力電圧が誤っている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: power-problem

mibFaultCode: 883

mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError

moClass: equipment:Psu

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentSwitchCardPowerOff

障害コード：F0884

メッセージ

Switch card is powered down.

説明

この障害は、スイッチ カードの電源がオフになっている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: power-down

mibFaultCode: 884

mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardPowerOff

moClass: equipment:SwitchCard

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]

fltNetworkElementInventoryFailed

障害コード：F0885

メッセージ

Fabric Interconnect [id] inventory is not complete [inventoryStatus]

説明

Cisco UCS Manager は、管理サブシステムが I/O カードまたは物理ポートなどの物理コンポーネントのインベントリを実行できない場合に、この障害を発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 HA クラスタの両方のファブリック インターコネクトが同じソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。

手順 2 ファブリック インターコネクト ソフトウェアが、Cisco UCS Manager ソフトウェアと互換性のあるバージョンであることを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: inventory-failed

mibFaultCode: 885

mibFaultName: fltNetworkElementInventoryFailed

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltAdaptorUnitExtnUnidentifiable-fru

障害コード：F0900

メッセージ

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がパススルー アダプタなどのサポートされていないアダプタ ユニット拡張を検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされているアダプタ ユニット拡張が取り付けられていることを確認します。

手順 2 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unidentifiable-fru

mibFaultCode: 900

mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnUnidentifiableFru

moClass: adaptor:UnitExtn

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

fltAdaptorUnitExtnMissing

障害コード：F0901

メッセージ

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明

通常、この障害は、パススルー アダプタなどの I/O アダプタ ユニット拡張が欠落しているときに発生します。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、パススルー アダプタなど、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張がないことが報告されている。

- エンドポイントで、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張を検出できないか、これと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタ ユニット拡張がサーバのアダプタ スロットに正しく接続されていることを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 901

mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnMissing

moClass: adaptor:UnitExtn

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

fltEquipmentFexFex-unsupported

障害コード：F0902

メッセージ

Fex [id] with model [model] is unsupported

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていない FEX を検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンは認識されません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サポートされている FEX が取り付けられていることを確認します。

手順 2 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: fex-unsupported

mibFaultCode: 902

mibFaultName: fltEquipmentFexFexUnsupported

moClass: equipment:Fex

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fltVnicIScsiConfig-failed

障害コード：F0903

メッセージ

iSCSI vNIC [name], service profile [name] has duplicate iqn name [initiatorName]

説明

通常、この障害は、IScsi Vnic が同じ iqn の名前を参照した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 iqn の名前が iSCSI vnic ごとに固有であることを確認します。

手順 2 show identity iqn を使用して、iSCSI vnic がその領域に登録されているかどうかをチェックします。

手順 3 その領域での iqn の登録には、サービス プロファイルの説明を変更するなど、妨げにならないアクションを実行します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-failed

mibFaultCode: 903

mibFaultName: fltVnicIScsiConfigFailed

moClass: vnic:IScsi

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]

fltPkiKeyRingStatus

障害コード：F0909

メッセージ

[name] Keyring’s certificate is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: invalid-keyring-certificate

mibFaultCode: 909

mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus

moClass: pki:KeyRing

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

fltPkiTPStatus

障害コード：F0910

メッセージ

[name] Trustpoint’s cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

説明

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: invalid-trustpoint-cert-chain

mibFaultCode: 910

mibFaultName: fltPkiTPStatus

moClass: pki:TP

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]

fltComputePhysicalDisassociationFailed

障害コード：F0915

メッセージ

Failed to disassociate server [id]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId]

説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サーバがダウンしている。

- データ パスが動作していない。

- Cisco UCS Manager で 1 つ以上のファブリック インターコネクト、サーバ、またはサーバ上のコンポーネントと通信できない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック インターコネクトのサーバ ポートを含むサーバへの通信パス、IOM リンクおよびサーバの現在の状態をチェックします。

手順 2 サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: disassociation-failed

mibFaultCode: 915

mibFaultName: fltComputePhysicalDisassociationFailed

moClass: compute:Physical

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalNetworkMisconfigured

障害コード：F0916

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resourcesServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resourcesServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources

説明

通常、この障害は、UCSM VIF ID マップがフル バックアップ/復元などでアダプタに導入された VIF ID マップと異なる場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバを再認識します。これは、Deep Discovery-Deep Association をトリガーして、問題を解決します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: vif-ids-mismatch

mibFaultCode: 916

mibFaultName: fltComputePhysicalNetworkMisconfigured

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

障害コード：F0917

メッセージ

The Port Profile [name] has an invalid configuration.

説明

この障害は、ポート プロファイル設定に無効なエントリがある場合に発生します。

推奨処置

ドキュメントをチェックし、ポート プロファイル設定の違法なエントリを修正します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: profile-config-incorrect

mibFaultCode: 917

mibFaultName: fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

moClass: vnic:Profile

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable

障害コード：F0918

メッセージ

Motherboard input voltage in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [voltage]

説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に高くなり、復旧の可能性がほとんどない場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 918

mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable

障害コード：F0919

メッセージ

Motherboard input voltage in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [voltage]

説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に低くなり、復旧の可能性がほとんどない場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 919

mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

障害コード：F0920

メッセージ

Motherboard input voltage in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [voltage]

説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード上の入力電圧が重大しきい値の上限を超過した場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 920

mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

障害コード：F0921

メッセージ

Motherboard input voltage in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] is [voltage]

説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード上の入力電圧が重大しきい値の下限を超過した場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: voltage-problem

mibFaultCode: 921

mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltVnicEtherIfVlanAccessFault

障害コード：F0932

メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be accessed from org [name]

説明

この障害は通常、サービス プロファイルの vnic インターフェイス（LAN）が解決可能であるが、サービス プロファイルが vlan にアクセスできない場合に発生します。この場合は、デフォルトの VLAN が使用されます。

推奨処置

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

手順 1 vnic のインターフェイス名をアクセスできる VLAN に変更します。

手順 2 デフォルトの VLAN を使用する場合、vnic のインターフェイス名をデフォルトに変更します。

手順 3 サービス プロファイルの組織（または親組織）で vlan 許可または vlan グループ許可を作成して、名前付き vlan へのアクセスを構成します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: inaccessible-vlan-referenced

mibFaultCode: 932

mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanAccessFault

moClass: vnic:EtherIf

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

fltVnicEtherIfVlanUnresolvable

障害コード：F0933

メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved

説明

この障害（警告）は、サービス プロファイルの vnic インターフェイス（LAN）が解決できない場合に発生します。この場合、デフォルトの VLAN が接続先 VLAN として使用されます。

推奨処置

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

手順 1 既存の VLAN に vnic インターフェイス名を変更します。

手順 2 名前付き vlan を作成します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: referenced-vlan-unresolvable

mibFaultCode: 933

mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanUnresolvable

moClass: vnic:EtherIf

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

fltVnicEtherIfInvalidVlan

障害コード：F0934

メッセージ

Invalid Vlan in the allowed vlan list

説明

通常、この障害は、サービス プロファイルまたはポート プロファイルの vnic に無効な VLAN が含まれている場合に発生します。無効な VLAN は次のいずれかの可能性があります。

手順 1 有効なプライマリ VLAN に関連付けられていない隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN。

手順 2 vnic で許可された関連付けられているセカンダリ VLAN がないプライマリ VLAN。

手順 3 LAN 側/アプライアンス側の VLAN に一致しない共有タイプまたはプライマリ VLAN 名がある VLAN。

手順 4 FCoE VLAN と重複する VLAN。

推奨処置

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

手順 1 無効な VLAN が隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN である場合、有効なプライマリ VLAN にマッピングされていることを確認します。

手順 2 無効な VLAN がプライマリ VLAN である場合、そのセカンダリ VLAN を許可するか vnic またはポート プロファイルから無効な VLAN を削除します。

手順 3 無効な VLAN が、LAN 側/アプライアンス側の VLAN ID が同じ VLAN と共有プロパティが一致しない場合、この VLAN のプロパティを変更して他と同じにします。

手順 4 無効な VLAN が FCoE VLAN と重複する場合、別の VLAN を設定します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: invalid-vlan-in-the-allowed-vlan-list

mibFaultCode: 934

mibFaultName: fltVnicEtherIfInvalidVlan

moClass: vnic:EtherIf

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

fltFabricVlanVlanConflictPermit

障害コード：F0935

メッセージ

There are multiple vlans with id [id] have different accessability configured.

説明

この障害は、同じ ID を使用する複数のグローバル VLAN に異なるアクセスが設定されている場合に発生します。

推奨処置

VLAN/VLAN グループ許可を設定してアクセス設定を変更します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: vlan-conflict-permit

mibFaultCode: 935

mibFaultName: fltFabricVlanVlanConflictPermit

moClass: fabric:Vlan

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

障害コード：F0936

メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing vlans.

説明

この障害は、VLAN 許可は存在するが、その名前の vnic がない場合に発生します。

推奨処置

その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します（または無視します）。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: vlan-permit-unresolved

mibFaultCode: 936

mibFaultName: fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

moClass: fabric:VlanReq

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vlan-req-[name]

fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved

障害コード：F0937

メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing net groups.

説明

この障害は、VLAN グループ許可は存在するが、参照先のネットワーク グループがない場合に発生します。

推奨処置

その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します（または無視します）。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: group-permit-unresolved

mibFaultCode: 937

mibFaultName: fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved

moClass: fabric:VlanGroupReq

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vlan-group-req-[name]

fltExtpolClientClientLostConnectivity

障害コード：F0988

メッセージ

UCS has lost connectivity with UCS Central

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: client-lost-connectivity

mibFaultCode: 988

mibFaultName: fltExtpolClientClientLostConnectivity

moClass: extpol:Client

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltStorageLocalDiskDegraded

障害コード：F0996

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on storage enclosure [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、ローカル ディスクが低下した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ドライブの状態が「rebuild」または「copyback」の場合、再ビルドまたはコピーバック操作が完了するまで待機します。

手順 2 ドライブの状態が「predictive-failure」の場合、ディスクを交換します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 996

mibFaultName: fltStorageLocalDiskDegraded

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageRaidBatteryDegraded

障害コード：F0997

メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、RAID バックアップ ユニットが劣化している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害の原因がバックアップ ユニットが再学習サイクル中であることを示している場合、再学習が完了するまで待機します。

手順 2 障害の原因がバックアップ ユニットが失敗しそうであることを示している場合、バックアップ ユニットを交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 997

mibFaultName: fltStorageRaidBatteryDegraded

moClass: storage:RaidBattery

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

障害コード：F0998

メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが中断した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 学習サイクルをやり直してください。

手順 2 バックアップ ユニットを交換してください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 998

mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

moClass: storage:RaidBattery

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

障害コード：F0999

メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 学習サイクルをやり直してください。

手順 2 バックアップ ユニットを交換してください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 999

mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

moClass: storage:RaidBattery

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/raid-battery

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

fltStorageADefConfiguration-error

障害コード：F1000

メッセージ

Vsan trunking is not supported on Vhbas. Targets with overlapping path should have same vsan.

説明

ストレージ接続ポリシーで、重複するパス設定を持つストレージ ターゲットは同様の VSAN 設定が必要です。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ストレージ接続ポリシーで、重複するパス設定を持つターゲットを探します。同じ VSAN がこれらのターゲットに適用されていることを確認します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1000

mibFaultName: fltStorageADefConfigurationError

moClass: storage:ADef

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef

Affected MO: org-[name]/storage-connpolicy-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef

fltStorageInitiatorConfiguration-error

障害コード：F1001

メッセージ

Initiator [name] either cannot be resolved or does not match with one of the storage targets. No zones are deployed for this initiator and the target.

説明

イニシエータが解決できないか、いずれかのターゲットと一致しません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスが存在するかどうかを確認します。

手順 2 このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスのスイッチ ID または VSAN 名がいずれかのターゲットと一致するかどうかを確認します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1001

mibFaultName: fltStorageInitiatorConfigurationError

moClass: storage:Initiator

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]

fltStorageVsanRefVsanUnresolvable

障害コード：F1002

メッセージ

The named vsan [name] for storage target cannot be resolved

説明

この障害（警告）は、ストレージ ターゲットの VSAN インターフェイス（VSAN）が解決できない場合に発生します。この場合、デフォルトの VSAN が運用 VSAN として使用されます。

推奨処置

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

手順 1 VSAN 参照名を既存の VSAN に変更します。

手順 2 名前付き vsan を作成します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: referenced-vsan-unresolvable

mibFaultCode: 1002

mibFaultName: fltStorageVsanRefVsanUnresolvable

moClass: storage:VsanRef

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/fc-estc/zone-profile-[name]/zone-[name]/vsan-ref

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef/fc-target-ep-[targetwwpn]/vsan-ref

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef/fc-target-ep-[targetwwpn]/vsan-ref

Affected MO: org-[name]/storage-connpolicy-[name]/fc-target-ep-[targetwwpn]/vsan-ref

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/fc-group/storage-conndef/fc-target-ep-[targetwwpn]/vsan-ref

fltStorageControllerPatrolReadFailed

障害コード：F1003

メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on chassis [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、パトロールの読み取り操作が失敗した場合に発生します。

推奨処置

パトロールの読み取り操作を再実行します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: operation-failed

mibFaultCode: 1003

mibFaultName: fltStorageControllerPatrolReadFailed

moClass: storage:Controller

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

fltStorageControllerInoperable

障害コード：F1004

メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on chassis [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、ストレージ コントローラがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置

PCI およびメザニンベースのストレージ コントローラの場合、ストレージ コントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1004

mibFaultName: fltStorageControllerInoperable

moClass: storage:Controller

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

fltStorageLocalDiskRebuildFailed

障害コード：F1005

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on storage enclosure [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、再ビルド操作が失敗した場合に発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 再ビルド操作をやり直します。

手順 2 ディスクを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-offline

mibFaultCode: 1005

mibFaultName: fltStorageLocalDiskRebuildFailed

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageLocalDiskCopybackFailed

障害コード：F1006

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on storage enclosure [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、コピーバック操作が失敗した場合に発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 コピーバック操作をやり直します。

手順 2 ディスクを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-offline

mibFaultCode: 1006

mibFaultName: fltStorageLocalDiskCopybackFailed

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageVirtualDriveInoperable

障害コード：F1007

メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、仮想ドライブが動作不能になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。

手順 2 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1007

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveInoperable

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveDegraded

障害コード：F1008

メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、仮想ドライブが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ドライブが整合性検査操作を実行している場合、操作が完了するまで待機します。

手順 2 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。

手順 3 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1008

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDegraded

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed

障害コード：F1009

メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ再構成操作が失敗した場合に発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 再構成操作をやり直します。

手順 2 仮想ドライブを削除して再作成します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1009

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

障害コード：F1010

メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on chassis [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ整合性検査操作が失敗した場合に発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 整合性検査操作をやり直してください。

手順 2 仮想ドライブを削除して再作成します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1010

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltAaaProviderGroupProvidergroup

障害コード：F1026

メッセージ

For [dn]: Server Group with name [name] already exist, You need to specify a unique name for this object.

説明

通常、この障害は、名前が同じ複数のプロバイダー グループを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 この問題の原因となる、重複している設定されたプロバイダー グループを削除する必要があります。

障害の詳細

Severity: major

Cause: provider-group-already-exists

mibFaultCode: 1026

mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroup

moClass: aaa:ProviderGroup

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]

Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]

Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]

fltAaaConfigServergroup

障害コード：F1027

メッセージ

For [dn]: [realm] Server Group with name [providerGroup] doesn’t exist or is not deployed.

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていない 認証方法を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 認証用に設定されたサーバ グループが存在することを確認します。

手順 2 サーバ グループが設定されていない場合、認証に使用するサーバ グループを作成します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: invalid-server-group

mibFaultCode: 1027

mibFaultName: fltAaaConfigServergroup

moClass: aaa:Config

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm/console-auth

Affected MO: sys/auth-realm/default-auth

Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]/domain-auth

fltAaaRoleRoleNotDeployed

障害コード：F1028

メッセージ

Role [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

手順 2 すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: role-config-error

mibFaultCode: 1028

mibFaultName: fltAaaRoleRoleNotDeployed

moClass: aaa:Role

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext/role-[name]

fltAaaLocaleLocaleNotDeployed

障害コード：F1029

メッセージ

Locale [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないロケールを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ロケールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: locale-config-error

mibFaultCode: 1029

mibFaultName: fltAaaLocaleLocaleNotDeployed

moClass: aaa:Locale

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]

fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

障害コード：F1030

メッセージ

For user: [name] role [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage]. For Ldap Group: [name] role [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage].

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカル ユーザのユーザ ロールを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ロールが存在することを確認します。

手順 2 ロールが適用されていることを確認します。

手順 3 ロールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロケールと互換性があることを確認します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: user-role-config-error

mibFaultCode: 1030

mibFaultName: fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

moClass: aaa:UserRole

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/role-[name]

Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/role-[name]

Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/role-[name]

fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed

障害コード：F1031

メッセージ

For user: [name] locale [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage]. For Ldap Group: [name] locale [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage].

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカル ユーザのユーザ ロケールを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ロケールが存在することを確認します。

手順 2 ロケールが適用されていることを確認します。

手順 3 ロケールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: user-locale-config-error

mibFaultCode: 1031

mibFaultName: fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed

moClass: aaa:UserLocale

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/locale-[name]

Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/locale-[name]

Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/locale-[name]

fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed

障害コード：F1032

メッセージ

Keyring [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が無効なキーリングを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 このキーリング用に設定された信頼ポイントが存在することを確認します。

手順 2 上記の信頼ポイントが適用されていることを確認します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: keyring-config-error

mibFaultCode: 1032

mibFaultName: fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed

moClass: pki:KeyRing

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

fltCommSnmpSyscontactEmpty

障害コード：F1033

メッセージ

UCS Manager cannot deploy an empty value of SNMP Syscontact when Callhome is enabled. The previous value [sysContact] for SNMP Syscontact has been retained.

説明

通常、この障害は、Callhome が有効なときに SNMP Syscontact が空に設定されている UCS Central から無効な設定を UCS Manager が受信した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、UCS Central の SNMP Syscontact フィールドが、この UCSM に対応するドメイン グループに対して正しく設定されていることを確認します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: snmp-config-error

mibFaultCode: 1033

mibFaultName: fltCommSnmpSyscontactEmpty

moClass: comm:Snmp

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc

fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

障害コード：F1034

メッセージ

Timezone:[timezone] is invalid

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

手順 2 すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: timezone-file-not-exists

mibFaultCode: 1034

mibFaultName: fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

moClass: comm:DateTime

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/comm-pol-[name]/datetime-svc

Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc

fltAaaUserLocalUserNotDeployed

障害コード：F1035

メッセージ

Local User [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が無効なシステム ユーザを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 snmp ユーザがローカル ユーザ名を使用していないことを確認します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: user-config-error

mibFaultCode: 1035

mibFaultName: fltAaaUserLocalUserNotDeployed

moClass: aaa:User

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext/user-[name]

fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed

障害コード：F1036

メッセージ

SNMP User [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が無効な snmp ユーザを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 システム ユーザが snmp ユーザ名を使用していないことを確認します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: snmp-user-config-error

mibFaultCode: 1036

mibFaultName: fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed

moClass: comm:SnmpUser

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-[name]

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

障害コード：F1037

メッセージ

Communication Service configuration can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が無効な通信ポリシー構成を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: comm-svc-config-error

mibFaultCode: 1037

mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

moClass: comm:SvcEp

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fltComputeABoardPowerUsageProblem

障害コード：F1040

メッセージ

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]

説明

この障害は通常、マザーボードの電力消費が特定のしきい値を超えたときに発生します。このとき、サーバの電力使用状況センサーが問題を検出します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: major

Cause: power-problem

mibFaultCode: 1040

mibFaultName: fltComputeABoardPowerUsageProblem

moClass: compute:ABoard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport

障害コード：F1056

メッセージ

VLAN Port Count Optimization is not supported

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: no-vlan-optimization

mibFaultCode: 1056

mibFaultName: fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport

moClass: sw:VlanPortNs

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

fltPolicyControlEpSuspendModeActive

障害コード：F1057

メッセージ

UCSM is suspended from receiving updates from UCS Central.

説明

この障害は、登録されている UCS Central から更新を受信している間に UCSM が中断状態に入った場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central が以前のバージョンに復元されているかポリシー ロールバックが発生したかどうかをチェックしてください。システム制御 EP ポリシー スコープの下の set suspendstate on コマンドを使用したために UCS が手動の中断モードになっている可能性があります。

手順 2 システム スコープの下の show control-ep policy detail を使用して、中断の状態を確認してください。UCS Central から更新を受信する場合、UCSM と互換性のあるバージョンに復元するか、ポリシー制御スコープの下の set ackstate acked を使用して確認し、中断状態をオフに設定する必要があります。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: suspend-mode-entered

mibFaultCode: 1057

mibFaultName: fltPolicyControlEpSuspendModeActive

moClass: policy:ControlEp

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]

fltNetworkElementThermalThresholdCritical

障害コード：F1080

メッセージ

Fabric Interconnect [id] temperature: [thermal]

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、ファブリック インターコネクトの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファブリック インターコネクトに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 エアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 6 障害のあるファブリック インターコネクトを交換します。

手順 7 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1080

mibFaultName: fltNetworkElementThermalThresholdCritical

moClass: network:Element

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltFabricFcoeSanPcEpDown

障害コード：F1081

メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明

通常、この障害は、FCoE アップリンク ポートのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 1081

mibFaultName: fltFabricFcoeSanPcEpDown

moClass: fabric:FcoeSanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcoeSanEpDown

障害コード：F1082

メッセージ

FCoE uplink port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] is downFCoE uplink port [slotId]/[portId] is down

説明

通常、この障害は、FCoE アップリンク ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 1082

mibFaultName: fltFabricFcoeSanEpDown

moClass: fabric:FcoeSanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricVsanMembershipDown

障害コード：F1083

メッセージ

FCoE or FC uplink is down on Vsan [vsanId]

説明

この障害は、FCoE アップリンクの特定の VSAN メンバーがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VSAN がピア スイッチで作成されているかどうかをチェックし、アップストリーム スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: membership-down

mibFaultCode: 1083

mibFaultName: fltFabricVsanMembershipDown

moClass: fabric:VsanMembership

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/vsanmember-[vsanId]

fltFabricFcoeSanEpUnsupported

障害コード：F1084

メッセージ

FCoE uplink port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] cannot be supported on springfields when FI is in eth endhost mode and FC switching modeFCoE uplink port [slotId]/[portId] cannot be supported on springfields when FI is in eth endhost mode and FC switching mode

説明

通常、この障害は、FCoE のアップリンク ポートが特定の FI プラットフォームでサポートされない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: fcoe-uplink-unsupported-fi-settings

mibFaultCode: 1084

mibFaultName: fltFabricFcoeSanEpUnsupported

moClass: fabric:FcoeSanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcoeSanPcDown

障害コード：F1085

メッセージ

FCoE uplink port channel [portId] is down

説明

通常、この障害は、FCoE のアップリンク ポート チャネルがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 1085

mibFaultName: fltFabricFcoeSanPcDown

moClass: fabric:FcoeSanPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]

fltFabricFcoeSanPcUnsupported

障害コード：F1086

メッセージ

FCoE uplink port channel [portId] cannot be supported on springfields when FI is in eth endhost mode and FC switching mode

説明

通常、この障害は、FCoE のアップリンク ポートが特定の FI プラットフォームでサポートされない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: fcoe-uplink-port-channel-unsupported-fi-settings

mibFaultCode: 1086

mibFaultName: fltFabricFcoeSanPcUnsupported

moClass: fabric:FcoeSanPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]

fltFabricFcoeEstcEpDown

障害コード：F1087

メッセージ

FCoE storage port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] is downFCoE storage port [slotId]/[portId] is down

説明

通常、この障害は、FCoE ストレージ ポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップストリーム スイッチのリンクの接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: membership-down

mibFaultCode: 1087

mibFaultName: fltFabricFcoeEstcEpDown

moClass: fabric:FcoeEstcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricPinTargetDown

障害コード：F1088

メッセージ

Pin target is a non-existent interface

説明

通常、この障害は、PinGroup に解決できない対象がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 PinGroup の対象が正しくプロビジョニングされているかどうかをチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: invalid-target

mibFaultCode: 1088

mibFaultName: fltFabricPinTargetDown

moClass: fabric:PinTarget

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]/target-[fabricId]

Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]/target-[fabricId]

fltFabricExternalEpFcZoningEnable

障害コード：F1089

メッセージ

FC zoning is not supported from FI when connected to an uplink FC switch. Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId].

説明

この障害は、FC ゾーン分割が FI から有効になり、同時に FI がアップリンク FC スイッチに接続されている場合に発生します。

推奨処置

FC ゾーン分割は、UCSM またはアップリンク FC スイッチのいずれかから設定できます。UCSM からの FC ゾーン分割を無効にするか、アップリンク スイッチの接続を解除してこの障害をクリアします。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fc-zoning-enabled

mibFaultCode: 1089

mibFaultName: fltFabricExternalEpFcZoningEnable

moClass: fabric:ExternalEp

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fc-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

fltFabricEthLanEpOverlapping-vlan

障害コード：F1090

メッセージ

On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]

説明

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

推奨処置

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワーク グループの他のポートと交差することはできません。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1090

mibFaultName: fltFabricEthLanEpOverlappingVlan

moClass: fabric:EthLanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcOverlapping-vlan

障害コード：F1091

メッセージ

Overlapping VLANs detected on Fabric: [switchId], Port: [portId] in configured VLANs: [overlappingVlans]

説明

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

推奨処置

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワーク グループの他のポートと交差することはできません。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1091

mibFaultName: fltFabricEthLanPcOverlappingVlan

moClass: fabric:EthLanPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

fltFabricFcEstcEpFc-storage-port-invalid

障害コード：F1092

メッセージ

FC storage port should not be created in NPV mode

説明

通常、この障害は、FC ストレージ ポートが NPV モードで作成された場合に発生します。

推奨処置

FC ストレージ ポートは、NPV モードで作成することはできません。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: fc-storageport-npv-mode

mibFaultCode: 1092

mibFaultName: fltFabricFcEstcEpFcStoragePortInvalid

moClass: fabric:FcEstcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fc-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcoeEstcEpFcoe-storage-port-invalid

障害コード：F1093

メッセージ

FCOE storage port should not be created in NPV mode

説明

通常、この障害は、FCOE ストレージ ポートが NPV モードで作成された場合に発生します。

推奨処置

FCOE ストレージ ポートは、NPV モードで作成することはできません。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: fcoe-storageport-npv-mode

mibFaultCode: 1093

mibFaultName: fltFabricFcoeEstcEpFcoeStoragePortInvalid

moClass: fabric:FcoeEstcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcSanPcFc-portchannel-members-invalid

障害コード：F1094

メッセージ

FC port channel member ports should have same max speed

説明

通常、この障害は、FC ポート チャネルの管理速度が自動になっていて、その複数のメンバー ポートの最高速度が異なっている場合に発生します。

推奨処置

FC ポート チャネルの管理速度が自動に設定されている場合、メンバー ポートの最高速度を同じにする必要があります。

障害の詳細

Severity: major

Cause: fc-portchannel-members-inconsistent-speed

mibFaultCode: 1094

mibFaultName: fltFabricFcSanPcFcPortchannelMembersInvalid

moClass: fabric:FcSanPc

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]

fltFabricVlanMisconfigured-mcast-policy

障害コード：F1095

メッセージ

VLAN [name] multicast policy [mcastPolicyName] is non-default.

説明

この障害は、スプリングフィールド ファブリックに属する VLAN に、割り当てられたデフォルト以外のマルチキャスト ポリシーがある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 この VLAN のマルチキャスト ポリシーの割り当てを解除するか、マルチキャスト ポリシーをデフォルトに変更します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vlan-mcast-policy-misconfigured

mibFaultCode: 1095

mibFaultName: fltFabricVlanMisconfiguredMcastPolicy

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltMgmtConnectionDisabled

障害コード：F1097

メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is not operational

説明

この障害は、複数の管理接続が認識された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 未使用の管理接続を無効にします。

手順 2 新しい管理接続を使用する必要がある場合、サーバを停止し、再始動します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: another-connection-already-enabled

mibFaultCode: 1097

mibFaultName: fltMgmtConnectionDisabled

moClass: mgmt:Connection

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

fltMgmtConnectionUnused

障害コード：F1098

メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is unused

説明

この障害は、管理接続が無効の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、有効になっている管理接続がなければ接続を有効にすることができます。有効にしない場合は、この障害については無視します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: connection-unused

mibFaultCode: 1098

mibFaultName: fltMgmtConnectionUnused

moClass: mgmt:Connection

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

障害コード：F1099

メッセージ

Unsupported connectivity for management connection [type] in server [id]

説明

通常、この障害は、サーバの管理ポートの物理接続がサポートされていないことを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファブリック エクステンダにラック マウント サーバの管理ポートを接続します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: unsupported-connectivity

mibFaultCode: 1099

mibFaultName: fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

moClass: mgmt:Connection

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome

障害コード：F1102

メッセージ

UCS Manager cannot apply Callhome policy if SNMP Policy is not configured or if SNMP Syscontact has an empty value. The Callhome policy from UCS Central has not been applied.

説明

通常、この障害は、Callhome は UCS Central に設定されているが、ローカルに定義されている SNMP Syscontact がない UCS Central から無効な設定を UCS Manager が受信した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、SNMP ポリシーがローカルでまたは UCS Central を介して UCSM マネージャに設定されていることを確認します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: callhome-config-error

mibFaultCode: 1102

mibFaultName: fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome

moClass: callhome:Ep

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fltCapabilityCatalogueLoadErrors

障害コード：F1103

メッセージ

Load errors: File parse errors: [fileParseFailures], provider load failures: [providerLoadFailures], XML element load errors: [loadErrors].

説明

機能カタログの完全なロードに失敗しました。これは、障害のある UCSM イメージか障害のあるカタログ イメージのいずれかが原因である可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 機能カタログのバージョンをチェックします。

手順 2 カタログに関する既知の問題があるかどうか、または既知の問題を修正するカタログ イメージがあるかどうかを確認する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: load-catalog-failed

mibFaultCode: 1103

mibFaultName: fltCapabilityCatalogueLoadErrors

moClass: capability:Catalogue

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid

障害コード：F1114

メッセージ

Invalid ARP Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が無効な ARP ターゲット設定を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ARP ターゲット IP アドレスと外部管理 IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認します。

手順 2 ARP ターゲット IP アドレスがこのシステムのファブリック インターコネクトの IP アドレスと同じではないことを確認します。

手順 3 ARP ターゲット IP アドレスが仮想 IP アドレスと同じではないことを確認します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: arp-targets-config-error

mibFaultCode: 1114

mibFaultName: fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid

moClass: extmgmt:ArpTargets

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/arp-target-policy

fltVnicFcPinningMisconfig

障害コード：F1209

メッセージ

Hard pinning target for vHBA [name], service profile [name] is missing or misconfigured

説明

この障害は、ハード ピン接続された SAN ピン グループ用の vNIC ターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの 1 つまたは複数が、欠落しているかまたは不適切なポート タイプとして誤って設定されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 SAN ピン グループの設定を確認します。

手順 2 ピン グループのポートおよびポート チャネルの設定を修正します。

手順 3 必要なすべての vSAN がターゲット ポートまたはポート チャネルで許可されていることを確認します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: pinning-misconfig

mibFaultCode: 1209

mibFaultName: fltVnicFcPinningMisconfig

moClass: vnic:Fc

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/fc-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/fc-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/fc-[name]

fltExtpolClientGracePeriodWarning

障害コード：F1211

メッセージ

UCS domain [name] registered with UCS Central has entered into the grace period.

説明

1 つの UCS ドメインがライセンスなしで UCS Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、service-reg セッションからライセンス スコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-entered

mibFaultCode: 1211

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning2

障害コード：F1212

メッセージ

UCS Domain [name] registered with UCS Central is running in the grace period for more than 10 days

説明

この UCS ドメインがライセンスなしで UCS Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-10days

mibFaultCode: 1212

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning2

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning3

障害コード：F1213

メッセージ

UCS Domain [name] registered with UCS Central is running in the grace period for more than 30 days

説明

UCS Central に登録されたこの UCS ドメインが 30 日を超える猶予期間で実行しています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録され、非ライセンスの UCS ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Manager GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-30days

mibFaultCode: 1213

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning3

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning4

障害コード：F1214

メッセージ

UCS Domain [name] registered with UCS Central is running in the grace period for more than 60 days.

説明

UCS Central に登録されたこの UCS ドメインが 60 日を超える猶予期間で実行しています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録され、非ライセンスの UCS ドメインが 60 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: license-graceperiod-60days

mibFaultCode: 1214

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning4

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning5

障害コード：F1215

メッセージ

UCS Domain [name] registered with UCS Central is running in the grace period for more than 90 days.

説明

UCS Central に登録されたこの UCS ドメインが 90 日を超える猶予期間で実行しています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録され、非ライセンスの UCS ドメインが 90 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central によりインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: license-graceperiod-90days

mibFaultCode: 1215

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning5

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning6

障害コード：F1216

メッセージ

UCS Domain [name] registered with UCS Central is running in the grace period for more than 119 days.

説明

UCS Central に登録されたこの UCS ドメインが 119 日を超える猶予期間で実行しています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが UCS Central に登録され、非ライセンスの UCS ドメインが 119 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-graceperiod-119days

mibFaultCode: 1216

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning6

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning7

障害コード：F1217

メッセージ

Grace period for UCS Domain [name] registered with UCS Central has expired. Please acquire a license for the same.

説明

UCS Central に登録されたこの UCS ドメインが 120 日を超える猶予期間で実行しています。すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、UCS ドメインが UCS Central に登録され、非ライセンスの UCS ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。この段階で、システムのライセンス状態は期限切れに設定されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCS Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 ライセンスが設定されていない UCS ドメインをディセーブルにして、イネーブルになっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-graceperiod-expired

mibFaultCode: 1217

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning7

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltExtpolClientGracePeriodWarning1

障害コード：F1218

メッセージ

UCS Domain [name] is registered with UCS Central without a valid license.

説明

この UCS ドメインがライセンスなしで UCS Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトのライセンスが他の UCS ドメインに割り当てられた後に、この UCS ドメインが最初のアクティベーション ライセンスなしで UCS Central に登録された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 最初のアクティベーション ライセンスが UCS Central にインストールされているかどうかを確認します。Cisco UCS Central GUI では、UCS Central の [Operations Management] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS Central CLI では、ライセンスのスコープの下で show usage detail コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

手順 2 ライセンスが設定されていない UCS ドメインをディセーブルにして、イネーブルになっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: license-insufficient

mibFaultCode: 1218

mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning1

moClass: extpol:Client

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

fltStorageItemFilesystemIssues

障害コード：F1219

メッセージ

Partition [name] on fabric interconnect [id] has file system errors.

説明

この障害は、パーティションに障害が生じた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1219

mibFaultName: fltStorageItemFilesystemIssues

moClass: storage:Item

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]

fltStorageInitiatorDuplicate-fc-zone

障害コード：F1220

メッセージ

Duplicate FC zones are created for initiator [name], because the same target wwpn [duplicateTarget] is duplicately configured in both boot and storage connection policy.

説明

ブート ポリシーとストレージ接続ポリシーの両方で同じターゲット WWPN が重複して設定されているため、重複した FC ゾーンが作成されています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブート ポリシーまたはストレージ接続ポリシーから重複しているターゲット WWPN を削除します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1220

mibFaultName: fltStorageInitiatorDuplicateFcZone

moClass: storage:Initiator

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]

fltStorageIniGroupSwitch-mode-disabled

障害コード：F1221

メッセージ

FC zones cannot be deployed because FI is not running in FC switch mode.

説明

FI が FC スイッチ モードで動作していないため、FC ゾーンを展開できません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FC ゾーンを展開する場合には、FC スイッチ モードを有効にします。

手順 2 FI が FC エンドホスト モードを実行している場合にこの障害をクリアするには、イニシエータ グループからイニシエータを削除します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1221

mibFaultName: fltStorageIniGroupSwitchModeDisabled

moClass: storage:IniGroup

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]

fltPkiKeyRingModulus

障害コード：F1222

メッセージ

[name] Keyring’s key modulus is invalid.

説明

この障害は、キーリングがモジュラス セットなしで作成された場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: invalid-keyring-modulus

mibFaultCode: 1222

mibFaultName: fltPkiKeyRingModulus

moClass: pki:KeyRing

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent

障害コード：F1223

メッセージ

Locale Org [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が識別できない組織参照を検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 同じものを作成しない場合は、この組織で参照されている組織 DN が存在することを確認します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: locale-org-config-error

mibFaultCode: 1223

mibFaultName: fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent

moClass: aaa:Org

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]/org-[name]

fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans

障害コード：F1229

メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of primary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of Primary Vlans: [primaryVlanCount] and Max primary vlans allowed: [maxPrimaryVlanCount]

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 オペレータが、FI にある余剰なプライマリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰プライマリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: extra-primary-vlans

mibFaultCode: 1229

mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans

moClass: network:OperLevel

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level

fltEquipmentHealthLedCriticalError

障害コード：F1236

メッセージ

[dn] shows error. Reason [healthLedStateQualifier]

説明

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色の点滅に変わった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害の概要を読み、アクションのコースを決定します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: health-led-amber-blinking

mibFaultCode: 1236

mibFaultName: fltEquipmentHealthLedCriticalError

moClass: equipment:HealthLed

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

fltEquipmentHealthLedMinorError

障害コード：F1237

メッセージ

[dn] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

説明

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色に変わった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害の概要を読み、アクションのコースを決定します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: health-led-amber

mibFaultCode: 1237

mibFaultName: fltEquipmentHealthLedMinorError

moClass: equipment:HealthLed

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

障害コード：F1249

メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved remotely.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: referenced-remote-vlan-unresolvable

mibFaultCode: 1249

mibFaultName: fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

moClass: vnic:EtherIf

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/flow-exporter-profile-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

fltVnicFcIfRemoteVsanUnresolvable

障害コード：F1250

メッセージ

The named vsan [name] for vHBA [name] cannot be resolved remotely.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: referenced-remote-vsan-unresolvable

mibFaultCode: 1250

mibFaultName: fltVnicFcIfRemoteVsanUnresolvable

moClass: vnic:FcIf

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/fc-[name]/if-default

Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/fc-[name]/if-default

Affected MO: org-[name]/san-conn-templ-[name]/if-default

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/fc-[name]/if-default

fltVnicEtherVirtualization-conflict

障害コード：F1251

メッセージ

Multiple connection policies cannot be assigned to the same Eth vNIC.

説明

この障害は、複数の接続ポリシーが同じ vNIC に割り当てられた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 接続ポリシーの異なるタイプ（ダイナミック/VMQ）が割り当てられている場合は、vNIC をチェックします。1 つのタイプのみを保持します。

手順 2 同じタイプの複数の接続ポリシーが割り当てられている場合は、CLI を介した vNIC をチェックします。1 つの接続ポリシーのみを保持します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: multiple-connection-policies

mibFaultCode: 1251

mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationConflict

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltLsIssuesIscsi-config-failed

障害コード：F1252

メッセージ

Service Profile [name] configuration failed due to iSCSI issue [iscsiConfigIssues].

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager サービス プロファイルの設定が iSCSI 設定の問題が原因で失敗した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 問題報告に従ってサービス プロファイルの iSCSI 設定を修正します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-failed

mibFaultCode: 1252

mibFaultName: fltLsIssuesIscsiConfigFailed

moClass: ls:Issues

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue

fltStorageLocalDiskMissing

障害コード：F1256

メッセージ

Local disk [id] missing on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] missing on server [id]Local disk [id] missing on storage enclosure [id]Local disk [id] missing on chassis [id]

説明

この障害は、ディスクが存在しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ディスクを挿入します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 1256

mibFaultName: fltStorageLocalDiskMissing

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageFlexFlashControllerInoperable

障害コード：F1257

メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is inoperable.Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

説明

この障害は、FlexFlash コントローラがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新します。

手順 2 致命的なエラーとしてレポートされた場合、CIMC をリセットして、ボード コントローラ ファームウェアを更新します。

手順 3 PCI およびメザニンベースのコントローラの場合、ストレージ コントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1257

mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerInoperable

moClass: storage:FlexFlashController

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fltStorageFlexFlashCardInoperable

障害コード：F1258

メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、FlexFlash カードがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 書き込みの保護としてレポートされた場合、カードから書き込み保護を削除します。

手順 2 無効な容量としてレポートされた場合、OS ディスク ユーティリティを使用してパーティションを削除または再作成します。

手順 3 上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1258

mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardInoperable

moClass: storage:FlexFlashCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

fltStorageFlexFlashCardMissing

障害コード：F1259

メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [chassisId]/[slotId]FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [id]

説明

この障害は、FlexFlash カードが存在しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 カードを挿入します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 1259

mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardMissing

moClass: storage:FlexFlashCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

障害コード：F1260

メッセージ

FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [chassisId]/[slotId]. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [id]. Reason: [raidState]

説明

この障害は、FlexFlash RAID が劣化すると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。

手順 2 コントローラ/カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1260

mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable

障害コード：F1261

メッセージ

FlexFlash Virtual Drive on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive on server [id] is inoperable. Reason: [raidState]

説明

この障害は、FlexFlash の仮想ドライブが動作不能になっている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。

手順 2 コントローラ/カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1261

mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable

moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]

fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy

障害コード：F1262

メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

説明

この障害は、FlexFlash コントローラの状態が異常になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 古いファームウェア/ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新し、サーバをリブートします。

手順 2 FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。

手順 3 コントローラの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-unhealthy

mibFaultCode: 1262

mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy

moClass: storage:FlexFlashController

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fltAaaProviderGroupProvidergroupsize

障害コード：F1279

メッセージ

For [dn]: Server Group [name] has [size] provider references. Authentication might fail, if this provider group is used with auth-domain.

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager がプロバイダー参照がないプロバイダー グループを検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 プロバイダー参照がないプロバイダー グループを削除する必要があります。

手順 2 またはプロバイダー グループにプロバイダー参照を追加します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: provider-group-size-empty

mibFaultCode: 1279

mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroupsize

moClass: aaa:ProviderGroup

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]

Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]

Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]

fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing

障害コード：F1284

メッセージ

Default host firmware package is missing or deleted.

説明

通常、この障害は、ファームウェアの自動同期ポリシーが自動確認またはユーザ確認に設定されていて、デフォルトのホスト ファームウェア パックが使用できない場合に発生します。

- ファームウェアの自動同期は発生していません。

- Default host firmware package is missing or deleted.

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 [Servers] タブに移動して、ポリシー ノードを展開します。ポリシー ノードの下で [Host Firmware Packages] を選択します。

手順 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

手順 3 「default」という名前のホストのファームウェア パッケージを作成します。問題が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: default-hostpack-missing

mibFaultCode: 1284

mibFaultName: fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing

moClass: firmware:AutoSyncPolicy

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync

fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissingVersions

障害コード：F1285

メッセージ

B-series,C-series and M-series package versions are empty in default host firmware package.

説明

通常、この障害は、ファームウェアの自動同期ポリシーが自動確認またはユーザ確認に設定されていて、デフォルトのホスト ファームウェア パックにサーバ バージョン セットがある場合に発生します。

- ファームウェアの自動同期は発生していません。

- デフォルトのホスト ファームウェア パッケージではブレードまたはラックのバージョンは空です。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 [Servers] タブに移動して、ポリシー ノードを展開します。ポリシー ノードの下で [Host Firmware Packages] を選択します。

手順 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

手順 3 「Default」のホスト ファームウェア パッケージを開き、ラックまたはブレードのバージョンを更新します。問題が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: default-hostpack-missing-versions

mibFaultCode: 1285

mibFaultName: fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissingVersions

moClass: firmware:AutoSyncPolicy

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync

fltFabricNetflowMonSessionFlowMonConfigFail

障害コード：F1304

メッセージ

Configuration for traffic flow monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

説明

通常、この障害は、トラフィック フロー モニタリング セッションの設定が正しくない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、障害の説明に示されている設定の問題を修正します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: config-error

mibFaultCode: 1304

mibFaultName: fltFabricNetflowMonSessionFlowMonConfigFail

moClass: fabric:NetflowMonSession

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/netflow-mon-[name]

fltFabricNetflowMonSessionNetflowSessionConfigFail

障害コード：F1305

メッセージ

Netflow session configuration failed because [configQualifier]

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: config-error

mibFaultCode: 1305

mibFaultName: fltFabricNetflowMonSessionNetflowSessionConfigFail

moClass: fabric:NetflowMonSession

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lanmon/eth-flow-monitoring/netflow-mon-[name]

fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved

障害コード：F1306

メッセージ

VLAN [name] for VLAN group [name] cannot be resolved to any existing vlans.

説明

通常、この障害は、VLAN グループの名前付き VLAN が既存の VLAN に対応していない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VLAN を作成します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: named-vlan-unresolved

mibFaultCode: 1306

mibFaultName: fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved

moClass: fabric:PooledVlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/net-[name]

fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect

障害コード：F1320

メッセージ

VM Network [name] references [vmNetworkDefName] that is already being referenced by another VM Network

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: vm-network-reference-incorrect

mibFaultCode: 1320

mibFaultName: fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect

moClass: extvmm:VMNDRef

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/vm-network-sets/vm-network-[name]/vm-network-def-ref[name]

fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid

障害コード：F1321

メッセージ

Invalid NDISC Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: ndisc-targets-config-error

mibFaultCode: 1321

mibFaultName: fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid

moClass: extmgmt:NdiscTargets

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/ndisc-target-policy

fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired

障害コード：F1325

メッセージ

Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server [serverId]

説明

未設定。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ボード コントローラの電源を再投入します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: board-ctrl-upgraded

mibFaultCode: 1325

mibFaultName: fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired

moClass: firmware:BootUnit

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

障害コード：F1328

メッセージ

Dimm blacklisting is not supported on server [chassisId]/[slotId]Dimm blacklisting is not supported on server [id]

説明

通常、この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco UCS Release 2.2 よりも前のリリースである場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、CIMC ファームウェア（および必要に応じて Cisco UCS インスタンスすべて）を、Cisco UCS Release 2.2 以降にアップグレードすることを検討してください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: incompatible-server-firmware

mibFaultCode: 1328

mibFaultName: fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

moClass: mgmt:Controller

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fltFabricEthLanEpUdldLinkDown

障害コード：F1358

メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明

この障害は、イーサネット アップリンクが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: udld-link-down

mibFaultCode: 1358

mibFaultName: fltFabricEthLanEpUdldLinkDown

moClass: fabric:EthLanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown

障害コード：F1359

メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明

この障害は、イーサネット アップリンクのポートチャネル メンバーが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: udld-link-down

mibFaultCode: 1359

mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown

moClass: fabric:EthLanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcoeSanEpUdldLinkDown

障害コード：F1360

メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明

この障害は、FCoE アップリンク ポートが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: udld-link-down

mibFaultCode: 1360

mibFaultName: fltFabricFcoeSanEpUdldLinkDown

moClass: fabric:FcoeSanEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricFcoeSanPcEpUdldLinkDown

障害コード：F1361

メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明

この障害は、FCoE アップリンクのポートチャネル メンバーが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: udld-link-down

mibFaultCode: 1361

mibFaultName: fltFabricFcoeSanPcEpUdldLinkDown

moClass: fabric:FcoeSanPcEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch

障害コード：F1365

メッセージ

Aggregate blade CIMC firmware mismatch. Firmware: [cimcVersion]

説明

通常、この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードの CIMC ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

推奨処置

マスターおよびスレーブ CIMC を同じファームウェア バージョンに更新してアクティブにします。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: cimc-firmware-mismatch

mibFaultCode: 1365

mibFaultName: fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch

moClass: firmware:Status

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fw-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-status

fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch

障害コード：F1366

メッセージ

Aggregate blade board controller firmware mismatch. Firmware: [pldVersion]

説明

通常、この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードのボード コントローラ ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

推奨処置

マスターおよびスレーブのボード コントローラを同じファームウェア バージョンに更新します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: pld-firmware-mismatch

mibFaultCode: 1366

mibFaultName: fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch

moClass: firmware:Status

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status

Affected MO: sys/fw-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-status

Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-status

fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure

障害コード：F1369

メッセージ

Log export to remote server failed from [switchId]:[exportFailureReason]

説明

この障害は、Cisco UCS Manager がリモート サーバにログ ファイルを転送できない場合に発生します。これは、通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート サーバにアクセスできない。

- パス、ユーザ名、パスワード、ssh キー、サーバ名など、ログ エクスポート ターゲットに指定されているリモート サーバの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 リモート サーバへの接続を確認します。

手順 2 リモート サーバのパス情報を確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-error

mibFaultCode: 1369

mibFaultName: fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure

moClass: sysdebug:LogExportStatus

Type: sysdebug

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy/log-export-status-[switchId]

fltVnicEtherVirtualization-netflow-conflict

障害コード：F1380

メッセージ

Netflow and VMQ/SRIOV-USNIC policies cannot be assigned to the same Eth vNIC.

説明

通常、この障害は、netflow src vnic が USNIC または VMQ vnic を作成した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 netflow セッションから vnic を削除するか、usnic/vmq ポリシーを削除します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: multiple-connection-policies

mibFaultCode: 1380

mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationNetflowConflict

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

障害コード：F1382

メッセージ

Primary Vlan can not be resolved for isolated vlan [name].

説明

通常、この障害は、特定の独立 VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco UCS Manager に問題が生じた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 有効なプライマリ VLAN に独立 VLAN を関連付けます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: primary-vlan-missing-for-isolated

mibFaultCode: 1382

mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity

障害コード：F1383

メッセージ

Primary Vlan can not be resolved for community vlan [name].

説明

通常、この障害は、特定のコミュニティ VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco UCS Manager に問題が生じた場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 有効なプライマリ VLAN にコミュニティ VLAN を関連付けます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: primary-vlan-missing-for-community

mibFaultCode: 1383

mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricVlanMismatch-a

障害コード：F1384

メッセージ

VLAN [name] has [overlapStateForA] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect A.

説明

通常、この障害は、1 つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト A の別のクラウドの下にある VLAN のプレイベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンス クラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック A をチェックします。

手順 2 VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。

手順 3 VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。

手順 4 隔離/コミュニティ VLAN の pubnwname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnwname プロパティを変更します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vlan-mismatch

mibFaultCode: 1384

mibFaultName: fltFabricVlanMismatchA

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricVlanMismatch-b

障害コード：F1385

メッセージ

VLAN [name] has [overlapStateForB] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect B.

説明

通常、この障害は、1 つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト B の別のクラウドの下にある VLAN のプレイベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンス クラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック B をチェックします。

手順 2 VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。

手順 3 VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。

手順 4 隔離/コミュニティ VLAN の pubnwname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnwname プロパティを変更します。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vlan-mismatch

mibFaultCode: 1385

mibFaultName: fltFabricVlanMismatchB

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltFabricVlanErrorAssocPrimary

障害コード：F1386

メッセージ

VLAN [name] is in error state because the associated primary vlan [assocPrimaryVlanState]

説明

通常、この障害は、セカンダリ VLAN の関連付けられたプライマリ VLAN にエラーがある場合に発生します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。

手順 2 pubnwname が指定されていない、または存在しないプライマリ VLAN のことを指している場合、良好な状態にあるプライマリ VLAN の名前を指定します。

手順 3 pubnwname がプライマリ VLAN ではない VLAN を指している場合、該当する VLAN をプライマリ VLAN に変更するか、異なるプライマリ VLAN を指定します。

手順 4 pubnwname が有効なプライマリ VLAN を指している場合、プライマリ VLAN の状態をチェックします。

手順 5 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vlan-error-assoc-primary

mibFaultCode: 1386

mibFaultName: fltFabricVlanErrorAssocPrimary

moClass: fabric:Vlan

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-[name]

fltLsServerSvnicNotPresent

障害コード：F1388

メッセージ

Service profile [name] does not contain service vnics for netflow.

説明

サービス プロファイルにサービス vnic がないため、netflow はこのサーバ上では機能しません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サービス プロファイルに最大数の vnic がすでに作成されているため、netflow に必要なサービス vnic に対応できません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 すでに netflow を有効にしている場合、サービス vnic に対応できるように、サービス プロファイルの vnic の数を減らしてください。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: svnic-not-present

mibFaultCode: 1388

mibFaultName: fltLsServerSvnicNotPresent

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported

障害コード：F1389

メッセージ

Kvm mgmt policy not supported by current CIMC version.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: unsupported-cimc-firmware

mibFaultCode: 1389

mibFaultName: fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported

moClass: ls:Issues

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue

fltMgmtBackupPolicyConfigConfiguration backup outdated

障害コード：F1392

メッセージ

Config backup may be outdated.

説明

この障害は、最後のバックアップ設定に時間がかかる場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 設定のバックアップを実行してください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: config-backup-outdated

mibFaultCode: 1392

mibFaultName: fltMgmtBackupPolicyConfigConfigurationBackupOutdated

moClass: mgmt:BackupPolicyConfig

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/bkup-policy-cfg

fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

障害コード：F1396

メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of secondary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of secondary vlans: [secondaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed: [maxSecondaryVlanCount]

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 オペレータが、FI にある余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: extra-secondary-vlans

mibFaultCode: 1396

mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

moClass: network:OperLevel

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level

fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

障害コード：F1397

メッセージ

Number of secondary vlans associated with the primary vlan [id] in Fabric Interconnect [switchId] exceeds the max limit: Number of secondary vlans: [secVlanPerPrimaryVlanCount].

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN ごとのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 オペレータが、FI にあるこのプライマリ VLAN 上の余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。このプライマリ VLAN 上にこれらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: extra-secondary-vlans-per-primary

mibFaultCode: 1397

mibFaultName: fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

moClass: sw:Vlan

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vnic-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/flowexporter-netflow-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoeestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed

障害コード：F1404

メッセージ

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed. Server [id] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed. Server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.

説明

未設定。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 マウント関連の詳細（リモート サーバ IP、ポート、パスおよびファイルは到達可能）をチェックしてサーバを再認識します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vmedia-mount-inaccessible

mibFaultCode: 1404

mibFaultName: fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed

moClass: cimcvmedia:ActualMountEntry

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

fltEquipmentTpmSlaveTpm

障害コード：F1439

メッセージ

Server [chassisId]/[slotId], has a TPM present on the Slave Board which will be unoperational.

説明

この障害は、TPM がスレーブ ボードに存在するが、サーバが使用できないことを示します。集約ブレード サーバの場合、マスター ボードの TPM のみを使用できます。

推奨処置

スレーブ ボードからの TPM を削除して、別のサーバで使用できますが、サーバ機能に影響はありません。

障害の詳細

Severity: info

Cause: tpm-on-slave-board

mibFaultCode: 1439

mibFaultName: fltEquipmentTpmSlaveTpm

moClass: equipment:Tpm

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/Tpm-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]

fltStorageMezzFlashLifeConfiguration-error

障害コード：F1448

メッセージ

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

説明

この障害は、エラーが原因で Fusion-io の残量を UCSM が回復できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Fusion-io ファームウェアをアップグレードします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1448

mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeConfigurationError

moClass: storage:MezzFlashLife

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

fltStorageMezzFlashLifeDegraded

障害コード：F1449

メッセージ

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

説明

この障害は、Fusion-io の残量が 10 パーセント以下である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Fusion-io の残量のモニタを継続します。0 パーセントになった場合、アダブタは読み取り専用に復帰することがあります。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1449

mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeDegraded

moClass: storage:MezzFlashLife

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/flash-life-

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

fltStorageFlexFlashControllerMismatch

障害コード：F1450

メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] has SD cards with different sizes. FlexFlash Controller [id] on server [id] has SD cards with different sizes.

説明

この障害は、FlexFlash SD カードのサイズが一致しない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 既存のカードの 1 つを削除し、削除していないものと同じサイズの別のカードと交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-unhealthy

mibFaultCode: 1450

mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerMismatch

moClass: storage:FlexFlashController

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

障害コード：F1451

メッセージ

FlexFlash Drive [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState] FlexFlash Drive [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState]

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-unhealthy

mibFaultCode: 1451

mibFaultName: fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

moClass: storage:FlexFlashDrive

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]

fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

障害コード：F1452

メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [cardHealth]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is unhealthy. Reason: [cardHealth]

説明

この障害は、FlexFlash カードの状態が異常である場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FlexFlash コントローラが自動同期をサポートしている、自動同期が現在設定されている、FlexFlash コントローラが RAID グループを構築しているかどうかを確認します。RAID グループが構築されている場合、RAID グループが同期されるまで待機します。ホスト OS が生成する I/O の量に応じて、RAID-1 ミラーの構築には数時間かかる可能性があることに注意してください。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、Flex Flash 自動同期を設定し、RAID グループが再構築されるまで待機します。これには数時間かかる可能性があります。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、Flex Flash コントローラをリセットします。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、SD カードを再フォーマットします。

手順 5 Flex Flash スクラブ ポリシーを [Yes] に設定して、サーバを再認識します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。

手順 6 カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-unhealthy

mibFaultCode: 1452

mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

moClass: storage:FlexFlashCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

fltPoolElementDuplicatedAssigned

障害コード：F1453

メッセージ

ID is duplicated assigned for multiple servers(Check UCSC for details).

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: duplicated-assigned

mibFaultCode: 1453

mibFaultName: fltPoolElementDuplicatedAssigned

moClass: pool:Element

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: ip/[id]

Affected MO: iqn/[name]

Affected MO: mac/[id]

Affected MO: uuid/[id]

Affected MO: wwn/[id]

fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved

障害コード：F1454

メッセージ

[configMessage]

説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

Severity: minor

Cause: named-inband-vlan-unresolved

mibFaultCode: 1454

mibFaultName: fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved

moClass: mgmt:Interface

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

障害コード：F1455

メッセージ

[configMessage]

説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

Severity: minor

Cause: inband-unsupported-server

mibFaultCode: 1455

mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

moClass: mgmt:Interface

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

障害コード：F1456

メッセージ

[configMessage]

説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

Severity: minor

Cause: unsupported-cimc-firmware

mibFaultCode: 1456

mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

moClass: mgmt:Interface

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning

障害コード：F1464

メッセージ

Total Available Vlan-Port Count on switch [switchId] is below 10%.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: near-max-limit

mibFaultCode: 1464

mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning

moClass: sw:VlanPortNs

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

fltNetworkElementMemoryerror

障害コード：F1465

メッセージ

Fabric Interconnect [id] memory less than expected! Total Memory: [totalMemory] and Expected Memory: [expectedMemory]

説明

この障害は、FI の合計メモリが予想より少ない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI の DIMM の手動物理インスペクションを行う必要があります。DIMM を取り外して再挿入し、合計メモリを確認します。これで問題が解決しない場合は、DIMM の 1 つが動作不良になっているため、交換する必要があります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: memory-error

mibFaultCode: 1465

mibFaultName: fltNetworkElementMemoryerror

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltComputePhysicalAdapterMismatch

障害コード：F1467

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combinatonServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combination.

説明

通常、この障害は、サーバの Cisco VIC の組み合わせが無効であることを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 有効なアダプタの組み合わせが取り付けられている構成であることを確認します。

手順 2 サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: adaptor-mismatch

mibFaultCode: 1467

mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterMismatch

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltNetworkElementRemoved

障害コード：F1493

メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

説明

この障害は、クラスタリングの設定でファブリック インターコネクトを取り外すと発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 取り外したファブリック インターコネクトをシャーシに再挿入します（UCS Mini にのみ適用）。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 1493

mibFaultName: fltNetworkElementRemoved

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode

障害コード：F1498

メッセージ

Chassis [id] has a mix of high-line and low-line PSU input power sources.

説明

この障害は、高ラインと低ラインの PSU 入力電源が混在している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、すべての PSU 入力電源を同じモードになるように変更します

障害の詳細

Severity: critical

Cause: psu-mixed-mode

mibFaultCode: 1498

mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltPowerBudgetPowerBudgetUnavailable

障害コード：F1499

メッセージ

Insufficient power available to power-on server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to power-on server [id].

説明

この障害は、使用できる十分な電力がサーバに割り当てられていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 グループの上限を増やすことを検討します。

手順 2 接続されている PSU を増やすことや、PSU ポリシーを変更することにより、シャーシが使用可能な電力を増やすことを検討します。

手順 3 電源が投入されているブレード サーバ数を削減するか、Cisco UCS インスタンスのシャーシ数を削減します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: power-budget-unavailable

mibFaultCode: 1499

mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetUnavailable

moClass: power:Budget

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/budget

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/fex-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

Affected MO: sys/switch-[id]/budget

fltStorageLocalDiskInaccessible

障害コード：F1519

メッセージ

Storage LocalDisk [id] is inaccessible. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、ローカル ディスクが異常または不良の場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ローカル ディスクの障害を解決します

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1519

mibFaultName: fltStorageLocalDiskInaccessible

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltEquipmentChassisInvalid-fru

障害コード：F1558

メッセージ

Chassis [id] has a empty value for FRU identity reported by CMC.

説明

通常、この障害は、シャーシの FRU 情報が空の値の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 1558

mibFaultName: fltEquipmentChassisInvalidFru

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

障害コード：F1559

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed.

説明

通常、この障害は、FI I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の FI I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その FI I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、FI I/O モジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバ ポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 1559

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem

障害コード：F1560

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

説明

この障害は、FI I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1560

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード：F1561

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1561

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

障害コード：F1562

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1562

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F1563

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

- CPU のセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1563

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: environmental

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardPeerDisconnected

障害コード：F1564

メッセージ

FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

説明

通常、この障害は、FI I/O モジュールがピアの FI I/O モジュールと通信できない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 数分経っても障害がクリアされない場合は、FI I/O モジュールをいったん取り外し、取り付け直します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-disconnected

mibFaultCode: 1564

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardPeerDisconnected

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

障害コード：F1565

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU.

説明

通常、この障害は、FI I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが最新であることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 1565

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

障害コード：F1566

メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) processor temperature exceeded the limit.

説明

通常、この障害は、FI-IOM のプロセッサの温度が制限を超えると発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1566

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltStorageLocalDiskThermalIssueCritical

障害コード：F1604

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on server [id] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on chassis [id] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on storage enclosure [id] has thermal issue: [thermal]

説明

この障害は、ローカル ドライブに重要な温度の問題が発生している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 過熱のドライブが 1 つだけの場合、ドライブを交換します。

手順 2 過熱のドライブが多数ある場合、サーバを取り外します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1604

mibFaultName: fltStorageLocalDiskThermalIssueCritical

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageLocalDiskThermalIssueNonRecoverable

障害コード：F1605

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on server [id] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on chassis [id] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on storage enclosure [id] has thermal issue: [thermal]

説明

この障害は、ローカル ドライブに回復不能な温度の問題が発生している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 過熱のドライブが 1 つだけの場合、ドライブを交換します。

手順 2 過熱のドライブが多数ある場合、サーバを取り外します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1605

mibFaultName: fltStorageLocalDiskThermalIssueNonRecoverable

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageLocalDiskNot-supported

障害コード：F1606

メッセージ

Local disk [id] is not supported on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] is not supported on server [id]Local disk [id] is not supported on chassis [id]Local disk [id] is not supported on storage enclosure [id]

説明

この障害は、ローカル ディスクがこのサーバまたはシャーシでサポートされていない場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: not-supported

mibFaultCode: 1606

mibFaultName: fltStorageLocalDiskNotSupported

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltFabricComputeMSlotEpMisplacedInChassisSlot

障害コード：F1616

メッセージ

Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] presence: [presence]

説明

通常、この障害は、スロット内のサーバが以前にスロットに搭載されていたものと一致していないことが Cisco UCS Manager によって検出された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバが使用停止されていた場合は、サーバを再認識します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-moved

mibFaultCode: 1616

mibFaultName: fltFabricComputeMSlotEpMisplacedInChassisSlot

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fltFabricComputeMSlotEpServerIdentificationProblem

障害コード：F1617

メッセージ

Problem identifying server [serverInstanceId] in slot [chassisId]/[slotId]

説明

通常、この障害は、カートリッジ スロット内のサーバの識別で Cisco UCS Manager に問題が発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 カートリッジをいったん取り外し、取り付け直します。

手順 2 サーバを再認識します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-identification-problem

mibFaultCode: 1617

mibFaultName: fltFabricComputeMSlotEpServerIdentificationProblem

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fltFabricCartridgeSlotEpMisplacedInChassisSlot

障害コード：F1618

メッセージ

Cartridge, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明

通常、この障害は、シャーシ スロット内のカートリッジが以前にスロットに搭載されていたものと一致していないことが Cisco UCS Manager によって検出された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 以前のカートリッジが意図的に取り外され、新しいカートリッジが取り付けられている場合は、カートリッジを再認識します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cartridge-moved

mibFaultCode: 1618

mibFaultName: fltFabricCartridgeSlotEpMisplacedInChassisSlot

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fltStorageControllerNot-supported

障害コード：F1620

メッセージ

Controller [id] is not supported on chassis [id]

説明

この障害は、ストレージ コントローラがこのシャーシでサポートされていない場合に発生します。

推奨処置

ストレージ コントローラがサポートされるコントローラの一覧にあるかどうかを確認します。サポートされるコントローラと交換します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: not-supported

mibFaultCode: 1620

mibFaultName: fltStorageControllerNotSupported

moClass: storage:Controller

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

fltStorageVirtualDriveDeployment-failure

障害コード：F1621

メッセージ

Virtual drive [name] deployment failure. Reason: [configQualifierReason]

説明

この障害は、UCSM が仮想ドライブのリソースを見つけたが、これを展開できなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 仮想ドライブの展開で使用されるディスクの存在と状態を確認します。

手順 2 また、DasScsiLun mo を削除すると障害をクリアできます

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1621

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDeploymentFailure

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveMissing

障害コード：F1622

メッセージ

Virtual drive [name] missing

説明

この障害は、仮想ドライブが正常に展開されたが、後で削除されたことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 この障害があるということは、次のアソシエーション FSM が発生したときに UCSM が仮想ドライブの再作成を試行することを意味します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 1622

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveMissing

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVirtualDriveMismatch

障害コード：F1623

メッセージ

Virtual drive [name] mismatch. Reason: [configQualifierReason]

説明

この障害は、仮想ドライブが正常に展開されたが、後で仮想マシンが UCSM に必要とされる設定と一致しないことを UCSM が検出したことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 DasScsiLun mo を実際の仮想ドライブに対応するように変更します。

手順 2 LSI ホスト ユーティリティを使用し、仮想ドライブを元の設定に復元します。

手順 3 障害の発生したドライブまたは見つからないドライブを交換し、LSI ホスト ユーティリティを使用して仮想ドライブを元の設定に復元します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-mismatch

mibFaultCode: 1623

mibFaultName: fltStorageVirtualDriveMismatch

moClass: storage:VirtualDrive

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]

fltStorageVDMemberEpMismatch

障害コード：F1624

メッセージ

Virtual drive member [id] in a mismatched state. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、仮想ドライブのメンバーである物理ドライブが一致していない状態であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VdMemberEp で参照されているローカル ディスクをチェックし、予期される動作なのかどうかを確認します。

手順 2 予期されない場合、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: configuration-mismatch

mibFaultCode: 1624

mibFaultName: fltStorageVDMemberEpMismatch

moClass: storage:VDMemberEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/vd-container-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/vd-container-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]/member-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/vd-container-[id]/vd-[id]/member-[id]

fltFirmwareBootUnitFirmwareBootFailed

障害コード：F1627

メッセージ

Endpoint firmware went faulty.

説明

通常、この障害は、ファームウェアのアクティベーションが失敗した場合、またはエンドポイントが起動し、障害が発生した場合に、次の理由で発生します。

- ファームウェアのアクティベーションが失敗した。

- エンドポイントで実行しているファームウェア バージョンに障害が発生した。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が発生したエンドポイントの [FSM] タブに移動するか、または CLI で、アクティベーションが失敗したという理由のエラー説明を確認します。

手順 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

手順 3 可能な場合は、エラー メッセージで説明されている問題を修正します。

手順 4 問題が解消されない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: activation-failed

mibFaultCode: 1627

mibFaultName: fltFirmwareBootUnitFirmwareBootFailed

moClass: firmware:BootUnit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/onboard-device-[deviceType]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltAaaDefaultAuthDefaultAuthNotDeployed

障害コード：F1668

メッセージ

DefaultAuth can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: defaultauth-config-error

mibFaultCode: 1668

mibFaultName: fltAaaDefaultAuthDefaultAuthNotDeployed

moClass: aaa:DefaultAuth

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm/default-auth

fltAaaDomainDomainNotDeployed

障害コード：F1669

メッセージ

Domain [name] can’t be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: domain-config-error

mibFaultCode: 1669

mibFaultName: fltAaaDomainDomainNotDeployed

moClass: aaa:Domain

Type: security

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]

fltLsServerFAULT

障害コード：F1671

メッセージ

The UUID stored in Service Profile [name] does not match the UUID stored in server [pnDn].

説明

Smbios endianness の変更に関するバグを修正した最近の UCSM のアップグレードにより、UCSM インベントリには BIOS に保存されている UUID に一致する更新済み UUID がありますが、サービス プロファイルに保存された UUID は更新されていないため、一致しません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

手順 1 サービス プロファイルの関連付けを解除して、再度関連付けます

手順 2 サーバをデコミッションして、リコミッションします。

手順 3 サーバの新しい UUID を設定します

障害の詳細

Severity: info

Cause: fault

mibFaultCode: 1671

mibFaultName: fltLsServerFAULT

moClass: ls:Server

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fltMgmtBackupLocal Internal backup failed

障害コード：F1672

メッセージ

Local Internal backup failed while upgrade. Please re-trigger a manual backup.

説明

この障害は、アップグレード中にローカル内部バックアップが失敗した場合に発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 設定のバックアップを実行してください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: local-internal-backup-failed

mibFaultCode: 1672

mibFaultName: fltMgmtBackupLocalInternalBackupFailed

moClass: mgmt:Backup

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fltVnicEtherCdn-config-not-applied

障害コード：F1680

メッセージ

CDN can not be applied for vnic [name] in Service Profile [name].

説明

通常、この障害は、vnic の CDN がアダプタ ハードウェアまたはファームウェアの非互換性を理由に適用されない場合に発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 CDN がサポートされるアダプタの場合、サポートされるバージョンにファームウェアをアップグレードします

手順 2 サポートされていないアダプタの場合、サポートされるアダプタのみに vnic を手動で配置します

手順 3 CDN を使用することを目的としない場合、BIOS ポリシーで CDN を無効にします

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: config-missing

mibFaultCode: 1680

mibFaultName: fltVnicEtherCdnConfigNotApplied

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltComputePhysicalConnectivityDown

障害コード：F1681

メッセージ

Connectivity between the CIMC and one of the FIs is down. Connectivity may be down for expected reasons (e.g. FI/CIMC firmware upgrade). Connectivity between the CIMC and one of the FIs is down. Connectivity may be down for expected reasons (e.g. FI/CIMC firmware upgrade). Connectivity between the CIMC and one of the FIs is down. Connectivity may be down for expected reasons (e.g. FI/CIMC firmware upgrade).

説明

この障害は、サーバの CIMC と FI の 1 つまたは両方の間に接続の問題がある場合に発生します。この管理パス損失は基盤となる OS の通信には影響しないことに注意してください。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード中またはその後に発生する場合があります。

手順 2 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、CIMC をリセットしてください。これは OS の通信には影響しません。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1681

mibFaultName: fltComputePhysicalConnectivityDown

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltStorageSasExpanderInoperable

障害コード：F1685

メッセージ

SAS Expander [id]/[id] operability: [operability]. Reason [operQualifierReason].

説明

この障害は、SAS エクスパンダが動作不能であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1685

mibFaultName: fltStorageSasExpanderInoperable

moClass: storage:SasExpander

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]

fltStorageSasExpanderAccessibility-problem

障害コード：F1686

メッセージ

SAS Expander [id]/[id] operability: [operability]. Reason [operQualifierReason].

説明

この障害は、SAS エクスパンダが到達不能であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-accessibility-problem

mibFaultCode: 1686

mibFaultName: fltStorageSasExpanderAccessibilityProblem

moClass: storage:SasExpander

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]

fltStorageSasExpanderDegraded

障害コード：F1687

メッセージ

SAS Expander [id]/[id] operability: [operability]. Reason [uplinkStateReason].

説明

この障害は、SAS エクスパンダのリンクが最適な状態ではないことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1687

mibFaultName: fltStorageSasExpanderDegraded

moClass: storage:SasExpander

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]

fltStorageLocalDiskLink-degraded

障害コード：F1688

メッセージ

Local Disk [id]/[id]/[id] link state: [linkState]. Reason [linkStateReason].

説明

この障害は、ストレージ ローカル ディスクのリンクが最適ではないことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-link-degraded

mibFaultCode: 1688

mibFaultName: fltStorageLocalDiskLinkDegraded

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltFabricFcSanNumOfVsanExceedLimit

障害コード：F1694

メッセージ

VSAN count for [dn] exceeds the limit.

説明

この障害は、VSAN の数が制限を超える場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vsan-exceed-limit

mibFaultCode: 1694

mibFaultName: fltFabricFcSanNumOfVsanExceedLimit

moClass: fabric:FcSan

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]

fltSwVlanPortNsCompressedSetsExhaustedWarning

障害コード：F1700

メッセージ

Network configuration on switch [switchId] resulted in using up ALL of the optimization sets supported by hardware.

説明

Cisco UCS Manager は、ファブリック インターコネクトがハードウェアでプログラムされる最適化セットをすべて使い果たすと、この障害を発生します。この障害は、設定の問題を示すものではありません。ただし、現在または将来の設定によりエラーが発生する可能性があり、該当するアラートが表示されます。その他のアラートが表示される場合は、問題の原因である可能性があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 UCSM で設定エラーが表示されるかどうかを確認し、表示される場合はそれらのエラーで推奨されるアクションを実行します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: compr-sets-exhausted

mibFaultCode: 1700

mibFaultName: fltSwVlanPortNsCompressedSetsExhaustedWarning

moClass: sw:VlanPortNs

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

fltNetworkElementKernelMemCricitalThreshold

障害コード：F1701

メッセージ

Fabric Interconnect [id] kernel low memory free reached critical level: [kernelMemFree] (MB).

説明

この障害は、FI のカーネル メモリが 100 MB 未満になったときに発生します

推奨処置

この障害が発生した場合：

手順 1 カーネルの LowFree メモリは最小ウォーターマークの 100 MB 未満にドロップしました。tech-support 情報を収集し、シスコ カスタマー サポート（TAC）にお問い合わせください。

手順 2 また、「show system internal kernel meminfo」により FI のメモリ フットプリントをログ記録できます

障害の詳細

Severity: major

Cause: kernel-mem-critical-threshold

mibFaultCode: 1701

mibFaultName: fltNetworkElementKernelMemCricitalThreshold

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltFlowctrlItemFlowctrlconfig

障害コード：F1702

メッセージ

Flow Control Policy: [name], has unsupported configuration. Priority Pause and Send/Receive Flow-control cannot be ON together, this policy configuration won’t be applied until corrected.

説明

この障害は、フロー制御ポリシーにサポートされていない設定がある場合に発生します。この障害は、アップグレード/インポート操作中に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害メッセージで指定されたフロー制御ポリシーを確認し、その設定をサポートされる設定に修正します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-policy-config

mibFaultCode: 1702

mibFaultName: fltFlowctrlItemFlowctrlconfig

moClass: flowctrl:Item

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/flowctrl/policy-[name]

fltNetworkElementSystemshutdown

障害コード：F1703

メッセージ

Fabric Interconnect [id] will reboot in 120 sec.

説明

通常、この障害は、ファンが取り外されたり壊れたりしてファブリック インターコネクトが再起動する場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 正常なファンに交換するか、ファンを取り付けます。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fan-removal

mibFaultCode: 1703

mibFaultName: fltNetworkElementSystemshutdown

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltMgmtHealthStatusHealthWarningIssue

障害コード：F1704

メッセージ

[healthQualifier] : Please check the Health tab for more details.

説明

この障害は、コンポーネント（BMC/CIMC）の状態に警告の問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: warning

Cause: health-warning

mibFaultCode: 1704

mibFaultName: fltMgmtHealthStatusHealthWarningIssue

moClass: mgmt:HealthStatus

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/switch-[id]/health

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/health

fltMgmtHealthStatusHealthMinorIssue

障害コード：F1705

メッセージ

[healthQualifier] : Please check the Health tab for more details.

説明

この障害は、コンポーネント（BMC/CIMC）の状態にマイナーな問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: minor

Cause: health-minor

mibFaultCode: 1705

mibFaultName: fltMgmtHealthStatusHealthMinorIssue

moClass: mgmt:HealthStatus

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/switch-[id]/health

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/health

fltMgmtHealthStatusHealthMajorIssue

障害コード：F1706

メッセージ

[healthQualifier] : Please check the Health tab for more details[healthQualifier] : [description]

説明

この障害は、コンポーネント（CMC/CIMC/FI）の状態にメジャーな問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 CMC/CIMC コンポーネントに関する場合、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

手順 2 FI に関する場合で障害の説明が「SER Uncorrectable Error」から始まる場合、スイッチのリブートが推奨されます。これで問題が解決しない場合は、TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: health-major

mibFaultCode: 1706

mibFaultName: fltMgmtHealthStatusHealthMajorIssue

moClass: mgmt:HealthStatus

Type: management

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/switch-[id]/health

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/health

fltMgmtHealthStatusHealthCriticalIssue

障害コード：F1707

メッセージ

[healthQualifier] : Please check the Health tab for more details.

説明

この障害は、コンポーネント（BMC/CIMC）の状態に重要な問題がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: critical

Cause: health-critical

mibFaultCode: 1707

mibFaultName: fltMgmtHealthStatusHealthCriticalIssue

moClass: mgmt:HealthStatus

Type: management

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/health

Affected MO: sys/switch-[id]/health

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/health

fltComputePhysicalDeprecated

障害コード：F1708

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery] Hardware Deprecated or FRU not supportedServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery] Hardware Deprecated or FRU not supportedServer [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery] Hardware Deprecated or FRU not supported

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: discovery-failed

mibFaultCode: 1708

mibFaultName: fltComputePhysicalDeprecated

moClass: compute:Physical

Type: operational

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalAdapterFirmwareNeedsUpdate

障害コード：F1709

メッセージ

Some of the adapters in Server [chassisId]/[slotId] needs firmware update to operate in 40G mode. These adapters are currently configured in 4x10G mode.

説明

未設定。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ブレードのアダプタ ファームウェアを更新し、シャーシを認識します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: connectivity-problem

mibFaultCode: 1709

mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterFirmwareNeedsUpdate

moClass: compute:Physical

Type: connectivity

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalIdentityUnestablishableOrDeprecated

障害コード：F1710

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU. The server is either deprecated or not supportedServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU. The server is either deprecated or not supported.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: identity-unestablishable

mibFaultCode: 1710

mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishableOrDeprecated

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltEquipmentIOCardDeprecated

障害コード：F1713

メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is either deprecated or not supported.

説明

通常、この障害は、I/O モジュールが非推奨になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 Cisco UCS Manager の機能カタログが正しいバージョンであることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fru-problem

mibFaultCode: 1713

mibFaultName: fltEquipmentIOCardDeprecated

moClass: equipment:IOCard

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltFabricSwChPhEpUncleanConfiguration

障害コード：F1719

メッセージ

Chassis [chassisId] has unclean configuration.

説明

通常、この障害は、シャーシの停止後にクリーンでない設定がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サービス プロファイルの関連付けが完全に削除されているかどうかを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 1719

mibFaultName: fltFabricSwChPhEpUncleanConfiguration

moClass: fabric:SwChPhEp

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]

fltFabricComputeSlotEpNotSupportedInChassisSlot

障害コード：F1720

メッセージ

Server in slot [chassisId]/[slotId] is not supported on this platform.

説明

通常、この障害は、シャーシ スロット内のサーバが現在のプラットフォームでサポートされていないことが Cisco UCS Manager によって検出された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 サーバを取り外します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1720

mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpNotSupportedInChassisSlot

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fltFabricDceSwSrvEpDown

障害コード：F1721

メッセージ

Chassis discovery detected on port [slotId]/[portId]. UCS-FI-M-6324 platform does not support chassis discovery on non-scalability port.

説明

通常、この障害は、UCS-FI-6324 プラットフォームで非プライマリ シャーシを検出するためにサーバ ポートとして非拡張性ポートが設定されている場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、以下に説明する代わりのアクションを試行します。

手順 1 サーバ ポートの設定を解除し、FI の通常のポートから拡張性ポートにケーブルを移動します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-config

mibFaultCode: 1721

mibFaultName: fltFabricDceSwSrvEpDown

moClass: fabric:DceSwSrvEp

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]

fltStorageLocalDiskThermalIssueNonCritical

障害コード：F1731

メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on server [id] has thermal issue: [thermal]Local disk [id] on storage enclosure [id] has thermal issue: [thermal]

説明

この障害は、ローカル ドライブに重大ではない温度の問題が発生している場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。問題が解決しない場合は、次のアクションを実行します。

手順 1 過熱のドライブが 1 つだけの場合、ドライブを交換します。

手順 2 過熱のドライブが多数ある場合、サーバを取り外します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1731

mibFaultName: fltStorageLocalDiskThermalIssueNonCritical

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltStorageLocalDiskFailed

障害コード：F1732

メッセージ

Local disk [id] failed on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] failed on server [id]Local disk [id] failed on storage enclosure [id].

説明

この障害は、ディスクが不良になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ディスクを交換するか、追加の調査のためにハードウェア チームに送ります。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-failed

mibFaultCode: 1732

mibFaultName: fltStorageLocalDiskFailed

moClass: storage:LocalDisk

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fltEquipmentSystemIOControllerRemoved

障害コード：F1744

メッセージ

System IO Controller [chassisId]/[id] is removed.

説明

通常、この障害は、システム IO コントローラを Colusa シャーシから取り外したために発生します。これはネットワーク接続が失われる可能性があるため、重大な障害です。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 システム IO コントローラを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバ ポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 1744

mibFaultName: fltEquipmentSystemIOControllerRemoved

moClass: equipment:SystemIOController

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fltComputeRackUnitFanSpeedConfigurationFailed

障害コード：F1745

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) Fan Speed Policy failed: [fanSpeedConfigStatus]

説明

通常、この障害は、設定されたファン速度ポリシーが十分でないために発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 電力制御ポリシーのファン速度ポリシーの値をより高い値に増やします。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1745

mibFaultName: fltComputeRackUnitFanSpeedConfigurationFailed

moClass: compute:RackUnit

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltFabricEthLanNumOfVLANCompGrpExceedLimit

障害コード：F1748

メッセージ

VLAN compression group count for [dn] exceeds the limit.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: vlan-comp-grp-count-exceeds-limit

mibFaultCode: 1748

mibFaultName: fltFabricEthLanNumOfVLANCompGrpExceedLimit

moClass: fabric:EthLan

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/[id]

fltFabricMulticastPolicySameOrEmptyPeerQuerierIp

障害コード：F1749

メッセージ

FI-B querier IP [querierIpAddrPeer] is empty or same as FI-A.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fi-b-querier-ip-empty-or-same-as-primary

mibFaultCode: 1749

mibFaultName: fltFabricMulticastPolicySameOrEmptyPeerQuerierIp

moClass: fabric:MulticastPolicy

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/mc-policy-[name]

fltAdaptorUnitDeprecated

障害コード：F1753

メッセージ

Adapter [id] in server [id] may be deprecated or not supported. Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] may be deprecated or not supported. Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] may be deprecated or not supported.

説明

通常、この障害は、現在のリリースで非推奨になったアダプタを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アダプタがリリースでサポートされ、非推奨にされていないかどうかを確認します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: deprecated

mibFaultCode: 1753

mibFaultName: fltAdaptorUnitDeprecated

moClass: adaptor:Unit

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

fltMgmtInterfaceInbandPinningInvalid

障害コード：F1754

メッセージ

[configMessage]

説明

この障害は、サーバ インターフェイスがアップリンクにピン接続されていない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド プロファイルで指定されたすべての VLAN で設定されている動作中のアップリンクがあるかどうかを確認します

障害の詳細

Severity: warning

Cause: invalid-pinning

mibFaultCode: 1754

mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandPinningInvalid

moClass: mgmt:Interface

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltEtherPIoInvalid-sfp

障害コード：F1755

メッセージ

Port [slotId]/[portId] on FI-[switchId] does not support CR4 (passive copper) cable.

説明

3GFI Donner ポート（最後の 6 個の 40G ポート）は「negotiate auto」をサポートしていません。CR4（Passive Copper モード）ケーブルが挿入されると、この障害が発生します

推奨処置

この障害が発生した場合は、ファブリック ケーブルを 40G ポートに交換します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: unsupported-transceiver

mibFaultCode: 1755

mibFaultName: fltEtherPIoInvalidSfp

moClass: ether:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltNetworkOperLevelExtravif

障害コード：F1756

メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of VIFs configured exceeds the max limit on the FI: Number of VIFs configured: [vifCount] and Max VIFs allowed: [maxVifCount]

説明

この障害は、ファブリック インターコネクトにサポートされる数以上の仮想インターフェイス（VIF）がある場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 オペレータが、FI にある余剰な仮想インターフェイス（VIF）を削除することをお勧めします。これらの余剰 VIF がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: extra-vif

mibFaultCode: 1756

mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtravif

moClass: network:OperLevel

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level

fltNetworkElementDeprecated

障害コード：F1757

メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクト モデルが非推奨になった場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 以前の稼働リリースにダウングレードし、非推奨でないファブリック インターコネクト モデルでアップグレードを計画します。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-deprecated

mibFaultCode: 1757

mibFaultName: fltNetworkElementDeprecated

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltFabricNetGroupNativeVlanNotFound

障害コード：F1758

メッセージ

Native VLAN [nativeNet] for VLAN group [name] cannot be found among the member vlans in the VLAN group.

説明

通常、この障害は、VLAN グループのネイティブ VLAN が VLAN グループのメンバー VLAN に見つからない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 VLAN グループのメンバー VLAN を作成します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: native-vlan-not-found

mibFaultCode: 1758

mibFaultName: fltFabricNetGroupNativeVlanNotFound

moClass: fabric:NetGroup

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]

Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]

fltEquipmentChassisChassislimit-exceeded

障害コード：F1761

メッセージ

Chassis limit exceeded for this platform with the addition of chassis [id].

説明

通常、この障害は、システムにあるシャーシ数がプラットフォームでサポートされる最大数を超過していることを Cisco UCS Manager が検出したために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 リリース ノートからプラットフォームでサポートされるシャーシの最大数を確認します。システムのシャーシ数がサポートされる最大数未満であっても障害が発生する場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: chassis-limit-exceeded

mibFaultCode: 1761

mibFaultName: fltEquipmentChassisChassislimitExceeded

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-connect エラー

障害コード：F1766

メッセージ

device [chassis1], error connecting to shared-storage management interface.

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 1766

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageConnectError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage-connect エラー

障害コード：F1767

メッセージ

device [chassis2], error connecting to shared-storage management interface.

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 1767

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageConnectError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage-connect エラー

障害コード：F1768

メッセージ

device [chassis3], error connecting to shared-storage management interface.

説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバのリブート、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: device-shared-storage-error

mibFaultCode: 1768

mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageConnectError

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltSwEthLanBorderVlan-limit-exceeded

障害コード：F1778

メッセージ

Maximum allowed VLANs limit has been exceeded, please delete the extra VLANs to ensure proper system functioning.

説明

通常、この障害は、アップグレード後、新しいリリースで許可される VLAN の上限が変更された場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 新しいリリースで定義された制限値に適合するために余分な VLAN を削除します。現在の数と許可される最大数の詳細は、「system/upgrade-validation」スコープ下の UCSM CLI で確認できます。

手順 2 注：FCoE VSAN に関連付けられている VLAN もまた、VLAN 全体の上限にカウントされます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: max-vlan-limit-exceeded

mibFaultCode: 1778

mibFaultName: fltSwEthLanBorderVlanLimitExceeded

moClass: sw:EthLanBorder

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fltMgmtEntityMgmt-db-version-mismatch

障害コード：F1781

メッセージ

Management database version mismatch detected failover may not complete.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: replication-failure

mibFaultCode: 1781

mibFaultName: fltMgmtEntityMgmtDbVersionMismatch

moClass: mgmt:Entity

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

fltEquipmentTpmTpmMismatch

障害コード：F1784

メッセージ

Server [id], has a TPM mismatch.

説明

この障害は、互換性のない CPU/TPM の組み合わせが原因で発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、使用した TPM モデルを確認します。

手順 1 障害の概要を読み、アクションのコースを決定します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tpm-mismatch

mibFaultCode: 1784

mibFaultName: fltEquipmentTpmTpmMismatch

moClass: equipment:Tpm

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/Tpm-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]

fltEquipmentSharedIOModuleInaccessible

障害コード：F1792

メッセージ

Shared IO Module [id] of chassis [chassisId] is offline.

説明

通常、この障害は、共有 I/O モジュールがファブリック インターコネクトとの接続を失ったために発生します。これによりネットワーク接続が失われ、データ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1792

mibFaultName: fltEquipmentSharedIOModuleInaccessible

moClass: equipment:SharedIOModule

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module

fltEquipmentChassisInaccessible-b

障害コード：F1793

メッセージ

Chassis not reachable from B side.

説明

通常、この障害は、共有 I/O モジュールが B 側 FI との接続を失ったために発生します。これによりネットワーク接続が失われ、B 側のデータ トラフィックが中断されるため、メジャーな障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1793

mibFaultName: fltEquipmentChassisInaccessibleB

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentChassisInaccessible-a

障害コード：F1794

メッセージ

Chassis not reachable from A side.

説明

通常、この障害は、共有 I/O モジュールが A 側 FI との接続を失ったために発生します。これによりネットワーク接続が失われ、A 側のデータ トラフィックが中断されるため、メジャーな障害となります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1794

mibFaultName: fltEquipmentChassisInaccessibleA

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentSystemIOControllerThermalProblem

障害コード：F1795

メッセージ

System IO Controller [id] on Chassis [chassisId], operState: [operState]

説明

この障害は、システム I/O コントローラ モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のサーバの電源をオフにします。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1795

mibFaultName: fltEquipmentSystemIOControllerThermalProblem

moClass: equipment:SystemIOController

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fltEquipmentSystemIOControllerUnacknowledged

障害コード：F1796

メッセージ

System IO Controller [id] on Chassis [chassisId] is re-inserted. Acknowledge the SIOC.

説明

システム IO コントローラが認識されていない状態です。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- SystemIOController が再挿入されたことを Cisco UCS Manager が検出する。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシを再認識します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-unacknowledged

mibFaultCode: 1796

mibFaultName: fltEquipmentSystemIOControllerUnacknowledged

moClass: equipment:SystemIOController

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fltEquipmentIOCardBackPlanePortProblem

障害コード：F1797

メッセージ

One or more of the Backplane Ports are not up in IOM [chassisId]/[id] connected to FI [switchId].

説明

この障害は、1 つ以上のバックプレーン ポートで障害が発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、バックプレーン ポートのステータスを確認します

障害の詳細

Severity: major

Cause: backplane-port-problem

mibFaultCode: 1797

mibFaultName: fltEquipmentIOCardBackPlanePortProblem

moClass: equipment:IOCard

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fltEquipmentSwitchIOCardBackPlanePortProblem

障害コード：F1798

メッセージ

One or more of the Backplane Ports are not up in IOM [chassisId]/[id] connected to FI [switchId].

説明

この障害は、1 つ以上のバックプレーン ポートで障害が発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、バックプレーン ポートのステータスを確認します

障害の詳細

Severity: major

Cause: backplane-port-problem

mibFaultCode: 1798

mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardBackPlanePortProblem

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fltEquipmentFexBackPlanePortProblem

障害コード：F1799

メッセージ

One or more of the Backplane Ports are not up in FEX [id] connected to FI [switchId].

説明

この障害は、1 つ以上のバックプレーン ポートで障害が発生した場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、バックプレーン ポートのステータスを確認します

障害の詳細

Severity: major

Cause: backplane-port-problem

mibFaultCode: 1799

mibFaultName: fltEquipmentFexBackPlanePortProblem

moClass: equipment:Fex

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fltFabricFcZoneProfileSwitch-mode-disabled

障害コード：F1825

メッセージ

FC User zones cannot be deployed because FI is not running in FC switch mode.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configuration-error

mibFaultCode: 1825

mibFaultName: fltFabricFcZoneProfileSwitchModeDisabled

moClass: fabric:FcZoneProfile

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/fc-estc/zone-profile-[name]

fltFabricFcUserZoneConfigFailure

障害コード：F1826

メッセージ

FC User Zone [name] configuration failed as it reached max user defined or system zone configuration limit.

説明

指定された修飾子と一致するリソースが不足しているため、Cisco UCS Manager が正常に FC ユーザ定義ゾーンを展開できません。通常、この障害は、ユーザ定義のゾーンの制限またはシステム ゾーンの制限の超過した結果として発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ユーザ定義のゾーン数が制限を超えている場合、未使用のユーザ定義のゾーンを解放します。

手順 2 ユーザ定義のゾーン数を制限未満であるが、システムの FC ゾーン数が 8000 を超えている場合は、サービス プロファイルから未使用のゾーンの解放を試みます。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-failure

mibFaultCode: 1826

mibFaultName: fltFabricFcUserZoneConfigFailure

moClass: fabric:FcUserZone

Type: configuration

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/fc-estc/zone-profile-[name]/zone-[name]

fltStorageEnclosureThermalIssueNonCritical

障害コード：F1831

メッセージ

HDD MotherBoard on [id] has a thermal problem: [thermal]

説明

この障害は、HDD マザーボード モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のサーバの電源をオフにします。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1831

mibFaultName: fltStorageEnclosureThermalIssueNonCritical

moClass: storage:Enclosure

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fltStorageEnclosureThermalIssueCritical

障害コード：F1832

メッセージ

HDD MotherBoard on [id] has a thermal problem: [thermal]

説明

この障害は、HDD マザーボード モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のサーバの電源をオフにします。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1832

mibFaultName: fltStorageEnclosureThermalIssueCritical

moClass: storage:Enclosure

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fltStorageEnclosureThermalIssueNonRecoverable

障害コード：F1833

メッセージ

HDD MotherBoard on [id] has a thermal problem: [thermal]

説明

この障害は、HDD マザーボード モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco UCS 機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco UCS 機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。

手順 2 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。

手順 3 Cisco UCS シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

手順 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

手順 5 未使用のサーバの電源をオフにします。

手順 6 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

手順 7 障害のある I/O モジュールを交換します。

手順 8 Cisco UCS 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

手順 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: thermal-problem

mibFaultCode: 1833

mibFaultName: fltStorageEnclosureThermalIssueNonRecoverable

moClass: storage:Enclosure

Type: environmental

Callhome: environmental

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fltStorageControllerDegraded

障害コード：F1834

メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is degraded. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is degraded. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on chassis [id] is degraded. Reason: [operQualifierReason]

説明

この障害は、ストレージ コントローラのパフォーマンスが低下した場合に発生します。

推奨処置

NVMe SSD の場合：問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-degraded

mibFaultCode: 1834

mibFaultName: fltStorageControllerDegraded

moClass: storage:Controller

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

fltStorageSasExpanderLink-misconnect

障害コード：F1835

メッセージ

SAS Expander [id]/[id] uplink state: [uplinkState]. Reason [uplinkStateReason].

説明

この障害は、SAS エクスパンダのアップリンク状態が誤った接続であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-link-misconnect

mibFaultCode: 1835

mibFaultName: fltStorageSasExpanderLinkMisconnect

moClass: storage:SasExpander

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]

fltStorageSasExpanderLink-degraded

障害コード：F1836

メッセージ

SAS Expander [id]/[id] uplink state: [uplinkState]. Reason [uplinkStateReason].

説明

この障害は、SAS エクスパンダのアップリンク状態が準最適であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-link-degraded

mibFaultCode: 1836

mibFaultName: fltStorageSasExpanderLinkDegraded

moClass: storage:SasExpander

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]

fltStorageEnclosureMissing

障害コード：F1837

メッセージ

Enclosure [id]/[id] is missing.

説明

この障害は、取り外し可能なラックが見つからないことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 そのラックで取り外しの操作を実行してクリーンアップします。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 1837

mibFaultName: fltStorageEnclosureMissing

moClass: storage:Enclosure

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fltStorageEnclosureFru-empty

障害コード：F1838

メッセージ

HDD Expansion Tray [id]/[id] FRU could not be identified.

説明

この障害は、HDD 拡張トレイが交換され、FRU の詳細を取得する必要があることを示します

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 アクティブな CMC をリセットします。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-fru-missing

mibFaultCode: 1838

mibFaultName: fltStorageEnclosureFruEmpty

moClass: storage:Enclosure

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpMissing

障害コード：F1839

メッセージ

Disk Slot [id]/[id]/[id] is missing.

説明

この障害は、ディスク スロットが見つからないことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 スロットが取り外し可能なラックの一部である場合は、そのラックで取り外しの操作を実行してクリーンアップします。

手順 2 スロットが取り外し可能でないラックの一部である場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: equipment-missing

mibFaultCode: 1839

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpMissing

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpEquipment-inoperable

障害コード：F1840

メッセージ

Disk Slot [id]/[id]/[id] operability: [operability]. Reason [operQualifierReason].

説明

この障害は、ディスク スロットが動作不良であることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inoperable

mibFaultCode: 1840

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpEquipmentInoperable

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpChassis-spare

障害コード：F1841

メッセージ

Chassis spare disk in slot [id]/[id]/[id] is assigned to a controller.

説明

この障害は、シャーシのスペアとしてマークされたディスク スロットがコントローラに割り当てられていることを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 不良なディスクを交換します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: equipment-unavailable

mibFaultCode: 1841

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpChassisSpare

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpHotspare-unsupported

障害コード：F1842

メッセージ

Slot [id]/[id]/[id] ownership is automatically unassigned since the controller(s) does not support chassis global hot spare.

説明

この障害は、コントローラがシャーシ幅ホット スペアをサポートしないため、ディスク スロットの所有権が自動的に割り当てられなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ホット スペアがサポートされるストレージ コントローラのあるサーバを挿入します（または）ディスク ゾーン分割ポリシーで所有権を変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-hotspare-unsupported

mibFaultCode: 1842

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpHotspareUnsupported

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpSharing-unsupported

障害コード：F1843

メッセージ

Slot [id]/[id]/[id] ownership is automatically unassigned since the controller(s) does not support sharing.

説明

この障害は、コントローラが共有をサポートしないため、ディスク スロット所有権が自動的に割り当てられなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 共有がサポートされるストレージ コントローラのあるサーバを挿入します（または）ディスク ゾーン分割ポリシーで所有権を変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-ownership-unsupported

mibFaultCode: 1843

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpSharingUnsupported

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpIoe-ownership-unassigned

障害コード：F1844

メッセージ

Slot [id]/[id]/[id] ownership is automatically unassigned since IO Expander with second controller is present in place of server in first slot.

説明

この障害は、最初のスロットにサーバの代わりに第 2 のコントローラがある IO エクスパンダがあるためにディスク スロット所有権が自動的に割り当てられなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 最初のスロットにサーバを挿入します（または）ディスク ゾーン分割ポリシーで所有権を変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-ioe-ownership-unassigned

mibFaultCode: 1844

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpIoeOwnershipUnassigned

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpHddslot-server2-ownership-unassigned

障害コード：F1845

メッセージ

Slot [id]/[id]/[id] ownership is automatically unassigned since HDD Expansion Tray is present in place of server in second slot.

説明

この障害は、2 番目のスロットでサーバの代わりに HDD 拡張トレイがあるためにディスク スロットの所有権が自動的に割り当てられなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 2 番目のスロットにサーバを挿入します（または）ディスク ゾーン分割ポリシーで所有権を変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-hddslot-server2-ownership-unassigned

mibFaultCode: 1845

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpHddslotServer2OwnershipUnassigned

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

fltEquipmentChassisProfileFailed

障害コード：F1846

メッセージ

Chassis Profile [name] failed.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-failed

mibFaultCode: 1846

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileFailed

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileDiscoveryFailed

障害コード：F1847

メッセージ

Chassis Profile [name] discovery failed.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: discovery-failed

mibFaultCode: 1847

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileDiscoveryFailed

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileConfigFailure

障害コード：F1848

メッセージ

Chassis Profile [name] configuration failed due to [chassisConfigIssues], [storageConfigIssues].

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: configuration-failure

mibFaultCode: 1848

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileConfigFailure

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileRemoved

障害コード：F1849

メッセージ

Chassis Profile [name] underlying resource removed.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-removed

mibFaultCode: 1849

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileRemoved

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileInaccessible

障害コード：F1850

メッセージ

Chassis Profile [name] cannot be accessed.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: equipment-inaccessible

mibFaultCode: 1850

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileInaccessible

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileAssociationFailed

障害コード：F1851

メッセージ

Chassis Profile [name] association failed for [chassisDn].

説明

シャーシ プロファイルにシャーシを関連付けることができませんでした

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: association-failed

mibFaultCode: 1851

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileAssociationFailed

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltEquipmentChassisProfileUnassociated

障害コード：F1852

メッセージ

Chassis Profile [name] is not associated.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unassociated

mibFaultCode: 1852

mibFaultName: fltEquipmentChassisProfileUnassociated

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: chassis-profile

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fltFabricNetGroupRefNetSanGroupUnresolvable

障害コード：F1873

メッセージ

Network/SAN group does not exist or not permitted.

説明

この障害は、netGroupRef/SanGroupRef で参照されている NetGroup/SanGroup がないか、netGroupRef/SanGroupRef MO がネットワーク グループ/SAN グループと同じ組織にない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 NetGroup/SanGroup があるかどうかを確認し、ない場合は作成します。

手順 2 NetGroup/SanGroup が netGroupRef/SanGroupRef と同じ組織にあるかどうかを確認します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: network-san-group-does-not-exist

mibFaultCode: 1873

mibFaultName: fltFabricNetGroupRefNetSanGroupUnresolvable

moClass: fabric:NetGroupRef

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: org-[name]/san-conn-templ-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]/net-group-ref-[name]

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]/vc-[id]/vlan-cmc[id]/net-group-ref-[name]

fltEtherPIoUnknownServerDevice

障害コード：F1889

メッセージ

[slotId]/[portId] on FI-[switchId] is connected by a unknown server device.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: port-misconfigure

mibFaultCode: 1889

mibFaultName: fltEtherPIoUnknownServerDevice

moClass: ether:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltEtherPIoMisconfigureForServerDevice

障害コード：F1890

メッセージ

[slotId]/[portId] on FI-[switchId] is connected by a ucs server device, and may config as a server port.

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: port-misconfigure

mibFaultCode: 1890

mibFaultName: fltEtherPIoMisconfigureForServerDevice

moClass: ether:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltEtherPIoInterfaceMismatch

障害コード：F1891

メッセージ

Port [slotId]/[portId] on FI-[switchId] does not match with breakout cable.

説明

3GFI トランシーバ タイプとインターフェイス タイプが一致しない場合、このエラーが発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、インターフェイスをブレークアウトに変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: transceiver-mismatch

mibFaultCode: 1891

mibFaultName: fltEtherPIoInterfaceMismatch

moClass: ether:PIo

Type: network

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fltAdaptorUnitPci-config-issue

障害コード：F1892

メッセージ

Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] is not visible to host.

説明

アダプタがホスト OS に表示されません。Cisco UCS Manager は、次のシナリオのいずれかが発生すると、この障害を発生します。

- シャーシ アダプタへの PCIe 接続がサーバに設定されていない。

- 対応する SIOC がない。

- シングル サーバ デュアル SIOC 接続が適用され、CIMC/BIOS ファームウェア バージョンでこの機能がサポートされていない。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 対応する SIOC がシャーシに挿入されるかどうかを確認します。

手順 2 CIMC/BIOS が推奨されるファームウェア バージョンを実行しているかどうかを確認します。

手順 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: pci-config-issue

mibFaultCode: 1892

mibFaultName: fltAdaptorUnitPciConfigIssue

moClass: adaptor:Unit

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

fltNetworkElementEvacuationon

障害コード：F1893

メッセージ

Fabric Interconnect [id] operEvacState: [operEvacState].

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトが退避される場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ァブリック インターコネクトのエバキュエーション オプションがオフになっていることを確認します。

障害の詳細

Severity: info

Cause: fabric-evacuated

mibFaultCode: 1893

mibFaultName: fltNetworkElementEvacuationon

moClass: network:Element

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]

fltNetworkLimitUnicast-mac

障害コード：F1894

メッセージ

No. of unicast mac addresses ([actualCount]) on switch [id] has reached the upper limit([upperLimit]). Will get cleared when the count reaches the lower limit ([lowerLimit]).

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトのユニキャスト MAC アドレスの数が上限しきい値に達した場合に発生します。数が下限しきい値に達するとクリアされます

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unicast-mac-exhausted

mibFaultCode: 1894

mibFaultName: fltNetworkLimitUnicastMac

moClass: network:Limit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/limit-type-[type]-asic-[asicNumber]

fltNetworkLimitMulticast-mac

障害コード：F1895

メッセージ

No. of multicast mac addresses ([actualCount]) on switch [id] has reached the upper limit([upperLimit]). Will get cleared when the count reaches the lower limit ([lowerLimit]).

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトのマルチキャスト MAC アドレスの数が上限しきい値に達した場合に発生します。数が下限しきい値に達するとクリアされます。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: multicast-mac-exhausted

mibFaultCode: 1895

mibFaultName: fltNetworkLimitMulticastMac

moClass: network:Limit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/limit-type-[type]-asic-[asicNumber]

fltNetworkLimitPvlifvlanmbr

障害コード：F1896

メッセージ

No. of PV LifVlanMbr count ([actualCount]) in the asic [asicNumber] corresponding to ports (eth [slotNumber]/[startPortNumber] through eth [slotNumber]/[endPortNumber]) on switch [id] has reached the upper limit ([upperLimit]). Will get cleared when the count reaches the lower limit ([lowerLimit]).

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトの特定の ASIC の PV LifVlanMbr の数が上限しきい値に達した場合に発生します。数が下限しきい値に達するとクリアされます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ユーザは現在の ASIC からシャーシを取り外し、別の ASIC に移す必要があります。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pvlif-vlan-mbr-exhausted

mibFaultCode: 1896

mibFaultName: fltNetworkLimitPvlifvlanmbr

moClass: network:Limit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/limit-type-[type]-asic-[asicNumber]

fltNetworkLimitPvsystem

障害コード：F1897

メッセージ

No. of PV System count ([actualCount]) on switch [id] has reached the upper limit ([upperLimit]). Will get cleared when the count reaches the lower limit ([lowerLimit]).

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトの PV システム カウントの数が上限しきい値に達した場合に発生します。数が下限しきい値に達するとクリアされます。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pvsystem-exhausted

mibFaultCode: 1897

mibFaultName: fltNetworkLimitPvsystem

moClass: network:Limit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/limit-type-[type]-asic-[asicNumber]

fltNetworkLimitIgmpgroup

障害コード：F1898

メッセージ

No. of IGMP Group count ([actualCount]) on switch [id] has reached the upper limit ([upperLimit]). Will get cleared when the count reaches the lower limit ([lowerLimit]).

説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクトの IGMP グループ カウントの数が上限しきい値に達した場合に発生します。数が下限しきい値に達するとクリアされます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: igmp-group-exhausted

mibFaultCode: 1898

mibFaultName: fltNetworkLimitIgmpgroup

moClass: network:Limit

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/limit-type-[type]-asic-[asicNumber]

fltMgmtDbStateDb-corruption-detected

障害コード：F1899

メッセージ

Management database corruption detected and recovered on Fabric Interconnect [id]. Number of corruption events: [corruptedCount]. Last corruption event timestamp: [lastOccurrenceTime].

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: mgmt-db-corruption

mibFaultCode: 1899

mibFaultName: fltMgmtDbStateDbCorruptionDetected

moClass: mgmt:DbState

Type: management

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-db-state

fltMgmtDbStateHigh-db-corruption-detected

障害コード：F1900

メッセージ

High number of management database corruption events on Fabric Interconnect [id]. Number of corruption events: [corruptedCount]. Number of corruption events: [corruptedCount]. Last corruption event timestamp: [lastOccurrenceTime].

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: mgmt-db-corruption

mibFaultCode: 1900

mibFaultName: fltMgmtDbStateHighDbCorruptionDetected

moClass: mgmt:DbState

Type: management

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-db-state

fltEquipmentInventoryStatusHardwareMismatch

障害コード：F1901

メッセージ

Adaptor unit inventory mismatchPass through adaptor unit extension inventory mismatchGraphics card inventory mismatchSecurity unit inventory mismatchStorage controller inventory mismatchCPU inventory mismatchDIMM inventory mismatch.

説明

UCSM は次の条件でこの障害を発生します。

- ラック サーバのサーバ ハードウェア コンポーネントがサーバを停止せずに変更された場合。

- 非ラック サーバのサーバ ハードウェア コンポーネントが変更され、サーバが認識されていない場合。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ラック サーバでは、ハードウェア コンポーネントが変更された場合にサーバを停止し、再始動します。

手順 2 非ラック サーバでは、ハードウェア コンポーネントが変更された場合にサーバを認識します。

手順 3 ハードウェア コンポーネントを変更していない場合、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: hardware-mismatch

mibFaultCode: 1901

mibFaultName: fltEquipmentInventoryStatusHardwareMismatch

moClass: equipment:InventoryStatus

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/security-unit-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/graphics-card-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/security-unit-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/inv-status

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/security-unit-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/inv-status

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/inv-status

fltEquipmentChassisPhysical-security

障害コード：F1902

メッセージ

Chassis [id] operability: [operability]Chassis [id] operability: [operability].

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は次の条件で発生します。

- 1 つ以上のシャーシのふたが開いている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 すべてのシャーシのふたを閉じます。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info

Cause: chassis-intrusion

mibFaultCode: 1902

mibFaultName: fltEquipmentChassisPhysicalSecurity

moClass: equipment:Chassis

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]

fltEquipmentComputeConnConfig-problem

障害コード：F1903

メッセージ

Second server is inserted on this Chassis when server sioc connectivity was set to: [serverSiocConnectivity].

説明

注：この障害は、現在 UCSM では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は次の条件で発生します。

- シングル サーバ デュアル SIOC 接続がシャーシで選択されているときに 2 番目のサーバがこのシャーシに挿入されている。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シングル サーバ デュアル VIC の設定を修正します。

手順 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: config-problem

mibFaultCode: 1903

mibFaultName: fltEquipmentComputeConnConfigProblem

moClass: equipment:ComputeConn

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: false

Affected MO: sys/chassis-[id]/compute-conn

fltVnicEtherPrimaryVlanMissing

障害コード：F1907

メッセージ

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have the corresponding primary VLAN configured.

説明

この障害は、vNIC に設定されたセカンダリ VLAN に、ハード ピン接続された LAN ピン グループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルに設定された対応するプライマリ VLAN がない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 LAN ピン グループの設定を確認します。

手順 2 ピン グループのポートおよびポート チャネルの設定を修正します。

手順 3 Cisco UCS Manager GUI の LAN Uplinks Manager で、vNIC に設定された対応するセカンダリ VLAN のターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルにプライマリ VLAN を設定します。

手順 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major

Cause: missing-primary-vlan

mibFaultCode: 1907

mibFaultName: fltVnicEtherPrimaryVlanMissing

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltVnicEtherNetSanGroupMisconfigured

障害コード：F1908

メッセージ

Network/SAN group has been misconfigured.

説明

この障害は、vnicEtherIf のネイティブ VLAN と、vNIC に割り当てられた netGroup のネイティブ VLAN が同じでない場合に発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 vnicEtherIf または NetGroup 上のネイティブ VLAN が同じになるように変更します。

障害の詳細

Severity: major

Cause: network-san-group-misconfigured

mibFaultCode: 1908

mibFaultName: fltVnicEtherNetSanGroupMisconfigured

moClass: vnic:Ether

Type: configuration

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

fltComputePhysicalKmipFault

障害コード：F1912

メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) kmip fault [kmipFault]. Reason : [kmipFaultDescription]. Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) kmip fault [kmipFault]. Reason : [kmipFaultDescription].

説明

通常、この障害は、Cisco UCS Manager が KMIP サーバに関する問題を検出した場合に発生します。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: kmip-fault

mibFaultCode: 1912

mibFaultName: fltComputePhysicalKmipFault

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalHardwareInventoryMismatch

障害コード：F1913

メッセージ

Server [id] hardware inventory mismatch. Decommission and recommission the server to clear the faultServer [chassisId]/[slotId] hardware inventory mismatch. Acknowledge the server to clear the fault.

説明

UCSM は次の条件でこの障害を発生します。

- ラック サーバのサーバ ハードウェア コンポーネントがサーバを停止せずに変更された場合。

- 非ラック サーバのサーバ ハードウェア コンポーネントが変更され、サーバが認識されていない場合。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ラック サーバでは、ハードウェア コンポーネントが変更された場合にサーバを停止し、再始動します。

手順 2 非ラック サーバでは、ハードウェア コンポーネントが変更された場合にサーバを認識します。

手順 3 ハードウェア コンポーネントを変更していない場合、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: hardware-inventory-mismatch

mibFaultCode: 1913

mibFaultName: fltComputePhysicalHardwareInventoryMismatch

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltComputePhysicalPciConfigMismatch

障害コード：F1914

メッセージ

Mismatch in PCIe configuration of the chassis adapters.

説明

UCSM は次の条件でこの障害を発生します。

- SIOC が交換され、新しい SIOC が、シャーシのシングル サーバ デュアル SIOC 接続をサポートしていない 3.1.3 以前の CMC ファームウェアを実行している場合。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシ プロファイルの関連付けを再トリガーし、SIOC ファームウェアを更新して、サーバ SIOC 接続を再設定します。

手順 2 SIOC を交換していない場合、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: pci-config-mismatch

mibFaultCode: 1914

mibFaultName: fltComputePhysicalPciConfigMismatch

moClass: compute:Physical

Type: equipment

Callhome: diagnostic

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fltStorageEnclosureDiskSlotEpSecond-controller-absent

障害コード：F1915

メッセージ

Slot [id]/[id]/[id] ownership is automatically unassigned because of unavailability of second storage controller in the server.

説明

この障害は、サーバに接続された 2 番目のコントローラがないためにディスク スロットの所有権が自動的に割り当てられなかったことを示します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 2 番目のコントローラをサーバに追加します（または）ディスク ゾーン分割ポリシーで所有権を変更します。

障害の詳細

Severity: minor

Cause: equipment-second-controller-absent

mibFaultCode: 1915

mibFaultName: fltStorageEnclosureDiskSlotEpSecondControllerAbsent

moClass: storage:EnclosureDiskSlotEp

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-slot-[id]

tcaProcessorLoad

障害コード：F33142

メッセージ

Threshold Crossed: processor:Runtime property: load.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33142

mibFaultName: tcaProcessorLoad

moClass: processor:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/cpu-rt

tcaProcessorLoadMin

障害コード：F33144

メッセージ

Threshold Crossed: processor:Runtime property: loadMin.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33144

mibFaultName: tcaProcessorLoadMin

moClass: processor:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/cpu-rt

tcaProcessorLoadMax

障害コード：F33145

メッセージ

Threshold Crossed: processor:Runtime property: loadMax.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33145

mibFaultName: tcaProcessorLoadMax

moClass: processor:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/cpu-rt

tcaProcessorLoadAvg

障害コード：F33146

メッセージ

Threshold Crossed: processor:Runtime property: loadAvg.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33146

mibFaultName: tcaProcessorLoadAvg

moClass: processor:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/cpu-rt

tcaFcBytesRxDelta

障害コード：F33167

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesRxDelta.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33167

mibFaultName: tcaFcBytesRxDelta

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesRxDeltaMin

障害コード：F33168

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesRxDeltaMin.

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33168

mibFaultName: tcaFcBytesRxDeltaMin

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesRxDeltaMax

障害コード：F33169

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33169

mibFaultName: tcaFcBytesRxDeltaMax

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesRxDeltaAvg

障害コード：F33170

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33170

mibFaultName: tcaFcBytesRxDeltaAvg

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsRxDelta

障害コード：F33177

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33177

mibFaultName: tcaFcPacketsRxDelta

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsRxDeltaMin

障害コード：F33178

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33178

mibFaultName: tcaFcPacketsRxDeltaMin

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsRxDeltaMax

障害コード：F33179

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33179

mibFaultName: tcaFcPacketsRxDeltaMax

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsRxDeltaAvg

障害コード：F33180

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33180

mibFaultName: tcaFcPacketsRxDeltaAvg

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesTxDelta

障害コード：F33187

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33187

mibFaultName: tcaFcBytesTxDelta

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesTxDeltaMin

障害コード：F33188

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33188

mibFaultName: tcaFcBytesTxDeltaMin

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesTxDeltaMax

障害コード：F33189

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33189

mibFaultName: tcaFcBytesTxDeltaMax

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcBytesTxDeltaAvg

障害コード：F33190

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: bytesTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33190

mibFaultName: tcaFcBytesTxDeltaAvg

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsTxDelta

障害コード：F33197

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33197

mibFaultName: tcaFcPacketsTxDelta

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsTxDeltaMin

障害コード：F33198

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33198

mibFaultName: tcaFcPacketsTxDeltaMin

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsTxDeltaMax

障害コード：F33199

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33199

mibFaultName: tcaFcPacketsTxDeltaMax

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcPacketsTxDeltaAvg

障害コード：F33200

メッセージ

Threshold Crossed: fc:Stats property: packetsTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33200

mibFaultName: tcaFcPacketsTxDeltaAvg

moClass: fc:Stats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/stats

tcaFcCrcRxDelta

障害コード：F33211

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: crcRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33211

mibFaultName: tcaFcCrcRxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcCrcRxDeltaMin

障害コード：F33212

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: crcRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33212

mibFaultName: tcaFcCrcRxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcCrcRxDeltaMax

障害コード：F33213

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: crcRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33213

mibFaultName: tcaFcCrcRxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcCrcRxDeltaAvg

障害コード：F33214

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: crcRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33214

mibFaultName: tcaFcCrcRxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardRxDelta

障害コード：F33221

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33221

mibFaultName: tcaFcDiscardRxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardRxDeltaMin

障害コード：F33222

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33222

mibFaultName: tcaFcDiscardRxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardRxDeltaMax

障害コード：F33223

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33223

mibFaultName: tcaFcDiscardRxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardRxDeltaAvg

障害コード：F33224

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33224

mibFaultName: tcaFcDiscardRxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooLongRxDelta

障害コード：F33231

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooLongRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33231

mibFaultName: tcaFcTooLongRxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooLongRxDeltaMin

障害コード：F33232

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooLongRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33232

mibFaultName: tcaFcTooLongRxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooLongRxDeltaMax

障害コード：F33233

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooLongRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33233

mibFaultName: tcaFcTooLongRxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooLongRxDeltaAvg

障害コード：F33234

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooLongRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33234

mibFaultName: tcaFcTooLongRxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooShortRxDelta

障害コード：F33241

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooShortRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33241

mibFaultName: tcaFcTooShortRxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooShortRxDeltaMin

障害コード：F33242

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooShortRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33242

mibFaultName: tcaFcTooShortRxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooShortRxDeltaMax

障害コード：F33243

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooShortRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33243

mibFaultName: tcaFcTooShortRxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTooShortRxDeltaAvg

障害コード：F33244

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: tooShortRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33244

mibFaultName: tcaFcTooShortRxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcRxDelta

障害コード：F33251

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: rxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33251

mibFaultName: tcaFcRxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcRxDeltaMin

障害コード：F33252

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: rxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33252

mibFaultName: tcaFcRxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcRxDeltaMax

障害コード：F33253

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: rxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33253

mibFaultName: tcaFcRxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcRxDeltaAvg

障害コード：F33254

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: rxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33254

mibFaultName: tcaFcRxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardTxDelta

障害コード：F33261

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33261

mibFaultName: tcaFcDiscardTxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardTxDeltaMin

障害コード：F33262

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33262

mibFaultName: tcaFcDiscardTxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardTxDeltaMax

障害コード：F33263

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33263

mibFaultName: tcaFcDiscardTxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcDiscardTxDeltaAvg

障害コード：F33264

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: discardTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33264

mibFaultName: tcaFcDiscardTxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTxDelta

障害コード：F33271

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: txDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33271

mibFaultName: tcaFcTxDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTxDeltaMin

障害コード：F33272

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: txDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33272

mibFaultName: tcaFcTxDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTxDeltaMax

障害コード：F33273

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: txDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33273

mibFaultName: tcaFcTxDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcTxDeltaAvg

障害コード：F33274

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: txDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33274

mibFaultName: tcaFcTxDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcLinkFailuresDelta

障害コード：F33281

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: linkFailuresDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33281

mibFaultName: tcaFcLinkFailuresDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcLinkFailuresDeltaMin

障害コード：F33282

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: linkFailuresDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33282

mibFaultName: tcaFcLinkFailuresDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcLinkFailuresDeltaMax

障害コード：F33283

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: linkFailuresDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33283

mibFaultName: tcaFcLinkFailuresDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcLinkFailuresDeltaAvg

障害コード：F33284

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: linkFailuresDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33284

mibFaultName: tcaFcLinkFailuresDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSyncLossesDelta

障害コード：F33291

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: syncLossesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33291

mibFaultName: tcaFcSyncLossesDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSyncLossesDeltaMin

障害コード：F33292

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: syncLossesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33292

mibFaultName: tcaFcSyncLossesDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSyncLossesDeltaMax

障害コード：F33293

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: syncLossesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33293

mibFaultName: tcaFcSyncLossesDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSyncLossesDeltaAvg

障害コード：F33294

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: syncLossesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33294

mibFaultName: tcaFcSyncLossesDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSignalLossesDelta

障害コード：F33301

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: signalLossesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33301

mibFaultName: tcaFcSignalLossesDelta

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSignalLossesDeltaMin

障害コード：F33302

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: signalLossesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33302

mibFaultName: tcaFcSignalLossesDeltaMin

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSignalLossesDeltaMax

障害コード：F33303

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: signalLossesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33303

mibFaultName: tcaFcSignalLossesDeltaMax

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaFcSignalLossesDeltaAvg

障害コード：F33304

メッセージ

Threshold Crossed: fc:ErrStats property: signalLossesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33304

mibFaultName: tcaFcSignalLossesDeltaAvg

moClass: fc:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaMemoryTotal

障害コード：F33483

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: total

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33483

mibFaultName: tcaMemoryTotal

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryTotalMin

障害コード：F33485

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: totalMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33485

mibFaultName: tcaMemoryTotalMin

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryTotalMax

障害コード：F33486

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: totalMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33486

mibFaultName: tcaMemoryTotalMax

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryTotalAvg

障害コード：F33487

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: totalAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33487

mibFaultName: tcaMemoryTotalAvg

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryAvailable

障害コード：F33491

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: available

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33491

mibFaultName: tcaMemoryAvailable

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryAvailableMin

障害コード：F33493

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: availableMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33493

mibFaultName: tcaMemoryAvailableMin

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryAvailableMax

障害コード：F33494

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: availableMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33494

mibFaultName: tcaMemoryAvailableMax

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryAvailableAvg

障害コード：F33495

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: availableAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33495

mibFaultName: tcaMemoryAvailableAvg

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryCached

障害コード：F33499

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: cached

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33499

mibFaultName: tcaMemoryCached

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryCachedMin

障害コード：F33501

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: cachedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33501

mibFaultName: tcaMemoryCachedMin

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryCachedMax

障害コード：F33502

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: cachedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33502

mibFaultName: tcaMemoryCachedMax

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaMemoryCachedAvg

障害コード：F33503

メッセージ

Threshold Crossed: memory:Runtime property: cachedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33503

mibFaultName: tcaMemoryCachedAvg

moClass: memory:Runtime

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/[type]-mem-rt

tcaAdaptorTotalPacketsDelta

障害コード：F33720

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: totalPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33720

mibFaultName: tcaAdaptorTotalPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorTotalPacketsDeltaMin

障害コード：F33721

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: totalPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33721

mibFaultName: tcaAdaptorTotalPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorTotalPacketsDeltaMax

障害コード：F33722

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: totalPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33722

mibFaultName: tcaAdaptorTotalPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorTotalPacketsDeltaAvg

障害コード：F33723

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: totalPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33723

mibFaultName: tcaAdaptorTotalPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGoodPacketsDelta

障害コード：F33730

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: goodPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33730

mibFaultName: tcaAdaptorGoodPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGoodPacketsDeltaMin

障害コード：F33731

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: goodPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33731

mibFaultName: tcaAdaptorGoodPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGoodPacketsDeltaMax

障害コード：F33732

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: goodPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33732

mibFaultName: tcaAdaptorGoodPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGoodPacketsDeltaAvg

障害コード：F33733

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: goodPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33733

mibFaultName: tcaAdaptorGoodPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorVlanPacketsDelta

障害コード：F33740

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: vlanPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33740

mibFaultName: tcaAdaptorVlanPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorVlanPacketsDeltaMin

障害コード：F33741

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: vlanPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33741

mibFaultName: tcaAdaptorVlanPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorVlanPacketsDeltaMax

障害コード：F33742

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: vlanPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33742

mibFaultName: tcaAdaptorVlanPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorVlanPacketsDeltaAvg

障害コード：F33743

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: vlanPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33743

mibFaultName: tcaAdaptorVlanPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPausePacketsDelta

障害コード：F33750

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pausePacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33750

mibFaultName: tcaAdaptorPausePacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPausePacketsDeltaMin

障害コード：F33751

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pausePacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33751

mibFaultName: tcaAdaptorPausePacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPausePacketsDeltaMax

障害コード：F33752

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pausePacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33752

mibFaultName: tcaAdaptorPausePacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPausePacketsDeltaAvg

障害コード：F33753

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pausePacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33753

mibFaultName: tcaAdaptorPausePacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDelta

障害コード：F33760

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: perPriorityPausePacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33760

mibFaultName: tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaMin

障害コード：F33761

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: perPriorityPausePacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33761

mibFaultName: tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaMax

障害コード：F33762

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: perPriorityPausePacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33762

mibFaultName: tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaAvg

障害コード：F33763

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: perPriorityPausePacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33763

mibFaultName: tcaAdaptorPerPriorityPausePacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPppPacketsDelta

障害コード：F33770

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pppPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33770

mibFaultName: tcaAdaptorPppPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPppPacketsDeltaMin

障害コード：F33771

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pppPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33771

mibFaultName: tcaAdaptorPppPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPppPacketsDeltaMax

障害コード：F33772

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pppPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33772

mibFaultName: tcaAdaptorPppPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorPppPacketsDeltaAvg

障害コード：F33773

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortStats property: pppPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33773

mibFaultName: tcaAdaptorPppPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan64Delta

障害コード：F33810

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan64Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33810

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan64Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan64DeltaMin

障害コード：F33811

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan64DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33811

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan64DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan64DeltaMax

障害コード：F33812

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan64DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33812

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan64DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan64DeltaAvg

障害コード：F33813

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan64DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33813

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan64DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorEquals64Delta

障害コード：F33820

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: equals64Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33820

mibFaultName: tcaAdaptorEquals64Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorEquals64DeltaMin

障害コード：F33821

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: equals64DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33821

mibFaultName: tcaAdaptorEquals64DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorEquals64DeltaMax

障害コード：F33822

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: equals64DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33822

mibFaultName: tcaAdaptorEquals64DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorEquals64DeltaAvg

障害コード：F33823

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: equals64DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33823

mibFaultName: tcaAdaptorEquals64DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan128Delta

障害コード：F33830

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan128Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33830

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan128Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan128DeltaMin

障害コード：F33831

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan128DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33831

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan128DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan128DeltaMax

障害コード：F33832

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan128DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33832

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan128DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan128DeltaAvg

障害コード：F33833

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan128DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33833

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan128DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan256Delta

障害コード：F33840

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan256Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33840

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan256Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan256DeltaMin

障害コード：F33841

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan256DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33841

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan256DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan256DeltaMax

障害コード：F33842

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan256DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33842

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan256DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan256DeltaAvg

障害コード：F33843

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan256DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33843

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan256DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan512Delta

障害コード：F33850

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan512Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33850

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan512Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan512DeltaMin

障害コード：F33851

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan512DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33851

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan512DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan512DeltaMax

障害コード：F33852

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan512DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33852

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan512DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan512DeltaAvg

障害コード：F33853

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan512DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33853

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan512DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan1024Delta

障害コード：F33860

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan1024Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33860

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan1024Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan1024DeltaMin

障害コード：F33861

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan1024DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33861

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan1024DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan1024DeltaMax

障害コード：F33862

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan1024DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33862

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan1024DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan1024DeltaAvg

障害コード：F33863

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeSmallStats property: lessThan1024DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33863

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan1024DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeSmallStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-small-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518Delta

障害コード：F33875

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThanOrEqualTo1518Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33875

mibFaultName: tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaMin

障害コード：F33876

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThanOrEqualTo1518DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33876

mibFaultName: tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaMax

障害コード：F33877

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThanOrEqualTo1518DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33877

mibFaultName: tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaAvg

障害コード：F33878

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThanOrEqualTo1518DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33878

mibFaultName: tcaAdaptorLessThanOrEqualTo1518DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan2048Delta

障害コード：F33885

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan2048Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33885

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan2048Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan2048DeltaMin

障害コード：F33886

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan2048DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33886

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan2048DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan2048DeltaMax

障害コード：F33887

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan2048DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33887

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan2048DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan2048DeltaAvg

障害コード：F33888

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan2048DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33888

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan2048DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan4096Delta

障害コード：F33895

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan4096Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33895

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan4096Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan4096DeltaMin

障害コード：F33896

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan4096DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33896

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan4096DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan4096DeltaMax

障害コード：F33897

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan4096DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33897

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan4096DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan4096DeltaAvg

障害コード：F33898

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan4096DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33898

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan4096DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan8192Delta

障害コード：F33905

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan8192Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33905

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan8192Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan8192DeltaMin

障害コード：F33906

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan8192DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33906

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan8192DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan8192DeltaMax

障害コード：F33907

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan8192DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33907

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan8192DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan8192DeltaAvg

障害コード：F33908

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan8192DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33908

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan8192DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan9216Delta

障害コード：F33915

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan9216Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33915

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan9216Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan9216DeltaMin

障害コード：F33916

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan9216DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33916

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan9216DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan9216DeltaMax

障害コード：F33917

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan9216DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33917

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan9216DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorLessThan9216DeltaAvg

障害コード：F33918

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: lessThan9216DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33918

mibFaultName: tcaAdaptorLessThan9216DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216Delta

障害コード：F33925

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: greaterThanOrEqualTo9216Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33925

mibFaultName: tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaMin

障害コード：F33926

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: greaterThanOrEqualTo9216DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33926

mibFaultName: tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaMax

障害コード：F33927

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: greaterThanOrEqualTo9216DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33927

mibFaultName: tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaAvg

障害コード：F33928

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: greaterThanOrEqualTo9216DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33928

mibFaultName: tcaAdaptorGreaterThanOrEqualTo9216DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedPacketsDelta

障害コード：F33940

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33940

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaMin

障害コード：F33941

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33941

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaMax

障害コード：F33942

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33942

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaAvg

障害コード：F33943

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33943

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDelta

障害コード：F33950

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedGoodCrcPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33950

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaMin

障害コード：F33951

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedGoodCrcPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33951

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaMax

障害コード：F33952

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedGoodCrcPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33952

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

障害コード：F33953

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33953

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDelta

障害コード：F33960

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedBadCrcPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33960

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaMin

障害コード：F33961

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedBadCrcPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33961

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaMax

障害コード：F33962

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedBadCrcPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33962

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaAvg

障害コード：F33963

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: oversizedBadCrcPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33963

mibFaultName: tcaAdaptorOversizedBadCrcPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDelta

障害コード：F33970

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedGoodCrcPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33970

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaMin

障害コード：F33971

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedGoodCrcPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33971

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaMax

障害コード：F33972

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedGoodCrcPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33972

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

障害コード：F33973

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33973

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedGoodCrcPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDelta

障害コード：F33980

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedBadCrcPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33980

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaMin

障害コード：F33981

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedBadCrcPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33981

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaMax

障害コード：F33982

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedBadCrcPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33982

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaAvg

障害コード：F33983

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortOutsizedStats property: undersizedBadCrcPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33983

mibFaultName: tcaAdaptorUndersizedBadCrcPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortOutsizedStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-outsized-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUnicastPacketsDelta

障害コード：F33995

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: unicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33995

mibFaultName: tcaAdaptorUnicastPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaMin

障害コード：F33996

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: unicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33996

mibFaultName: tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaMax

障害コード：F33997

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: unicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33997

mibFaultName: tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaAvg

障害コード：F33998

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: unicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 33998

mibFaultName: tcaAdaptorUnicastPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMulticastPacketsDelta

障害コード：F34005

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: multicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34005

mibFaultName: tcaAdaptorMulticastPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaMin

障害コード：F34006

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: multicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34006

mibFaultName: tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaMax

障害コード：F34007

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: multicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34007

mibFaultName: tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaAvg

障害コード：F34008

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: multicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34008

mibFaultName: tcaAdaptorMulticastPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBroadcastPacketsDelta

障害コード：F34015

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: broadcastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34015

mibFaultName: tcaAdaptorBroadcastPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaMin

障害コード：F34016

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: broadcastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34016

mibFaultName: tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaMax

障害コード：F34017

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: broadcastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34017

mibFaultName: tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaAvg

障害コード：F34018

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortMcastStats property: broadcastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34018

mibFaultName: tcaAdaptorBroadcastPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortMcastStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-mcast-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDelta

障害コード：F34030

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: macDiscardedPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34030

mibFaultName: tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaMin

障害コード：F34031

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: macDiscardedPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34031

mibFaultName: tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaMax

障害コード：F34032

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: macDiscardedPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34032

mibFaultName: tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaAvg

障害コード：F34033

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: macDiscardedPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34033

mibFaultName: tcaAdaptorMacDiscardedPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadCrcPacketsDelta

障害コード：F34040

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badCrcPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34040

mibFaultName: tcaAdaptorBadCrcPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaMin

障害コード：F34041

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badCrcPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34041

mibFaultName: tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaMax

障害コード：F34042

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badCrcPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34042

mibFaultName: tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaAvg

障害コード：F34043

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badCrcPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34043

mibFaultName: tcaAdaptorBadCrcPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadLengthPacketsDelta

障害コード：F34050

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badLengthPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34050

mibFaultName: tcaAdaptorBadLengthPacketsDelta

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaMin

障害コード：F34051

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badLengthPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34051

mibFaultName: tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaMax

障害コード：F34052

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badLengthPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34052

mibFaultName: tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaAvg

障害コード：F34053

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortErrStats property: badLengthPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34053

mibFaultName: tcaAdaptorBadLengthPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortErrStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-err-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorRxFramesDelta

障害コード：F34064

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34064

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDelta

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaMin

障害コード：F34065

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34065

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaMax

障害コード：F34066

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34066

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaAvg

障害コード：F34067

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34067

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxFramesDelta

障害コード：F34074

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34074

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDelta

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaMin

障害コード：F34075

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34075

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaMax

障害コード：F34076

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34076

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaAvg

障害コード：F34077

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34077

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxBadFramesDelta

障害コード：F34084

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxBadFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34084

mibFaultName: tcaAdaptorRxBadFramesDelta

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxBadFramesDeltaMin

障害コード：F34085

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxBadFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34085

mibFaultName: tcaAdaptorRxBadFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxBadFramesDeltaMax

障害コード：F34086

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxBadFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34086

mibFaultName: tcaAdaptorRxBadFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorRxBadFramesDeltaAvg

障害コード：F34087

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: rxBadFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34087

mibFaultName: tcaAdaptorRxBadFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxBadFramesDelta

障害コード：F34094

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txBadFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34094

mibFaultName: tcaAdaptorTxBadFramesDelta

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxBadFramesDeltaMin

障害コード：F34095

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txBadFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34095

mibFaultName: tcaAdaptorTxBadFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxBadFramesDeltaMax

障害コード：F34096

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txBadFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34096

mibFaultName: tcaAdaptorTxBadFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorTxBadFramesDeltaAvg

障害コード：F34097

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcPortStats property: txBadFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34097

mibFaultName: tcaAdaptorTxBadFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/fc-port-stats

tcaAdaptorPacketsTxDelta

障害コード：F34108

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34108

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsTxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsTxDeltaMin

障害コード：F34109

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34109

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsTxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsTxDeltaMax

障害コード：F34110

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34110

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsTxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsTxDeltaAvg

障害コード：F34111

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34111

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsTxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsRxDelta

障害コード：F34118

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34118

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsRxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsRxDeltaMin

障害コード：F34119

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34119

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsRxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsRxDeltaMax

障害コード：F34120

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34120

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsRxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorPacketsRxDeltaAvg

障害コード：F34121

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: packetsRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34121

mibFaultName: tcaAdaptorPacketsRxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesTxDelta

障害コード：F34128

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34128

mibFaultName: tcaAdaptorBytesTxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesTxDeltaMin

障害コード：F34129

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34129

mibFaultName: tcaAdaptorBytesTxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesTxDeltaMax

障害コード：F34130

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34130

mibFaultName: tcaAdaptorBytesTxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesTxDeltaAvg

障害コード：F34131

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34131

mibFaultName: tcaAdaptorBytesTxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesRxDelta

障害コード：F34138

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34138

mibFaultName: tcaAdaptorBytesRxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesRxDeltaMin

障害コード：F34139

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34139

mibFaultName: tcaAdaptorBytesRxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesRxDeltaMax

障害コード：F34140

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34140

mibFaultName: tcaAdaptorBytesRxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorBytesRxDeltaAvg

障害コード：F34141

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: bytesRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34141

mibFaultName: tcaAdaptorBytesRxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsTxDelta

障害コード：F34148

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34148

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsTxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsTxDeltaMin

障害コード：F34149

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34149

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsTxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsTxDeltaMax

障害コード：F34150

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34150

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsTxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsTxDeltaAvg

障害コード：F34151

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34151

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsTxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsRxDelta

障害コード：F34158

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34158

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsRxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsRxDeltaMin

障害コード：F34159

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34159

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsRxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsRxDeltaMax

障害コード：F34160

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34160

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsRxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorErrorsRxDeltaAvg

障害コード：F34161

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: errorsRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34161

mibFaultName: tcaAdaptorErrorsRxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedTxDelta

障害コード：F34168

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34168

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedTxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedTxDeltaMin

障害コード：F34169

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34169

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedTxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedTxDeltaMax

障害コード：F34170

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34170

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedTxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedTxDeltaAvg

障害コード：F34171

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34171

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedTxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedRxDelta

障害コード：F34178

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34178

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedRxDelta

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedRxDeltaMin

障害コード：F34179

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34179

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedRxDeltaMin

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedRxDeltaMax

障害コード：F34180

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34180

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedRxDeltaMax

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorDroppedRxDeltaAvg

障害コード：F34181

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:VnicStats property: droppedRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34181

mibFaultName: tcaAdaptorDroppedRxDeltaAvg

moClass: adaptor:VnicStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-scsi-[id]/vnic-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vnic-stats

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/vnic-stats

tcaAdaptorInputRequestsDelta

障害コード：F34192

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputRequestsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34192

mibFaultName: tcaAdaptorInputRequestsDelta

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputRequestsDeltaMin

障害コード：F34193

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputRequestsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34193

mibFaultName: tcaAdaptorInputRequestsDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputRequestsDeltaMax

障害コード：F34194

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputRequestsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34194

mibFaultName: tcaAdaptorInputRequestsDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputRequestsDeltaAvg

障害コード：F34195

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputRequestsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34195

mibFaultName: tcaAdaptorInputRequestsDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputRequestsDelta

障害コード：F34202

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputRequestsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34202

mibFaultName: tcaAdaptorOutputRequestsDelta

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputRequestsDeltaMin

障害コード：F34203

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputRequestsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34203

mibFaultName: tcaAdaptorOutputRequestsDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputRequestsDeltaMax

障害コード：F34204

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputRequestsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34204

mibFaultName: tcaAdaptorOutputRequestsDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputRequestsDeltaAvg

障害コード：F34205

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputRequestsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34205

mibFaultName: tcaAdaptorOutputRequestsDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorControlRequestsDelta

障害コード：F34212

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: controlRequestsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34212

mibFaultName: tcaAdaptorControlRequestsDelta

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorControlRequestsDeltaMin

障害コード：F34213

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: controlRequestsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34213

mibFaultName: tcaAdaptorControlRequestsDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorControlRequestsDeltaMax

障害コード：F34214

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: controlRequestsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34214

mibFaultName: tcaAdaptorControlRequestsDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorControlRequestsDeltaAvg

障害コード：F34215

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: controlRequestsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34215

mibFaultName: tcaAdaptorControlRequestsDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputMegabytesDelta

障害コード：F34222

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputMegabytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34222

mibFaultName: tcaAdaptorInputMegabytesDelta

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputMegabytesDeltaMin

障害コード：F34223

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputMegabytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34223

mibFaultName: tcaAdaptorInputMegabytesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputMegabytesDeltaMax

障害コード：F34224

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputMegabytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34224

mibFaultName: tcaAdaptorInputMegabytesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorInputMegabytesDeltaAvg

障害コード：F34225

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: inputMegabytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34225

mibFaultName: tcaAdaptorInputMegabytesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputMegabytesDelta

障害コード：F34232

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputMegabytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34232

mibFaultName: tcaAdaptorOutputMegabytesDelta

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaMin

障害コード：F34233

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputMegabytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34233

mibFaultName: tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaMax

障害コード：F34234

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputMegabytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34234

mibFaultName: tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaAvg

障害コード：F34235

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFC4Stats property: outputMegabytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34235

mibFaultName: tcaAdaptorOutputMegabytesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFC4Stats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-fc4-stats

tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

障害コード：F34246

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: correctableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34246

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34247

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: correctableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34247

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34248

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: correctableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34248

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34249

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: correctableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34249

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

障害コード：F34256

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: uncorrectableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34256

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34257

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34257

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34258

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34258

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34259

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloBaseErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34259

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloBaseErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaAdaptorDropAclDelta

障害コード：F34271

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropAclDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34271

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMin

障害コード：F34272

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropAclDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34272

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMax

障害コード：F34273

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropAclDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34273

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

障害コード：F34274

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropAclDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34274

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDelta

障害コード：F34281

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34281

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

障害コード：F34282

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34282

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

障害コード：F34283

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34283

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

障害コード：F34284

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34284

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropRuntDelta

障害コード：F34291

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropRuntDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34291

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

障害コード：F34292

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropRuntDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34292

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

障害コード：F34293

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropRuntDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34293

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

障害コード：F34294

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: dropRuntDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34294

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

障害コード：F34301

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: truncateOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34301

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

障害コード：F34302

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: truncateOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34302

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

障害コード：F34303

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: truncateOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34303

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

障害コード：F34304

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuStats property: truncateOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34304

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

障害コード：F34316

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: correctableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34316

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34317

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: correctableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34317

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34318

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: correctableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34318

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34319

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: correctableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34319

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDelta

障害コード：F34326

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: popErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34326

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

障害コード：F34327

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: popErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34327

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

障害コード：F34328

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: popErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34328

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

障害コード：F34329

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: popErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34329

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDelta

障害コード：F34336

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: pushErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34336

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

障害コード：F34337

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: pushErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34337

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

障害コード：F34338

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: pushErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34338

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

障害コード：F34339

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: pushErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34339

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

障害コード：F34346

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: uncorrectableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34346

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34347

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34347

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34348

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34348

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34349

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloMcpuErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34349

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloMcpuErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-mcpu-error-stats-[menloMcpuIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDelta

障害コード：F34361

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34361

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

障害コード：F34362

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34362

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

障害コード：F34363

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34363

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

障害コード：F34364

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34364

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropRuntDelta

障害コード：F34371

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropRuntDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34371

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDelta

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

障害コード：F34372

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropRuntDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34372

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

障害コード：F34373

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropRuntDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34373

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

障害コード：F34374

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: dropRuntDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34374

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

障害コード：F34381

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: truncateOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34381

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

障害コード：F34382

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: truncateOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34382

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

障害コード：F34383

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: truncateOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34383

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

障害コード：F34384

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthStats property: truncateOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34384

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

障害コード：F34396

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: correctableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34396

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34397

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: correctableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34397

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34398

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: correctableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34398

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34399

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: correctableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34399

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropAclDelta

障害コード：F34406

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: dropAclDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34406

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDelta

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMin

障害コード：F34407

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: dropAclDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34407

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMax

障害コード：F34408

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: dropAclDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34408

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

障害コード：F34409

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: dropAclDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34409

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDelta

障害コード：F34416

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: popErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34416

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

障害コード：F34417

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: popErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34417

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

障害コード：F34418

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: popErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34418

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

障害コード：F34419

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: popErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34419

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDelta

障害コード：F34426

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: pushErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34426

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

障害コード：F34427

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: pushErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34427

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

障害コード：F34428

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: pushErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34428

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

障害コード：F34429

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: pushErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34429

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

障害コード：F34436

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: uncorrectableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34436

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34437

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34437

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34438

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34438

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34439

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloEthErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34439

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloEthErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-eth-error-stats-[menloEthIndex]

tcaAdaptorDropAclDelta

障害コード：F34451

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropAclDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34451

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDelta

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMin

障害コード：F34452

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropAclDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34452

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaMax

障害コード：F34453

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropAclDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34453

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

障害コード：F34454

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropAclDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34454

mibFaultName: tcaAdaptorDropAclDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDelta

障害コード：F34461

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34461

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

障害コード：F34462

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34462

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

障害コード：F34463

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34463

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

障害コード：F34464

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34464

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropRuntDelta

障害コード：F34471

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropRuntDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34471

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDelta

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

障害コード：F34472

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropRuntDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34472

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

障害コード：F34473

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropRuntDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34473

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

障害コード：F34474

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: dropRuntDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34474

mibFaultName: tcaAdaptorDropRuntDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

障害コード：F34481

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: truncateOverrunDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34481

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDelta

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

障害コード：F34482

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: truncateOverrunDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34482

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

障害コード：F34483

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: truncateOverrunDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34483

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

障害コード：F34484

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcStats property: truncateOverrunDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34484

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

障害コード：F34496

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: correctableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34496

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34497

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: correctableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34497

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34498

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: correctableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34498

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34499

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: correctableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34499

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDelta

障害コード：F34506

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: popErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34506

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

障害コード：F34507

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: popErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34507

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

障害コード：F34508

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: popErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34508

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

障害コード：F34509

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: popErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34509

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDelta

障害コード：F34516

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: pushErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34516

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

障害コード：F34517

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: pushErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34517

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

障害コード：F34518

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: pushErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34518

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

障害コード：F34519

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: pushErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34519

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

障害コード：F34526

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: uncorrectableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34526

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34527

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34527

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34528

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34528

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34529

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloFcErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34529

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloFcErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-fc-error-stats-[menloFcIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN0Delta

障害コード：F34542

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN0Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34542

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN0Delta

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaMin

障害コード：F34543

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN0DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34543

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaMin

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaMax

障害コード：F34544

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN0DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34544

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaMax

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaAvg

障害コード：F34545

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN0DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34545

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN0DeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN1Delta

障害コード：F34552

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN1Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34552

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN1Delta

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaMin

障害コード：F34553

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN1DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34553

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaMin

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaMax

障害コード：F34554

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN1DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34554

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaMax

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaAvg

障害コード：F34555

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: dropOverrunN1DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34555

mibFaultName: tcaAdaptorDropOverrunN1DeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN0Delta

障害コード：F34562

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN0Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34562

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN0Delta

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaMin

障害コード：F34563

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN0DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34563

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaMin

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaMax

障害コード：F34564

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN0DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34564

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaMax

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaAvg

障害コード：F34565

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN0DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34565

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN0DeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN1Delta

障害コード：F34572

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN1Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34572

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN1Delta

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaMin

障害コード：F34573

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN1DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34573

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaMin

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaMax

障害コード：F34574

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN1DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34574

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaMax

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaAvg

障害コード：F34575

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQStats property: truncateOverrunN1DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34575

mibFaultName: tcaAdaptorTruncateOverrunN1DeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

障害コード：F34588

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: correctableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34588

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34589

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: correctableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34589

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34590

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: correctableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34590

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34591

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: correctableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34591

mibFaultName: tcaAdaptorCorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDelta

障害コード：F34598

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: popErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34598

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

障害コード：F34599

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: popErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34599

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

障害コード：F34600

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: popErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34600

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

障害コード：F34601

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: popErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34601

mibFaultName: tcaAdaptorPopErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDelta

障害コード：F34608

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: pushErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34608

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

障害コード：F34609

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: pushErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34609

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

障害コード：F34610

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: pushErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34610

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

障害コード：F34611

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: pushErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34611

mibFaultName: tcaAdaptorPushErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

障害コード：F34618

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: uncorrectableErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34618

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDelta

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

障害コード：F34619

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34619

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

障害コード：F34620

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34620

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

障害コード：F34621

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloQErrorStats property: uncorrectableErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34621

mibFaultName: tcaAdaptorUncorrectableErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloQErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-q-error-stats-comp-[menloQueueComponent]index-[menloQueueIndex]

tcaAdaptorLearnReqDropDelta

障害コード：F34633

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: learnReqDropDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34633

mibFaultName: tcaAdaptorLearnReqDropDelta

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorLearnReqDropDeltaMin

障害コード：F34634

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: learnReqDropDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34634

mibFaultName: tcaAdaptorLearnReqDropDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorLearnReqDropDeltaMax

障害コード：F34635

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: learnReqDropDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34635

mibFaultName: tcaAdaptorLearnReqDropDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorLearnReqDropDeltaAvg

障害コード：F34636

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: learnReqDropDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34636

mibFaultName: tcaAdaptorLearnReqDropDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropCmdDelta

障害コード：F34643

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropCmdDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34643

mibFaultName: tcaAdaptorDropCmdDelta

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropCmdDeltaMin

障害コード：F34644

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropCmdDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34644

mibFaultName: tcaAdaptorDropCmdDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropCmdDeltaMax

障害コード：F34645

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropCmdDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34645

mibFaultName: tcaAdaptorDropCmdDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropCmdDeltaAvg

障害コード：F34646

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropCmdDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34646

mibFaultName: tcaAdaptorDropCmdDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDelta

障害コード：F34653

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifCfgInvalidDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34653

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDelta

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaMin

障害コード：F34654

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifCfgInvalidDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34654

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaMax

障害コード：F34655

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifCfgInvalidDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34655

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaAvg

障害コード：F34656

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifCfgInvalidDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34656

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifCfgInvalidDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifMapNoHitDelta

障害コード：F34663

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifMapNoHitDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34663

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifMapNoHitDelta

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaMin

障害コード：F34664

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifMapNoHitDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34664

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaMax

障害コード：F34665

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifMapNoHitDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34665

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaAvg

障害コード：F34666

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropLifMapNoHitDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34666

mibFaultName: tcaAdaptorDropLifMapNoHitDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropSrcBindDelta

障害コード：F34673

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropSrcBindDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34673

mibFaultName: tcaAdaptorDropSrcBindDelta

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropSrcBindDeltaMin

障害コード：F34674

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropSrcBindDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34674

mibFaultName: tcaAdaptorDropSrcBindDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropSrcBindDeltaMax

障害コード：F34675

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropSrcBindDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34675

mibFaultName: tcaAdaptorDropSrcBindDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropSrcBindDeltaAvg

障害コード：F34676

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetEgStats property: dropSrcBindDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34676

mibFaultName: tcaAdaptorDropSrcBindDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetEgStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-eg-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorFwdLookupNoHitDelta

障害コード：F34688

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: fwdLookupNoHitDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34688

mibFaultName: tcaAdaptorFwdLookupNoHitDelta

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaMin

障害コード：F34689

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: fwdLookupNoHitDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34689

mibFaultName: tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaMax

障害コード：F34690

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: fwdLookupNoHitDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34690

mibFaultName: tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaAvg

障害コード：F34691

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: fwdLookupNoHitDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34691

mibFaultName: tcaAdaptorFwdLookupNoHitDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcMulticastDelta

障害コード：F34698

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcMulticastDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34698

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcMulticastDelta

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaMin

障害コード：F34699

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcMulticastDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34699

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaMax

障害コード：F34700

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcMulticastDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34700

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaAvg

障害コード：F34701

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcMulticastDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34701

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcMulticastDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcLifInvalidDelta

障害コード：F34708

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcLifInvalidDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34708

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcLifInvalidDelta

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaMin

障害コード：F34709

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcLifInvalidDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34709

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaMax

障害コード：F34710

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcLifInvalidDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34710

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaAvg

障害コード：F34711

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropFcLifInvalidDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34711

mibFaultName: tcaAdaptorDropFcLifInvalidDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropNullPifDelta

障害コード：F34718

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropNullPifDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34718

mibFaultName: tcaAdaptorDropNullPifDelta

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropNullPifDeltaMin

障害コード：F34719

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropNullPifDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34719

mibFaultName: tcaAdaptorDropNullPifDeltaMin

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropNullPifDeltaMax

障害コード：F34720

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropNullPifDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34720

mibFaultName: tcaAdaptorDropNullPifDeltaMax

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorDropNullPifDeltaAvg

障害コード：F34721

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloNetInStats property: dropNullPifDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34721

mibFaultName: tcaAdaptorDropNullPifDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloNetInStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-net-in-stats-[menloNetIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDelta

障害コード：F34733

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPauseCFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34733

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDelta

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMin

障害コード：F34734

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPauseCFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34734

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMax

障害コード：F34735

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPauseCFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34735

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaAvg

障害コード：F34736

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPauseCFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34736

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDelta

障害コード：F34743

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPausePFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34743

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDelta

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMin

障害コード：F34744

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPausePFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34744

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMax

障害コード：F34745

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPausePFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34745

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaAvg

障害コード：F34746

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: rxPausePFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34746

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDelta

障害コード：F34753

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPauseCFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34753

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDelta

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMin

障害コード：F34754

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPauseCFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34754

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMax

障害コード：F34755

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPauseCFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34755

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaAvg

障害コード：F34756

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPauseCFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34756

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDelta

障害コード：F34763

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPausePFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34763

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDelta

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMin

障害コード：F34764

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPausePFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34764

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMax

障害コード：F34765

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPausePFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34765

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaAvg

障害コード：F34766

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloHostPortStats property: txPausePFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34766

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloHostPortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-host-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDelta

障害コード：F34778

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPauseCFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34778

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDelta

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMin

障害コード：F34779

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPauseCFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34779

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMax

障害コード：F34780

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPauseCFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34780

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaAvg

障害コード：F34781

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPauseCFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34781

mibFaultName: tcaAdaptorRxPauseCFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDelta

障害コード：F34788

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPausePFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34788

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDelta

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMin

障害コード：F34789

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPausePFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34789

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMax

障害コード：F34790

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPausePFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34790

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorRxPausePFCDeltaAvg

障害コード：F34791

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: rxPausePFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34791

mibFaultName: tcaAdaptorRxPausePFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDelta

障害コード：F34798

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPauseCFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34798

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDelta

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMin

障害コード：F34799

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPauseCFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34799

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMax

障害コード：F34800

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPauseCFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34800

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaAvg

障害コード：F34801

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPauseCFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34801

mibFaultName: tcaAdaptorTxPauseCFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDelta

障害コード：F34808

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPausePFCDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34808

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDelta

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMin

障害コード：F34809

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPausePFCDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34809

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMin

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMax

障害コード：F34810

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPausePFCDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34810

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaMax

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxPausePFCDeltaAvg

障害コード：F34811

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:MenloDcePortStats property: txPausePFCDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34811

mibFaultName: tcaAdaptorTxPausePFCDeltaAvg

moClass: adaptor:MenloDcePortStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/menlo-dce-port-stats-[menloPortIndex]

tcaAdaptorTxBytesDelta

障害コード：F34822

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txBytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34822

mibFaultName: tcaAdaptorTxBytesDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxBytesDeltaMin

障害コード：F34823

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txBytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34823

mibFaultName: tcaAdaptorTxBytesDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxBytesDeltaMax

障害コード：F34824

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txBytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34824

mibFaultName: tcaAdaptorTxBytesDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxBytesDeltaAvg

障害コード：F34825

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txBytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34825

mibFaultName: tcaAdaptorTxBytesDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxPacketsDelta

障害コード：F34832

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34832

mibFaultName: tcaAdaptorTxPacketsDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxPacketsDeltaMin

障害コード：F34833

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34833

mibFaultName: tcaAdaptorTxPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxPacketsDeltaMax

障害コード：F34834

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34834

mibFaultName: tcaAdaptorTxPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxPacketsDeltaAvg

障害コード：F34835

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34835

mibFaultName: tcaAdaptorTxPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxErrorsDelta

障害コード：F34842

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34842

mibFaultName: tcaAdaptorTxErrorsDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxErrorsDeltaMin

障害コード：F34843

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34843

mibFaultName: tcaAdaptorTxErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxErrorsDeltaMax

障害コード：F34844

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34844

mibFaultName: tcaAdaptorTxErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxErrorsDeltaAvg

障害コード：F34845

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34845

mibFaultName: tcaAdaptorTxErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxDroppedDelta

障害コード：F34852

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txDroppedDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34852

mibFaultName: tcaAdaptorTxDroppedDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxDroppedDeltaMin

障害コード：F34853

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txDroppedDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34853

mibFaultName: tcaAdaptorTxDroppedDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxDroppedDeltaMax

障害コード：F34854

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txDroppedDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34854

mibFaultName: tcaAdaptorTxDroppedDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxDroppedDeltaAvg

障害コード：F34855

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: txDroppedDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34855

mibFaultName: tcaAdaptorTxDroppedDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxBytesDelta

障害コード：F34862

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxBytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34862

mibFaultName: tcaAdaptorRxBytesDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxBytesDeltaMin

障害コード：F34863

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxBytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34863

mibFaultName: tcaAdaptorRxBytesDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxBytesDeltaMax

障害コード：F34864

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxBytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34864

mibFaultName: tcaAdaptorRxBytesDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxBytesDeltaAvg

障害コード：F34865

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxBytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34865

mibFaultName: tcaAdaptorRxBytesDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxPacketsDelta

障害コード：F34872

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34872

mibFaultName: tcaAdaptorRxPacketsDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxPacketsDeltaMin

障害コード：F34873

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34873

mibFaultName: tcaAdaptorRxPacketsDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxPacketsDeltaMax

障害コード：F34874

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34874

mibFaultName: tcaAdaptorRxPacketsDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxPacketsDeltaAvg

障害コード：F34875

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34875

mibFaultName: tcaAdaptorRxPacketsDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxErrorsDelta

障害コード：F34882

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxErrorsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34882

mibFaultName: tcaAdaptorRxErrorsDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxErrorsDeltaMin

障害コード：F34883

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxErrorsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34883

mibFaultName: tcaAdaptorRxErrorsDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxErrorsDeltaMax

障害コード：F34884

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxErrorsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34884

mibFaultName: tcaAdaptorRxErrorsDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxErrorsDeltaAvg

障害コード：F34885

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxErrorsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34885

mibFaultName: tcaAdaptorRxErrorsDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxDroppedDelta

障害コード：F34892

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxDroppedDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34892

mibFaultName: tcaAdaptorRxDroppedDelta

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxDroppedDeltaMin

障害コード：F34893

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxDroppedDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34893

mibFaultName: tcaAdaptorRxDroppedDeltaMin

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxDroppedDeltaMax

障害コード：F34894

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxDroppedDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34894

mibFaultName: tcaAdaptorRxDroppedDeltaMax

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorRxDroppedDeltaAvg

障害コード：F34895

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EtherIfStats property: rxDroppedDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34895

mibFaultName: tcaAdaptorRxDroppedDeltaAvg

moClass: adaptor:EtherIfStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vlan-[id]/ether-if-stats

tcaAdaptorTxFramesDelta

障害コード：F34906

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: txFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34906

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDelta

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaMin

障害コード：F34907

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: txFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34907

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaMax

障害コード：F34908

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: txFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34908

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorTxFramesDeltaAvg

障害コード：F34909

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: txFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34909

mibFaultName: tcaAdaptorTxFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorRxFramesDelta

障害コード：F34916

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: rxFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34916

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDelta

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaMin

障害コード：F34917

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: rxFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34917

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaMax

障害コード：F34918

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: rxFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34918

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorRxFramesDeltaAvg

障害コード：F34919

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: rxFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34919

mibFaultName: tcaAdaptorRxFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorErrorFramesDelta

障害コード：F34926

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: errorFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34926

mibFaultName: tcaAdaptorErrorFramesDelta

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorErrorFramesDeltaMin

障害コード：F34927

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: errorFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34927

mibFaultName: tcaAdaptorErrorFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorErrorFramesDeltaMax

障害コード：F34928

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: errorFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34928

mibFaultName: tcaAdaptorErrorFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorErrorFramesDeltaAvg

障害コード：F34929

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: errorFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34929

mibFaultName: tcaAdaptorErrorFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorDumpedFramesDelta

障害コード：F34936

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: dumpedFramesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34936

mibFaultName: tcaAdaptorDumpedFramesDelta

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorDumpedFramesDeltaMin

障害コード：F34937

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: dumpedFramesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34937

mibFaultName: tcaAdaptorDumpedFramesDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorDumpedFramesDeltaMax

障害コード：F34938

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: dumpedFramesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34938

mibFaultName: tcaAdaptorDumpedFramesDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorDumpedFramesDeltaAvg

障害コード：F34939

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfFrameStats property: dumpedFramesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34939

mibFaultName: tcaAdaptorDumpedFramesDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfFrameStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-frame-stats

tcaAdaptorLipCountDelta

障害コード：F34950

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lipCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34950

mibFaultName: tcaAdaptorLipCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLipCountDeltaMin

障害コード：F34951

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lipCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34951

mibFaultName: tcaAdaptorLipCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLipCountDeltaMax

障害コード：F34952

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lipCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34952

mibFaultName: tcaAdaptorLipCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLipCountDeltaAvg

障害コード：F34953

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lipCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34953

mibFaultName: tcaAdaptorLipCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorInvalidCRCCountDelta

障害コード：F34960

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: invalidCRCCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34960

mibFaultName: tcaAdaptorInvalidCRCCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaMin

障害コード：F34961

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: invalidCRCCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34961

mibFaultName: tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaMax

障害コード：F34962

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: invalidCRCCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34962

mibFaultName: tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaAvg

障害コード：F34963

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: invalidCRCCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34963

mibFaultName: tcaAdaptorInvalidCRCCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorNOSCountDelta

障害コード：F34970

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: nOSCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34970

mibFaultName: tcaAdaptorNOSCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorNOSCountDeltaMin

障害コード：F34971

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: nOSCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34971

mibFaultName: tcaAdaptorNOSCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorNOSCountDeltaMax

障害コード：F34972

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: nOSCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34972

mibFaultName: tcaAdaptorNOSCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorNOSCountDeltaAvg

障害コード：F34973

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: nOSCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34973

mibFaultName: tcaAdaptorNOSCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLinkFailureCountDelta

障害コード：F34980

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: linkFailureCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34980

mibFaultName: tcaAdaptorLinkFailureCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaMin

障害コード：F34981

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: linkFailureCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34981

mibFaultName: tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaMax

障害コード：F34982

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: linkFailureCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34982

mibFaultName: tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaAvg

障害コード：F34983

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: linkFailureCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34983

mibFaultName: tcaAdaptorLinkFailureCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSyncCountDelta

障害コード：F34990

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSyncCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34990

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSyncCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaMin

障害コード：F34991

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSyncCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34991

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaMax

障害コード：F34992

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSyncCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34992

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaAvg

障害コード：F34993

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSyncCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 34993

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSyncCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSignalCountDelta

障害コード：F35000

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSignalCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35000

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSignalCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaMin

障害コード：F35001

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSignalCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35001

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaMax

障害コード：F35002

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSignalCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35002

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaAvg

障害コード：F35003

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: lossOfSignalCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35003

mibFaultName: tcaAdaptorLossOfSignalCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDelta

障害コード：F35010

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: seqProtocolErrCountDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35010

mibFaultName: tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaMin

障害コード：F35011

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: seqProtocolErrCountDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35011

mibFaultName: tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaMax

障害コード：F35012

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: seqProtocolErrCountDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35012

mibFaultName: tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaAvg

障害コード：F35013

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: seqProtocolErrCountDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35013

mibFaultName: tcaAdaptorSeqProtocolErrCountDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDelta

障害コード：F35020

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: secondsSinceLastResetDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35020

mibFaultName: tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDelta

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaMin

障害コード：F35021

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: secondsSinceLastResetDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35021

mibFaultName: tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaMin

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaMax

障害コード：F35022

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: secondsSinceLastResetDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35022

mibFaultName: tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaMax

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaAvg

障害コード：F35023

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:FcIfEventStats property: secondsSinceLastResetDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35023

mibFaultName: tcaAdaptorSecondsSinceLastResetDeltaAvg

moClass: adaptor:FcIfEventStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fc-if-event-stats

tcaSwMainBoardOutlet1

障害コード：F35166

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35166

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet1

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet1Min

障害コード：F35168

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35168

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet1Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet1Max

障害コード：F35169

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35169

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet1Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet1Avg

障害コード：F35170

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35170

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet1Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet2

障害コード：F35174

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35174

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet2

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet2Min

障害コード：F35176

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35176

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet2Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet2Max

障害コード：F35177

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35177

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet2Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMainBoardOutlet2Avg

障害コード：F35178

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: mainBoardOutlet2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35178

mibFaultName: tcaSwMainBoardOutlet2Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet1

障害コード：F35198

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35198

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet1

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet1Min

障害コード：F35200

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35200

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet1Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet1Max

障害コード：F35201

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35201

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet1Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet1Avg

障害コード：F35202

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35202

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet1Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet2

障害コード：F35206

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35206

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet2

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet2Min

障害コード：F35208

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35208

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet2Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet2Max

障害コード：F35209

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35209

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet2Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet2Avg

障害コード：F35210

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35210

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet2Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet3

障害コード：F35214

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet3

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35214

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet3

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet3Min

障害コード：F35216

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet3Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35216

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet3Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet3Max

障害コード：F35217

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet3Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35217

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet3Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet3Avg

障害コード：F35218

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet3Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35218

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet3Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet4

障害コード：F35222

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet4

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35222

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet4

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet4Min

障害コード：F35224

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet4Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35224

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet4Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet4Max

障害コード：F35225

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet4Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35225

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet4Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwFanCtrlrInlet4Avg

障害コード：F35226

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: fanCtrlrInlet4Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35226

mibFaultName: tcaSwFanCtrlrInlet4Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwMemAvailable

障害コード：F35234

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memAvailable

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35234

mibFaultName: tcaSwMemAvailable

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemAvailableMin

障害コード：F35236

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memAvailableMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35236

mibFaultName: tcaSwMemAvailableMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemAvailableMax

障害コード：F35237

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memAvailableMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35237

mibFaultName: tcaSwMemAvailableMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemAvailableAvg

障害コード：F35238

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memAvailableAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35238

mibFaultName: tcaSwMemAvailableAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemCached

障害コード：F35242

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memCached

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35242

mibFaultName: tcaSwMemCached

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemCachedMin

障害コード：F35244

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memCachedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35244

mibFaultName: tcaSwMemCachedMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemCachedMax

障害コード：F35245

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memCachedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35245

mibFaultName: tcaSwMemCachedMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwMemCachedAvg

障害コード：F35246

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: memCachedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35246

mibFaultName: tcaSwMemCachedAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwLoad

障害コード：F35250

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: load

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35250

mibFaultName: tcaSwLoad

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwLoadMin

障害コード：F35252

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: loadMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35252

mibFaultName: tcaSwLoadMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwLoadMax

障害コード：F35253

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: loadMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35253

mibFaultName: tcaSwLoadMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwLoadAvg

障害コード：F35254

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: loadAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35254

mibFaultName: tcaSwLoadAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaEtherTotalBytesDelta

障害コード：F35275

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalBytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35275

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaMin

障害コード：F35276

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalBytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35276

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaMax

障害コード：F35277

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalBytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35277

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaAvg

障害コード：F35278

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalBytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35278

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalPacketsDelta

障害コード：F35285

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35285

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaMin

障害コード：F35286

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35286

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaMax

障害コード：F35287

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35287

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaAvg

障害コード：F35288

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: totalPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35288

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDelta

障害コード：F35295

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: multicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35295

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaMin

障害コード：F35296

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: multicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35296

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaMax

障害コード：F35297

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: multicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35297

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaAvg

障害コード：F35298

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: multicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35298

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDelta

障害コード：F35305

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: broadcastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35305

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMin

障害コード：F35306

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: broadcastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35306

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMax

障害コード：F35307

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: broadcastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35307

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaAvg

障害コード：F35308

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: broadcastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35308

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherJumboPacketsDelta

障害コード：F35315

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: jumboPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35315

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaMin

障害コード：F35316

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: jumboPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35316

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaMax

障害コード：F35317

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: jumboPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35317

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaAvg

障害コード：F35318

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: jumboPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35318

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherTotalBytesDelta

障害コード：F35329

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalBytesDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35329

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaMin

障害コード：F35330

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalBytesDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35330

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaMax

障害コード：F35331

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalBytesDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35331

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalBytesDeltaAvg

障害コード：F35332

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalBytesDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35332

mibFaultName: tcaEtherTotalBytesDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalPacketsDelta

障害コード：F35339

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35339

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaMin

障害コード：F35340

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35340

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaMax

障害コード：F35341

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35341

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherTotalPacketsDeltaAvg

障害コード：F35342

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: totalPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35342

mibFaultName: tcaEtherTotalPacketsDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDelta

障害コード：F35349

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: unicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35349

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaMin

障害コード：F35350

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: unicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35350

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaMax

障害コード：F35351

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: unicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35351

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaAvg

障害コード：F35352

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: unicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35352

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDelta

障害コード：F35359

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: multicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35359

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaMin

障害コード：F35360

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: multicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35360

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaMax

障害コード：F35361

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: multicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35361

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherMulticastPacketsDeltaAvg

障害コード：F35362

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: multicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35362

mibFaultName: tcaEtherMulticastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDelta

障害コード：F35369

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: broadcastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35369

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMin

障害コード：F35370

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: broadcastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35370

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMax

障害コード：F35371

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: broadcastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35371

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherBroadcastPacketsDeltaAvg

障害コード：F35372

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: broadcastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35372

mibFaultName: tcaEtherBroadcastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherJumboPacketsDelta

障害コード：F35379

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: jumboPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35379

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDelta

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaMin

障害コード：F35380

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: jumboPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35380

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaMin

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaMax

障害コード：F35381

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: jumboPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35381

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaMax

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaEtherJumboPacketsDeltaAvg

障害コード：F35382

メッセージ

Threshold Crossed: ether:RxStats property: jumboPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35382

mibFaultName: tcaEtherJumboPacketsDeltaAvg

moClass: ether:RxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/rx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/rx-stats

tcaComputeConsumedPower

障害コード：F35962

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: consumedPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35962

mibFaultName: tcaComputeConsumedPower

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeConsumedPowerMin

障害コード：F35964

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: consumedPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35964

mibFaultName: tcaComputeConsumedPowerMin

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeConsumedPowerMax

障害コード：F35965

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: consumedPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35965

mibFaultName: tcaComputeConsumedPowerMax

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeConsumedPowerAvg

障害コード：F35966

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: consumedPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35966

mibFaultName: tcaComputeConsumedPowerAvg

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeFmTempSenIo

障害コード：F35974

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenIo

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35974

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenIo

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenIoMin

障害コード：F35976

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenIoMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35976

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenIoMin

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenIoMax

障害コード：F35977

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenIoMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35977

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenIoMax

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenIoAvg

障害コード：F35978

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenIoAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 35978

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenIoAvg

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaEquipmentInputPower

障害コード：F36234

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: inputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36234

mibFaultName: tcaEquipmentInputPower

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerMin

障害コード：F36236

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: inputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36236

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMin

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerMax

障害コード：F36237

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: inputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36237

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMax

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerAvg

障害コード：F36238

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: inputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36238

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerAvg

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPower

障害コード：F36242

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: outputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36242

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPower

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerMin

障害コード：F36244

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: outputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36244

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMin

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerMax

障害コード：F36245

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: outputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36245

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMax

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerAvg

障害コード：F36246

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: outputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36246

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerAvg

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTemp

障害コード：F36266

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: ambientTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36266

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTemp

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMin

障害コード：F36268

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: ambientTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36268

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMax

障害コード：F36269

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: ambientTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36269

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempAvg

障害コード：F36270

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: ambientTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36270

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputCurrent

障害コード：F36274

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputCurrent

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36274

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrent

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputCurrentMin

障害コード：F36276

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputCurrentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36276

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputCurrentMax

障害コード：F36277

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputCurrentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36277

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputCurrentAvg

障害コード：F36278

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputCurrentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36278

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPower

障害コード：F36282

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36282

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPower

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerMin

障害コード：F36284

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36284

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerMax

障害コード：F36285

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36285

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutputPowerAvg

障害コード：F36286

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: outputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36286

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentCurrent

障害コード：F36294

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: current

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36294

mibFaultName: tcaEquipmentCurrent

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentCurrentMin

障害コード：F36296

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: currentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36296

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMin

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentCurrentMax

障害コード：F36297

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: currentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36297

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMax

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentCurrentAvg

障害コード：F36298

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: currentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36298

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentAvg

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentVoltage

障害コード：F36302

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: voltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36302

mibFaultName: tcaEquipmentVoltage

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentVoltageMin

障害コード：F36304

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: voltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36304

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMin

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentVoltageMax

障害コード：F36305

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: voltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36305

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMax

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentVoltageAvg

障害コード：F36306

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: voltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36306

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageAvg

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentPower

障害コード：F36310

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: power

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36310

mibFaultName: tcaEquipmentPower

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentPowerMin

障害コード：F36312

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: powerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36312

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMin

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentPowerMax

障害コード：F36313

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: powerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36313

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMax

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentPowerAvg

障害コード：F36314

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuInputStats property: powerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36314

mibFaultName: tcaEquipmentPowerAvg

moClass: equipment:PsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/input-stats

tcaEquipmentAmbientTemp

障害コード：F36323

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: ambientTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36323

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTemp

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMin

障害コード：F36325

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: ambientTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36325

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMin

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMax

障害コード：F36326

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: ambientTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36326

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMax

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempAvg

障害コード：F36327

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: ambientTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36327

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempAvg

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentSpeed

障害コード：F36335

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanStats property: speed

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36335

mibFaultName: tcaEquipmentSpeed

moClass: equipment:FanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMin

障害コード：F36337

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanStats property: speedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36337

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMin

moClass: equipment:FanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMax

障害コード：F36338

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanStats property: speedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36338

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMax

moClass: equipment:FanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedAvg

障害コード：F36339

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanStats property: speedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 36339

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedAvg

moClass: equipment:FanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentOutput12v

障害コード：F37154

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output12v

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37154

mibFaultName: tcaEquipmentOutput12v

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput12vMin

障害コード：F37156

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output12vMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37156

mibFaultName: tcaEquipmentOutput12vMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput12vMax

障害コード：F37157

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output12vMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37157

mibFaultName: tcaEquipmentOutput12vMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput12vAvg

障害コード：F37158

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output12vAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37158

mibFaultName: tcaEquipmentOutput12vAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput3v3

障害コード：F37162

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output3v3

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37162

mibFaultName: tcaEquipmentOutput3v3

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput3v3Min

障害コード：F37164

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output3v3Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37164

mibFaultName: tcaEquipmentOutput3v3Min

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput3v3Max

障害コード：F37165

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output3v3Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37165

mibFaultName: tcaEquipmentOutput3v3Max

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentOutput3v3Avg

障害コード：F37166

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: output3v3Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37166

mibFaultName: tcaEquipmentOutput3v3Avg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInput210v

障害コード：F37170

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: input210v

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37170

mibFaultName: tcaEquipmentInput210v

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInput210vMin

障害コード：F37172

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: input210vMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37172

mibFaultName: tcaEquipmentInput210vMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInput210vMax

障害コード：F37173

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: input210vMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37173

mibFaultName: tcaEquipmentInput210vMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInput210vAvg

障害コード：F37174

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: input210vAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37174

mibFaultName: tcaEquipmentInput210vAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTemp

障害コード：F37269

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: ambientTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37269

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTemp

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMin

障害コード：F37271

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: ambientTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37271

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMin

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempMax

障害コード：F37272

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: ambientTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37272

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMax

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentAmbientTempAvg

障害コード：F37273

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: ambientTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37273

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempAvg

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEtherAlignDelta

障害コード：F37313

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: alignDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37313

mibFaultName: tcaEtherAlignDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherAlignDeltaMin

障害コード：F37314

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: alignDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37314

mibFaultName: tcaEtherAlignDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherAlignDeltaMax

障害コード：F37315

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: alignDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37315

mibFaultName: tcaEtherAlignDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherAlignDeltaAvg

障害コード：F37316

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: alignDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37316

mibFaultName: tcaEtherAlignDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherFcsDelta

障害コード：F37323

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: fcsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37323

mibFaultName: tcaEtherFcsDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherFcsDeltaMin

障害コード：F37324

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: fcsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37324

mibFaultName: tcaEtherFcsDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherFcsDeltaMax

障害コード：F37325

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: fcsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37325

mibFaultName: tcaEtherFcsDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherFcsDeltaAvg

障害コード：F37326

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: fcsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37326

mibFaultName: tcaEtherFcsDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherXmitDelta

障害コード：F37333

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: xmitDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37333

mibFaultName: tcaEtherXmitDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherXmitDeltaMin

障害コード：F37334

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: xmitDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37334

mibFaultName: tcaEtherXmitDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherXmitDeltaMax

障害コード：F37335

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: xmitDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37335

mibFaultName: tcaEtherXmitDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherXmitDeltaAvg

障害コード：F37336

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: xmitDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37336

mibFaultName: tcaEtherXmitDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherRcvDelta

障害コード：F37343

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: rcvDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37343

mibFaultName: tcaEtherRcvDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherRcvDeltaMin

障害コード：F37344

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: rcvDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37344

mibFaultName: tcaEtherRcvDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherRcvDeltaMax

障害コード：F37345

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: rcvDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37345

mibFaultName: tcaEtherRcvDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherRcvDeltaAvg

障害コード：F37346

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: rcvDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37346

mibFaultName: tcaEtherRcvDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherUnderSizeDelta

障害コード：F37353

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: underSizeDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37353

mibFaultName: tcaEtherUnderSizeDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherUnderSizeDeltaMin

障害コード：F37354

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: underSizeDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37354

mibFaultName: tcaEtherUnderSizeDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherUnderSizeDeltaMax

障害コード：F37355

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: underSizeDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37355

mibFaultName: tcaEtherUnderSizeDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherUnderSizeDeltaAvg

障害コード：F37356

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: underSizeDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37356

mibFaultName: tcaEtherUnderSizeDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherOutDiscardDelta

障害コード：F37363

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: outDiscardDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37363

mibFaultName: tcaEtherOutDiscardDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherOutDiscardDeltaMin

障害コード：F37364

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: outDiscardDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37364

mibFaultName: tcaEtherOutDiscardDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherOutDiscardDeltaMax

障害コード：F37365

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: outDiscardDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37365

mibFaultName: tcaEtherOutDiscardDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherOutDiscardDeltaAvg

障害コード：F37366

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: outDiscardDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37366

mibFaultName: tcaEtherOutDiscardDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacTxDelta

障害コード：F37383

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37383

mibFaultName: tcaEtherIntMacTxDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacTxDeltaMin

障害コード：F37384

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37384

mibFaultName: tcaEtherIntMacTxDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacTxDeltaMax

障害コード：F37385

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37385

mibFaultName: tcaEtherIntMacTxDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacTxDeltaAvg

障害コード：F37386

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37386

mibFaultName: tcaEtherIntMacTxDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacRxDelta

障害コード：F37393

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37393

mibFaultName: tcaEtherIntMacRxDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacRxDeltaMin

障害コード：F37394

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37394

mibFaultName: tcaEtherIntMacRxDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacRxDeltaMax

障害コード：F37395

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37395

mibFaultName: tcaEtherIntMacRxDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherIntMacRxDeltaAvg

障害コード：F37396

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: intMacRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37396

mibFaultName: tcaEtherIntMacRxDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherSingleCollisionDelta

障害コード：F37403

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: singleCollisionDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37403

mibFaultName: tcaEtherSingleCollisionDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSingleCollisionDeltaMin

障害コード：F37404

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: singleCollisionDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37404

mibFaultName: tcaEtherSingleCollisionDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSingleCollisionDeltaMax

障害コード：F37405

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: singleCollisionDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37405

mibFaultName: tcaEtherSingleCollisionDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSingleCollisionDeltaAvg

障害コード：F37406

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: singleCollisionDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37406

mibFaultName: tcaEtherSingleCollisionDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherMultiCollisionDelta

障害コード：F37413

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: multiCollisionDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37413

mibFaultName: tcaEtherMultiCollisionDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherMultiCollisionDeltaMin

障害コード：F37414

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: multiCollisionDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37414

mibFaultName: tcaEtherMultiCollisionDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherMultiCollisionDeltaMax

障害コード：F37415

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: multiCollisionDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37415

mibFaultName: tcaEtherMultiCollisionDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherMultiCollisionDeltaAvg

障害コード：F37416

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: multiCollisionDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37416

mibFaultName: tcaEtherMultiCollisionDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherLateCollisionDelta

障害コード：F37423

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: lateCollisionDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37423

mibFaultName: tcaEtherLateCollisionDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherLateCollisionDeltaMin

障害コード：F37424

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: lateCollisionDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37424

mibFaultName: tcaEtherLateCollisionDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherLateCollisionDeltaMax

障害コード：F37425

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: lateCollisionDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37425

mibFaultName: tcaEtherLateCollisionDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherLateCollisionDeltaAvg

障害コード：F37426

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: lateCollisionDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37426

mibFaultName: tcaEtherLateCollisionDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherCarrierSenseDelta

障害コード：F37443

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: carrierSenseDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37443

mibFaultName: tcaEtherCarrierSenseDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherCarrierSenseDeltaMin

障害コード：F37444

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: carrierSenseDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37444

mibFaultName: tcaEtherCarrierSenseDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherCarrierSenseDeltaMax

障害コード：F37445

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: carrierSenseDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37445

mibFaultName: tcaEtherCarrierSenseDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherCarrierSenseDeltaAvg

障害コード：F37446

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: carrierSenseDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37446

mibFaultName: tcaEtherCarrierSenseDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherGiantsDelta

障害コード：F37453

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: giantsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37453

mibFaultName: tcaEtherGiantsDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherGiantsDeltaMin

障害コード：F37454

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: giantsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37454

mibFaultName: tcaEtherGiantsDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherGiantsDeltaMax

障害コード：F37455

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: giantsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37455

mibFaultName: tcaEtherGiantsDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherGiantsDeltaAvg

障害コード：F37456

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: giantsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37456

mibFaultName: tcaEtherGiantsDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSymbolDelta

障害コード：F37463

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: symbolDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37463

mibFaultName: tcaEtherSymbolDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSymbolDeltaMin

障害コード：F37464

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: symbolDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37464

mibFaultName: tcaEtherSymbolDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSymbolDeltaMax

障害コード：F37465

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: symbolDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37465

mibFaultName: tcaEtherSymbolDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSymbolDeltaAvg

障害コード：F37466

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: symbolDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37466

mibFaultName: tcaEtherSymbolDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSQETestDelta

障害コード：F37473

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: SQETestDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37473

mibFaultName: tcaEtherSQETestDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSQETestDeltaMin

障害コード：F37474

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: SQETestDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37474

mibFaultName: tcaEtherSQETestDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSQETestDeltaMax

障害コード：F37475

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: SQETestDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37475

mibFaultName: tcaEtherSQETestDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherSQETestDeltaAvg

障害コード：F37476

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: SQETestDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37476

mibFaultName: tcaEtherSQETestDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherRecvPauseDelta

障害コード：F37485

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: recvPauseDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37485

mibFaultName: tcaEtherRecvPauseDelta

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherRecvPauseDeltaMin

障害コード：F37486

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: recvPauseDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37486

mibFaultName: tcaEtherRecvPauseDeltaMin

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherRecvPauseDeltaMax

障害コード：F37487

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: recvPauseDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37487

mibFaultName: tcaEtherRecvPauseDeltaMax

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherRecvPauseDeltaAvg

障害コード：F37488

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: recvPauseDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37488

mibFaultName: tcaEtherRecvPauseDeltaAvg

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherXmitPauseDelta

障害コード：F37495

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: xmitPauseDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37495

mibFaultName: tcaEtherXmitPauseDelta

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherXmitPauseDeltaMin

障害コード：F37496

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: xmitPauseDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37496

mibFaultName: tcaEtherXmitPauseDeltaMin

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherXmitPauseDeltaMax

障害コード：F37497

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: xmitPauseDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37497

mibFaultName: tcaEtherXmitPauseDeltaMax

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherXmitPauseDeltaAvg

障害コード：F37498

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: xmitPauseDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37498

mibFaultName: tcaEtherXmitPauseDeltaAvg

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherResetsDelta

障害コード：F37505

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: resetsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37505

mibFaultName: tcaEtherResetsDelta

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherResetsDeltaMin

障害コード：F37506

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: resetsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37506

mibFaultName: tcaEtherResetsDeltaMin

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherResetsDeltaMax

障害コード：F37507

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: resetsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37507

mibFaultName: tcaEtherResetsDeltaMax

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherResetsDeltaAvg

障害コード：F37508

メッセージ

Threshold Crossed: ether:PauseStats property: resetsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37508

mibFaultName: tcaEtherResetsDeltaAvg

moClass: ether:PauseStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/pause-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/pause-stats

tcaEtherExcessCollisionDelta

障害コード：F37532

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: excessCollisionDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37532

mibFaultName: tcaEtherExcessCollisionDelta

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherExcessCollisionDeltaMin

障害コード：F37533

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: excessCollisionDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37533

mibFaultName: tcaEtherExcessCollisionDeltaMin

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherExcessCollisionDeltaMax

障害コード：F37534

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: excessCollisionDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37534

mibFaultName: tcaEtherExcessCollisionDeltaMax

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherExcessCollisionDeltaAvg

障害コード：F37535

メッセージ

Threshold Crossed: ether:LossStats property: excessCollisionDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37535

mibFaultName: tcaEtherExcessCollisionDeltaAvg

moClass: ether:LossStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/loss-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/loss-stats

tcaEtherUnicastPacketsDelta

障害コード：F37543

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: unicastPacketsDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37543

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDelta

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaMin

障害コード：F37544

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: unicastPacketsDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37544

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaMin

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaMax

障害コード：F37545

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: unicastPacketsDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37545

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaMax

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherUnicastPacketsDeltaAvg

障害コード：F37546

メッセージ

Threshold Crossed: ether:TxStats property: unicastPacketsDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37546

mibFaultName: tcaEtherUnicastPacketsDeltaAvg

moClass: ether:TxStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/tx-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/tx-stats

tcaEtherDeferredTxDelta

障害コード：F37553

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: deferredTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37553

mibFaultName: tcaEtherDeferredTxDelta

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherDeferredTxDeltaMin

障害コード：F37554

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: deferredTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37554

mibFaultName: tcaEtherDeferredTxDeltaMin

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherDeferredTxDeltaMax

障害コード：F37555

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: deferredTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37555

mibFaultName: tcaEtherDeferredTxDeltaMax

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaEtherDeferredTxDeltaAvg

障害コード：F37556

メッセージ

Threshold Crossed: ether:ErrStats property: deferredTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37556

mibFaultName: tcaEtherDeferredTxDeltaAvg

moClass: ether:ErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/err-stats

tcaComputeInputVoltage

障害コード：F37564

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputVoltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37564

mibFaultName: tcaComputeInputVoltage

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputVoltageMin

障害コード：F37566

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputVoltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37566

mibFaultName: tcaComputeInputVoltageMin

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputVoltageMax

障害コード：F37567

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputVoltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37567

mibFaultName: tcaComputeInputVoltageMax

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputVoltageAvg

障害コード：F37568

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputVoltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37568

mibFaultName: tcaComputeInputVoltageAvg

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputCurrent

障害コード：F37572

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputCurrent

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37572

mibFaultName: tcaComputeInputCurrent

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputCurrentMin

障害コード：F37574

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputCurrentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37574

mibFaultName: tcaComputeInputCurrentMin

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputCurrentMax

障害コード：F37575

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputCurrentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37575

mibFaultName: tcaComputeInputCurrentMax

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeInputCurrentAvg

障害コード：F37576

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbPowerStats property: inputCurrentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37576

mibFaultName: tcaComputeInputCurrentAvg

moClass: compute:MbPowerStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/power-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/power-stats

tcaComputeFmTempSenRear

障害コード：F37580

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRear

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37580

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRear

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearMin

障害コード：F37582

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37582

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearMin

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearMax

障害コード：F37583

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37583

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearMax

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearAvg

障害コード：F37584

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37584

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearAvg

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaMemoryTemperature

障害コード：F37600

メッセージ

Threshold Crossed: memory:UnitEnvStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37600

mibFaultName: tcaMemoryTemperature

moClass: memory:UnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

tcaMemoryTemperatureMin

障害コード：F37602

メッセージ

Threshold Crossed: memory:UnitEnvStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37602

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureMin

moClass: memory:UnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

tcaMemoryTemperatureMax

障害コード：F37603

メッセージ

Threshold Crossed: memory:UnitEnvStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37603

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureMax

moClass: memory:UnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

tcaMemoryTemperatureAvg

障害コード：F37604

メッセージ

Threshold Crossed: memory:UnitEnvStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37604

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureAvg

moClass: memory:UnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/dimm-env-stats

tcaProcessorTemperature

障害コード：F37610

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37610

mibFaultName: tcaProcessorTemperature

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorTemperatureMin

障害コード：F37612

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37612

mibFaultName: tcaProcessorTemperatureMin

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorTemperatureMax

障害コード：F37613

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37613

mibFaultName: tcaProcessorTemperatureMax

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorTemperatureAvg

障害コード：F37614

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37614

mibFaultName: tcaProcessorTemperatureAvg

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaSwPsuCtrlrInlet1

障害コード：F37771

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37771

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet1

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet1Min

障害コード：F37773

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37773

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet1Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet1Max

障害コード：F37774

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37774

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet1Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet1Avg

障害コード：F37775

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37775

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet1Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet2

障害コード：F37779

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37779

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet2

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet2Min

障害コード：F37781

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37781

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet2Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet2Max

障害コード：F37782

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37782

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet2Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwPsuCtrlrInlet2Avg

障害コード：F37783

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: psuCtrlrInlet2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 37783

mibFaultName: tcaSwPsuCtrlrInlet2Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaComputeDllpErrors

障害コード：F38022

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalProtocolStats property: dllpErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38022

mibFaultName: tcaComputeDllpErrors

moClass: compute:PCIeFatalProtocolStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-protocol-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-protocol-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-protocol-stats

tcaComputeFlowControlErrors

障害コード：F38032

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalProtocolStats property: flowControlErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38032

mibFaultName: tcaComputeFlowControlErrors

moClass: compute:PCIeFatalProtocolStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-protocol-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-protocol-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-protocol-stats

tcaComputeUnsupportedRequestErrors

障害コード：F38044

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalReceiveStats property: unsupportedRequestErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38044

mibFaultName: tcaComputeUnsupportedRequestErrors

moClass: compute:PCIeFatalReceiveStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-receive-stats

tcaComputeErrFatalErrors

障害コード：F38054

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalReceiveStats property: errFatalErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38054

mibFaultName: tcaComputeErrFatalErrors

moClass: compute:PCIeFatalReceiveStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-receive-stats

tcaComputeErrNonFatalErrors

障害コード：F38064

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalReceiveStats property: errNonFatalErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38064

mibFaultName: tcaComputeErrNonFatalErrors

moClass: compute:PCIeFatalReceiveStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-receive-stats

tcaComputeUnexpectedErrors

障害コード：F38086

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalCompletionStats property: unexpectedErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38086

mibFaultName: tcaComputeUnexpectedErrors

moClass: compute:PCIeFatalCompletionStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-completion-stats

tcaComputeTimeoutErrors

障害コード：F38096

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalCompletionStats property: TimeoutErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38096

mibFaultName: tcaComputeTimeoutErrors

moClass: compute:PCIeFatalCompletionStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-completion-stats

tcaComputeAbortErrors

障害コード：F38106

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalCompletionStats property: AbortErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38106

mibFaultName: tcaComputeAbortErrors

moClass: compute:PCIeFatalCompletionStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-completion-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-completion-stats

tcaComputeSurpriseLinkDownErrors

障害コード：F38128

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalStats property: surpriseLinkDownErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38128

mibFaultName: tcaComputeSurpriseLinkDownErrors

moClass: compute:PCIeFatalStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-stats

tcaComputePoisonedTLPErrors

障害コード：F38138

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalStats property: poisonedTLPErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38138

mibFaultName: tcaComputePoisonedTLPErrors

moClass: compute:PCIeFatalStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-stats

tcaComputeAcsViolationErrors

障害コード：F38148

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalStats property: acsViolationErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38148

mibFaultName: tcaComputeAcsViolationErrors

moClass: compute:PCIeFatalStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-stats

tcaComputeMalformedTLPErrors

障害コード：F38158

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalStats property: malformedTLPErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38158

mibFaultName: tcaComputeMalformedTLPErrors

moClass: compute:PCIeFatalStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-stats

tcaEquipmentTemp

障害コード：F38311

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: temp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38311

mibFaultName: tcaEquipmentTemp

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentTempMin

障害コード：F38313

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: tempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38313

mibFaultName: tcaEquipmentTempMin

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentTempMax

障害コード：F38314

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: tempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38314

mibFaultName: tcaEquipmentTempMax

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentTempAvg

障害コード：F38315

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: tempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38315

mibFaultName: tcaEquipmentTempAvg

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaProcessorInputCurrent

障害コード：F38349

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: inputCurrent

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38349

mibFaultName: tcaProcessorInputCurrent

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorInputCurrentMin

障害コード：F38351

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: inputCurrentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38351

mibFaultName: tcaProcessorInputCurrentMin

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorInputCurrentMax

障害コード：F38352

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: inputCurrentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38352

mibFaultName: tcaProcessorInputCurrentMax

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaProcessorInputCurrentAvg

障害コード：F38353

メッセージ

Threshold Crossed: processor:EnvStats property: inputCurrentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38353

mibFaultName: tcaProcessorInputCurrentAvg

moClass: processor:EnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/env-stats

tcaMemoryInputCurrent

障害コード：F38357

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ArrayEnvStats property: inputCurrent

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38357

mibFaultName: tcaMemoryInputCurrent

moClass: memory:ArrayEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/array-env-stats

tcaMemoryInputCurrentMin

障害コード：F38359

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ArrayEnvStats property: inputCurrentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38359

mibFaultName: tcaMemoryInputCurrentMin

moClass: memory:ArrayEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/array-env-stats

tcaMemoryInputCurrentMax

障害コード：F38360

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ArrayEnvStats property: inputCurrentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38360

mibFaultName: tcaMemoryInputCurrentMax

moClass: memory:ArrayEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/array-env-stats

tcaMemoryInputCurrentAvg

障害コード：F38361

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ArrayEnvStats property: inputCurrentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38361

mibFaultName: tcaMemoryInputCurrentAvg

moClass: memory:ArrayEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/array-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/array-env-stats

tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518Delta

障害コード：F38408

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: noBreakdownGreaterThan1518Delta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38408

mibFaultName: tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518Delta

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaMin

障害コード：F38409

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: noBreakdownGreaterThan1518DeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38409

mibFaultName: tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaMin

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaMax

障害コード：F38410

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: noBreakdownGreaterThan1518DeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38410

mibFaultName: tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaMax

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaAvg

障害コード：F38411

メッセージ

Threshold Crossed: adaptor:EthPortBySizeLargeStats property: noBreakdownGreaterThan1518DeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38411

mibFaultName: tcaAdaptorNoBreakdownGreaterThan1518DeltaAvg

moClass: adaptor:EthPortBySizeLargeStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/eth-port-by-size-large-stats-[trafficDirection]

tcaMemoryTemperature

障害コード：F38438

メッセージ

Threshold Crossed: memory:BufferUnitEnvStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38438

mibFaultName: tcaMemoryTemperature

moClass: memory:BufferUnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

tcaMemoryTemperatureMin

障害コード：F38440

メッセージ

Threshold Crossed: memory:BufferUnitEnvStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38440

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureMin

moClass: memory:BufferUnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

tcaMemoryTemperatureMax

障害コード：F38441

メッセージ

Threshold Crossed: memory:BufferUnitEnvStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38441

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureMax

moClass: memory:BufferUnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

tcaMemoryTemperatureAvg

障害コード：F38442

メッセージ

Threshold Crossed: memory:BufferUnitEnvStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38442

mibFaultName: tcaMemoryTemperatureAvg

moClass: memory:BufferUnitEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]/buffer-unit-env-stats

tcaComputeTemperature

障害コード：F38451

メッセージ

Threshold Crossed: compute:IOHubEnvStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38451

mibFaultName: tcaComputeTemperature

moClass: compute:IOHubEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub/iohub-stats

tcaComputeTemperatureMin

障害コード：F38453

メッセージ

Threshold Crossed: compute:IOHubEnvStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38453

mibFaultName: tcaComputeTemperatureMin

moClass: compute:IOHubEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub/iohub-stats

tcaComputeTemperatureMax

障害コード：F38454

メッセージ

Threshold Crossed: compute:IOHubEnvStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38454

mibFaultName: tcaComputeTemperatureMax

moClass: compute:IOHubEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub/iohub-stats

tcaComputeTemperatureAvg

障害コード：F38455

メッセージ

Threshold Crossed: compute:IOHubEnvStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38455

mibFaultName: tcaComputeTemperatureAvg

moClass: compute:IOHubEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/iohub/iohub-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub/iohub-stats

tcaProcessorMirroringIntraSockErrors

障害コード：F38779

メッセージ

Threshold Crossed: processor:ErrorStats property: mirroringIntraSockErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38779

mibFaultName: tcaProcessorMirroringIntraSockErrors

moClass: processor:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/error-stats

tcaProcessorMirroringInterSockErrors

障害コード：F38788

メッセージ

Threshold Crossed: processor:ErrorStats property: mirroringInterSockErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38788

mibFaultName: tcaProcessorMirroringInterSockErrors

moClass: processor:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/error-stats

tcaProcessorSparingErrors

障害コード：F38797

メッセージ

Threshold Crossed: processor:ErrorStats property: sparingErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38797

mibFaultName: tcaProcessorSparingErrors

moClass: processor:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/error-stats

tcaProcessorSmiLinkCorrErrors

障害コード：F38806

メッセージ

Threshold Crossed: processor:ErrorStats property: smiLinkCorrErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38806

mibFaultName: tcaProcessorSmiLinkCorrErrors

moClass: processor:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/error-stats

tcaProcessorSmiLinkUncorrErrors

障害コード：F38815

メッセージ

Threshold Crossed: processor:ErrorStats property: smiLinkUncorrErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38815

mibFaultName: tcaProcessorSmiLinkUncorrErrors

moClass: processor:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/cpu-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]/error-stats

tcaMemoryEccMultibitErrors

障害コード：F38829

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ErrorStats property: eccMultibitErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38829

mibFaultName: tcaMemoryEccMultibitErrors

moClass: memory:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

tcaMemoryEccSinglebitErrors

障害コード：F38838

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ErrorStats property: eccSinglebitErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38838

mibFaultName: tcaMemoryEccSinglebitErrors

moClass: memory:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

tcaMemoryAddressParityErrors

障害コード：F38847

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ErrorStats property: addressParityErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38847

mibFaultName: tcaMemoryAddressParityErrors

moClass: memory:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

tcaMemoryMismatchErrors

障害コード：F38856

メッセージ

Threshold Crossed: memory:ErrorStats property: mismatchErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38856

mibFaultName: tcaMemoryMismatchErrors

moClass: memory:ErrorStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]/error-stats

tcaComputeBufferOverflowErrors

障害コード：F38909

メッセージ

Threshold Crossed: compute:PCIeFatalReceiveStats property: bufferOverflowErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 38909

mibFaultName: tcaComputeBufferOverflowErrors

moClass: compute:PCIeFatalReceiveStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/pciefat-receive-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/pciefat-receive-stats

tcaComputeFmTempSenRearL

障害コード：F39032

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearL

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39032

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearL

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearLMin

障害コード：F39034

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearLMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39034

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearLMin

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearLMax

障害コード：F39035

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearLMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39035

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearLMax

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearLAvg

障害コード：F39036

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearLAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39036

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearLAvg

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearR

障害コード：F39040

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearR

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39040

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearR

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearRMin

障害コード：F39042

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearRMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39042

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearRMin

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearRMax

障害コード：F39043

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearRMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39043

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearRMax

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaComputeFmTempSenRearRAvg

障害コード：F39044

メッセージ

Threshold Crossed: compute:MbTempStats property: fmTempSenRearRAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39044

mibFaultName: tcaComputeFmTempSenRearRAvg

moClass: compute:MbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/temp-stats

tcaPowerPower

障害コード：F39240

メッセージ

Threshold Crossed: power:GroupStats property: power

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39240

mibFaultName: tcaPowerPower

moClass: power:GroupStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaPowerPowerMin

障害コード：F39242

メッセージ

Threshold Crossed: power:GroupStats property: powerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39242

mibFaultName: tcaPowerPowerMin

moClass: power:GroupStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaPowerPowerMax

障害コード：F39243

メッセージ

Threshold Crossed: power:GroupStats property: powerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39243

mibFaultName: tcaPowerPowerMax

moClass: power:GroupStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaPowerPowerAvg

障害コード：F39244

メッセージ

Threshold Crossed: power:GroupStats property: powerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39244

mibFaultName: tcaPowerPowerAvg

moClass: power:GroupStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

tcaEquipmentOutlet1

障害コード：F39421

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39421

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet1

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet1Min

障害コード：F39423

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39423

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet1Min

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet1Max

障害コード：F39424

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39424

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet1Max

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet1Avg

障害コード：F39425

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39425

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet1Avg

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet2

障害コード：F39429

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39429

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet2

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet2Min

障害コード：F39431

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39431

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet2Min

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet2Max

障害コード：F39432

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39432

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet2Max

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentOutlet2Avg

障害コード：F39433

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: outlet2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39433

mibFaultName: tcaEquipmentOutlet2Avg

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInlet

障害コード：F39437

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inlet

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39437

mibFaultName: tcaEquipmentInlet

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInletMin

障害コード：F39439

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inletMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39439

mibFaultName: tcaEquipmentInletMin

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInletMax

障害コード：F39440

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inletMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39440

mibFaultName: tcaEquipmentInletMax

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInletAvg

障害コード：F39441

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inletAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39441

mibFaultName: tcaEquipmentInletAvg

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInlet1

障害コード：F39445

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39445

mibFaultName: tcaEquipmentInlet1

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInlet1Min

障害コード：F39447

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39447

mibFaultName: tcaEquipmentInlet1Min

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInlet1Max

障害コード：F39448

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39448

mibFaultName: tcaEquipmentInlet1Max

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentInlet1Avg

障害コード：F39449

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: inlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39449

mibFaultName: tcaEquipmentInlet1Avg

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentDie1

障害コード：F39453

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: die1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39453

mibFaultName: tcaEquipmentDie1

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentDie1Min

障害コード：F39455

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: die1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39455

mibFaultName: tcaEquipmentDie1Min

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentDie1Max

障害コード：F39456

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: die1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39456

mibFaultName: tcaEquipmentDie1Max

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentDie1Avg

障害コード：F39457

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexEnvStats property: die1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39457

mibFaultName: tcaEquipmentDie1Avg

moClass: equipment:FexEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/env-stats

tcaEquipmentTotalPower

障害コード：F39464

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: totalPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39464

mibFaultName: tcaEquipmentTotalPower

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentTotalPowerMin

障害コード：F39466

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: totalPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39466

mibFaultName: tcaEquipmentTotalPowerMin

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentTotalPowerMax

障害コード：F39467

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: totalPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39467

mibFaultName: tcaEquipmentTotalPowerMax

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentTotalPowerAvg

障害コード：F39468

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: totalPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39468

mibFaultName: tcaEquipmentTotalPowerAvg

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentReservedPower

障害コード：F39472

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: reservedPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39472

mibFaultName: tcaEquipmentReservedPower

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentReservedPowerMin

障害コード：F39474

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: reservedPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39474

mibFaultName: tcaEquipmentReservedPowerMin

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentReservedPowerMax

障害コード：F39475

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: reservedPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39475

mibFaultName: tcaEquipmentReservedPowerMax

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentReservedPowerAvg

障害コード：F39476

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: reservedPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39476

mibFaultName: tcaEquipmentReservedPowerAvg

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentModulePower

障害コード：F39480

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: ModulePower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39480

mibFaultName: tcaEquipmentModulePower

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentModulePowerMin

障害コード：F39482

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: ModulePowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39482

mibFaultName: tcaEquipmentModulePowerMin

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentModulePowerMax

障害コード：F39483

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: ModulePowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39483

mibFaultName: tcaEquipmentModulePowerMax

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentModulePowerAvg

障害コード：F39484

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: ModulePowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39484

mibFaultName: tcaEquipmentModulePowerAvg

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentAvailablePower

障害コード：F39488

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: availablePower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39488

mibFaultName: tcaEquipmentAvailablePower

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentAvailablePowerMin

障害コード：F39490

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: availablePowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39490

mibFaultName: tcaEquipmentAvailablePowerMin

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentAvailablePowerMax

障害コード：F39491

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: availablePowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39491

mibFaultName: tcaEquipmentAvailablePowerMax

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentAvailablePowerAvg

障害コード：F39492

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPowerSummary property: availablePowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39492

mibFaultName: tcaEquipmentAvailablePowerAvg

moClass: equipment:FexPowerSummary

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/power-summary

tcaEquipmentCurrent

障害コード：F39498

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: current

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39498

mibFaultName: tcaEquipmentCurrent

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentCurrentMin

障害コード：F39500

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: currentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39500

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMin

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentCurrentMax

障害コード：F39501

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: currentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39501

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMax

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentCurrentAvg

障害コード：F39502

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: currentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39502

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentAvg

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentVoltage

障害コード：F39506

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: voltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39506

mibFaultName: tcaEquipmentVoltage

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentVoltageMin

障害コード：F39508

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: voltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39508

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMin

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentVoltageMax

障害コード：F39509

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: voltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39509

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMax

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentVoltageAvg

障害コード：F39510

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: voltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39510

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageAvg

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentPower

障害コード：F39514

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: power

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39514

mibFaultName: tcaEquipmentPower

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentPowerMin

障害コード：F39516

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: powerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39516

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMin

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentPowerMax

障害コード：F39517

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: powerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39517

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMax

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentPowerAvg

障害コード：F39518

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexPsuInputStats property: powerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39518

mibFaultName: tcaEquipmentPowerAvg

moClass: equipment:FexPsuInputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/fex-psu-input-stats

tcaEquipmentAmbientTemp

障害コード：F39525

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: ambientTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39525

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTemp

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentAmbientTempMin

障害コード：F39527

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: ambientTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39527

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentAmbientTempMax

障害コード：F39528

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: ambientTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39528

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentAmbientTempAvg

障害コード：F39529

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: ambientTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39529

mibFaultName: tcaEquipmentAmbientTempAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputCurrent

障害コード：F39533

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputCurrent

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39533

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrent

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputCurrentMin

障害コード：F39535

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputCurrentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39535

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputCurrentMax

障害コード：F39536

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputCurrentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39536

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputCurrentAvg

障害コード：F39537

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputCurrentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39537

mibFaultName: tcaEquipmentOutputCurrentAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputPower

障害コード：F39541

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39541

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPower

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputPowerMin

障害コード：F39543

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39543

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputPowerMax

障害コード：F39544

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39544

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputPowerAvg

障害コード：F39545

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39545

mibFaultName: tcaEquipmentOutputPowerAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputPower

障害コード：F39549

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39549

mibFaultName: tcaEquipmentInputPower

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputPowerMin

障害コード：F39551

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39551

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputPowerMax

障害コード：F39552

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39552

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputPowerAvg

障害コード：F39553

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39553

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputVoltage

障害コード：F39557

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputVoltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39557

mibFaultName: tcaEquipmentOutputVoltage

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputVoltageMin

障害コード：F39559

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputVoltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39559

mibFaultName: tcaEquipmentOutputVoltageMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputVoltageMax

障害コード：F39560

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputVoltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39560

mibFaultName: tcaEquipmentOutputVoltageMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentOutputVoltageAvg

障害コード：F39561

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: outputVoltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39561

mibFaultName: tcaEquipmentOutputVoltageAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputVoltage

障害コード：F39565

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputVoltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39565

mibFaultName: tcaEquipmentInputVoltage

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputVoltageMin

障害コード：F39567

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputVoltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39567

mibFaultName: tcaEquipmentInputVoltageMin

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputVoltageMax

障害コード：F39568

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputVoltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39568

mibFaultName: tcaEquipmentInputVoltageMax

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentInputVoltageAvg

障害コード：F39569

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitPsuStats property: inputVoltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39569

mibFaultName: tcaEquipmentInputVoltageAvg

moClass: equipment:RackUnitPsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/rackunit-power-stats

tcaEquipmentSpeed

障害コード：F39575

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitFanStats property: speed

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39575

mibFaultName: tcaEquipmentSpeed

moClass: equipment:RackUnitFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMin

障害コード：F39577

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitFanStats property: speedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39577

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMin

moClass: equipment:RackUnitFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMax

障害コード：F39578

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitFanStats property: speedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39578

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMax

moClass: equipment:RackUnitFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedAvg

障害コード：F39579

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:RackUnitFanStats property: speedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 39579

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedAvg

moClass: equipment:RackUnitFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaComputeFrontTemp

障害コード：F40092

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: frontTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40092

mibFaultName: tcaComputeFrontTemp

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeFrontTempMin

障害コード：F40094

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: frontTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40094

mibFaultName: tcaComputeFrontTempMin

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeFrontTempMax

障害コード：F40095

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: frontTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40095

mibFaultName: tcaComputeFrontTempMax

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeFrontTempAvg

障害コード：F40096

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: frontTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40096

mibFaultName: tcaComputeFrontTempAvg

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeRearTemp

障害コード：F40100

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: rearTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40100

mibFaultName: tcaComputeRearTemp

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeRearTempMin

障害コード：F40102

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: rearTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40102

mibFaultName: tcaComputeRearTempMin

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeRearTempMax

障害コード：F40103

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: rearTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40103

mibFaultName: tcaComputeRearTempMax

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeRearTempAvg

障害コード：F40104

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: rearTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40104

mibFaultName: tcaComputeRearTempAvg

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeAmbientTemp

障害コード：F40108

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ambientTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40108

mibFaultName: tcaComputeAmbientTemp

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeAmbientTempMin

障害コード：F40110

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ambientTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40110

mibFaultName: tcaComputeAmbientTempMin

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeAmbientTempMax

障害コード：F40111

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ambientTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40111

mibFaultName: tcaComputeAmbientTempMax

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeAmbientTempAvg

障害コード：F40112

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ambientTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40112

mibFaultName: tcaComputeAmbientTempAvg

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh1Temp

障害コード：F40116

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh1Temp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40116

mibFaultName: tcaComputeIoh1Temp

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh1TempMin

障害コード：F40118

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh1TempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40118

mibFaultName: tcaComputeIoh1TempMin

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh1TempMax

障害コード：F40119

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh1TempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40119

mibFaultName: tcaComputeIoh1TempMax

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh1TempAvg

障害コード：F40120

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh1TempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40120

mibFaultName: tcaComputeIoh1TempAvg

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh2Temp

障害コード：F40124

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh2Temp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40124

mibFaultName: tcaComputeIoh2Temp

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh2TempMin

障害コード：F40126

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh2TempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40126

mibFaultName: tcaComputeIoh2TempMin

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh2TempMax

障害コード：F40127

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh2TempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40127

mibFaultName: tcaComputeIoh2TempMax

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaComputeIoh2TempAvg

障害コード：F40128

メッセージ

Threshold Crossed: compute:RackUnitMbTempStats property: ioh2TempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40128

mibFaultName: tcaComputeIoh2TempAvg

moClass: compute:RackUnitMbTempStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/temp-stats

tcaEquipmentCurrent

障害コード：F40547

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: current

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40547

mibFaultName: tcaEquipmentCurrent

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentCurrentMin

障害コード：F40549

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: currentMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40549

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMin

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentCurrentMax

障害コード：F40550

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: currentMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40550

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentMax

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentCurrentAvg

障害コード：F40551

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: currentAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40551

mibFaultName: tcaEquipmentCurrentAvg

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentVoltage

障害コード：F40555

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: voltage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40555

mibFaultName: tcaEquipmentVoltage

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentVoltageMin

障害コード：F40557

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: voltageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40557

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMin

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentVoltageMax

障害コード：F40558

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: voltageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40558

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageMax

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentVoltageAvg

障害コード：F40559

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: voltageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40559

mibFaultName: tcaEquipmentVoltageAvg

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentPower

障害コード：F40563

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: power

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40563

mibFaultName: tcaEquipmentPower

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentPowerMin

障害コード：F40565

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: powerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40565

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMin

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentPowerMax

障害コード：F40566

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: powerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40566

mibFaultName: tcaEquipmentPowerMax

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentPowerAvg

障害コード：F40567

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuOutputStats property: powerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40567

mibFaultName: tcaEquipmentPowerAvg

moClass: equipment:PsuOutputStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/output-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/output-stats

tcaEquipmentSpeed

障害コード：F40574

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: speed

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40574

mibFaultName: tcaEquipmentSpeed

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMin

障害コード：F40576

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: speedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40576

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMin

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedMax

障害コード：F40577

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: speedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40577

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedMax

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentSpeedAvg

障害コード：F40578

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: speedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40578

mibFaultName: tcaEquipmentSpeedAvg

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentDrivePercentage

障害コード：F40582

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: drivePercentage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40582

mibFaultName: tcaEquipmentDrivePercentage

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentDrivePercentageMin

障害コード：F40584

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: drivePercentageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40584

mibFaultName: tcaEquipmentDrivePercentageMin

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentDrivePercentageMax

障害コード：F40585

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: drivePercentageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40585

mibFaultName: tcaEquipmentDrivePercentageMax

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaEquipmentDrivePercentageAvg

障害コード：F40586

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:NetworkElementFanStats property: drivePercentageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 40586

mibFaultName: tcaEquipmentDrivePercentageAvg

moClass: equipment:NetworkElementFanStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]/stats

tcaSwSlotOutlet1

障害コード：F41199

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet1

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41199

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet1

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet1Min

障害コード：F41201

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet1Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41201

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet1Min

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet1Max

障害コード：F41202

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet1Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41202

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet1Max

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet1Avg

障害コード：F41203

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet1Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41203

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet1Avg

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet2

障害コード：F41207

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41207

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet2

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet2Min

障害コード：F41209

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41209

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet2Min

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet2Max

障害コード：F41210

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41210

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet2Max

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet2Avg

障害コード：F41211

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41211

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet2Avg

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet3

障害コード：F41215

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet3

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41215

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet3

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet3Min

障害コード：F41217

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet3Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41217

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet3Min

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet3Max

障害コード：F41218

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet3Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41218

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet3Max

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaSwSlotOutlet3Avg

障害コード：F41219

メッセージ

Threshold Crossed: sw:CardEnvStats property: SlotOutlet3Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41219

mibFaultName: tcaSwSlotOutlet3Avg

moClass: sw:CardEnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/cardenvstats

tcaEtherPacketsTxDelta

障害コード：F41289

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41289

mibFaultName: tcaEtherPacketsTxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsTxDeltaMin

障害コード：F41290

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41290

mibFaultName: tcaEtherPacketsTxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsTxDeltaMax

障害コード：F41291

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41291

mibFaultName: tcaEtherPacketsTxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsTxDeltaAvg

障害コード：F41292

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41292

mibFaultName: tcaEtherPacketsTxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsRxDelta

障害コード：F41299

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41299

mibFaultName: tcaEtherPacketsRxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsRxDeltaMin

障害コード：F41300

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41300

mibFaultName: tcaEtherPacketsRxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsRxDeltaMax

障害コード：F41301

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41301

mibFaultName: tcaEtherPacketsRxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherPacketsRxDeltaAvg

障害コード：F41302

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: packetsRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41302

mibFaultName: tcaEtherPacketsRxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesTxDelta

障害コード：F41309

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41309

mibFaultName: tcaEtherBytesTxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesTxDeltaMin

障害コード：F41310

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41310

mibFaultName: tcaEtherBytesTxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesTxDeltaMax

障害コード：F41311

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41311

mibFaultName: tcaEtherBytesTxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesTxDeltaAvg

障害コード：F41312

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41312

mibFaultName: tcaEtherBytesTxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesRxDelta

障害コード：F41319

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41319

mibFaultName: tcaEtherBytesRxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesRxDeltaMin

障害コード：F41320

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41320

mibFaultName: tcaEtherBytesRxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesRxDeltaMax

障害コード：F41321

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41321

mibFaultName: tcaEtherBytesRxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherBytesRxDeltaAvg

障害コード：F41322

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: bytesRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41322

mibFaultName: tcaEtherBytesRxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsTxDelta

障害コード：F41329

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41329

mibFaultName: tcaEtherErrorsTxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsTxDeltaMin

障害コード：F41330

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41330

mibFaultName: tcaEtherErrorsTxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsTxDeltaMax

障害コード：F41331

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41331

mibFaultName: tcaEtherErrorsTxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsTxDeltaAvg

障害コード：F41332

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41332

mibFaultName: tcaEtherErrorsTxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsRxDelta

障害コード：F41339

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41339

mibFaultName: tcaEtherErrorsRxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsRxDeltaMin

障害コード：F41340

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41340

mibFaultName: tcaEtherErrorsRxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsRxDeltaMax

障害コード：F41341

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41341

mibFaultName: tcaEtherErrorsRxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherErrorsRxDeltaAvg

障害コード：F41342

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: errorsRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41342

mibFaultName: tcaEtherErrorsRxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedTxDelta

障害コード：F41349

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41349

mibFaultName: tcaEtherDroppedTxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedTxDeltaMin

障害コード：F41350

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41350

mibFaultName: tcaEtherDroppedTxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedTxDeltaMax

障害コード：F41351

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41351

mibFaultName: tcaEtherDroppedTxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedTxDeltaAvg

障害コード：F41352

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41352

mibFaultName: tcaEtherDroppedTxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedRxDelta

障害コード：F41359

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedRxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41359

mibFaultName: tcaEtherDroppedRxDelta

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedRxDeltaMin

障害コード：F41360

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedRxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41360

mibFaultName: tcaEtherDroppedRxDeltaMin

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedRxDeltaMax

障害コード：F41361

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedRxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41361

mibFaultName: tcaEtherDroppedRxDeltaMax

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherDroppedRxDeltaAvg

障害コード：F41362

メッセージ

Threshold Crossed: ether:FcoeInterfaceStats property: droppedRxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 41362

mibFaultName: tcaEtherDroppedRxDeltaAvg

moClass: ether:FcoeInterfaceStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/fc-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/sanmon/[id]/fc-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]/fcoe-interface-stats

tcaEtherFrameTxDelta

障害コード：F43294

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: frameTxDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43294

mibFaultName: tcaEtherFrameTxDelta

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherFrameTxDeltaMin

障害コード：F43295

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: frameTxDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43295

mibFaultName: tcaEtherFrameTxDeltaMin

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherFrameTxDeltaMax

障害コード：F43296

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: frameTxDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43296

mibFaultName: tcaEtherFrameTxDeltaMax

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherFrameTxDeltaAvg

障害コード：F43297

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: frameTxDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43297

mibFaultName: tcaEtherFrameTxDeltaAvg

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooLongDelta

障害コード：F43304

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooLongDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43304

mibFaultName: tcaEtherTooLongDelta

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooLongDeltaMin

障害コード：F43305

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooLongDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43305

mibFaultName: tcaEtherTooLongDeltaMin

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooLongDeltaMax

障害コード：F43306

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooLongDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43306

mibFaultName: tcaEtherTooLongDeltaMax

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooLongDeltaAvg

障害コード：F43307

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooLongDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43307

mibFaultName: tcaEtherTooLongDeltaAvg

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooShortDelta

障害コード：F43314

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooShortDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43314

mibFaultName: tcaEtherTooShortDelta

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooShortDeltaMin

障害コード：F43315

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooShortDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43315

mibFaultName: tcaEtherTooShortDeltaMin

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooShortDeltaMax

障害コード：F43316

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooShortDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43316

mibFaultName: tcaEtherTooShortDeltaMax

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherTooShortDeltaAvg

障害コード：F43317

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: tooShortDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43317

mibFaultName: tcaEtherTooShortDeltaAvg

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherCrcDelta

障害コード：F43324

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: crcDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43324

mibFaultName: tcaEtherCrcDelta

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherCrcDeltaMin

障害コード：F43325

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: crcDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43325

mibFaultName: tcaEtherCrcDeltaMin

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherCrcDeltaMax

障害コード：F43326

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: crcDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43326

mibFaultName: tcaEtherCrcDeltaMax

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherCrcDeltaAvg

障害コード：F43327

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: crcDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43327

mibFaultName: tcaEtherCrcDeltaAvg

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherInRangeDelta

障害コード：F43334

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: inRangeDelta

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43334

mibFaultName: tcaEtherInRangeDelta

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherInRangeDeltaMin

障害コード：F43335

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: inRangeDeltaMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43335

mibFaultName: tcaEtherInRangeDeltaMin

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherInRangeDeltaMax

障害コード：F43336

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: inRangeDeltaMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43336

mibFaultName: tcaEtherInRangeDeltaMax

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEtherInRangeDeltaAvg

障害コード：F43337

メッセージ

Threshold Crossed: ether:NiErrStats property: inRangeDeltaAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 43337

mibFaultName: tcaEtherInRangeDeltaAvg

moClass: ether:NiErrStats

Type: equipment

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/pc-[portId]/ni-err-stats

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/ni-err-stats

tcaEquipmentProcTemp

障害コード：F44131

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: procTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44131

mibFaultName: tcaEquipmentProcTemp

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentProcTempMin

障害コード：F44133

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: procTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44133

mibFaultName: tcaEquipmentProcTempMin

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentProcTempMax

障害コード：F44134

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: procTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44134

mibFaultName: tcaEquipmentProcTempMax

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentProcTempAvg

障害コード：F44135

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: procTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44135

mibFaultName: tcaEquipmentProcTempAvg

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentDimmTemp

障害コード：F44139

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: dimmTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44139

mibFaultName: tcaEquipmentDimmTemp

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentDimmTempMin

障害コード：F44141

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: dimmTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44141

mibFaultName: tcaEquipmentDimmTempMin

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentDimmTempMax

障害コード：F44142

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: dimmTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44142

mibFaultName: tcaEquipmentDimmTempMax

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentDimmTempAvg

障害コード：F44143

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: dimmTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44143

mibFaultName: tcaEquipmentDimmTempAvg

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaStorageTemperature

障害コード：F44217

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44217

mibFaultName: tcaStorageTemperature

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageTemperatureMin

障害コード：F44219

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44219

mibFaultName: tcaStorageTemperatureMin

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageTemperatureMax

障害コード：F44220

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44220

mibFaultName: tcaStorageTemperatureMax

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageTemperatureAvg

障害コード：F44221

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44221

mibFaultName: tcaStorageTemperatureAvg

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageWearPercentage

障害コード：F44225

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: wearPercentage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44225

mibFaultName: tcaStorageWearPercentage

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageWearPercentageMin

障害コード：F44227

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: wearPercentageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44227

mibFaultName: tcaStorageWearPercentageMin

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageWearPercentageMax

障害コード：F44228

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: wearPercentageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44228

mibFaultName: tcaStorageWearPercentageMax

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaStorageWearPercentageAvg

障害コード：F44229

メッセージ

Threshold Crossed: storage:DiskEnvStats property: wearPercentageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44229

mibFaultName: tcaStorageWearPercentageAvg

moClass: storage:DiskEnvStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/disk-env-stats

tcaEquipmentInputPower

障害コード：F44564

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: inputPower

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44564

mibFaultName: tcaEquipmentInputPower

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerMin

障害コード：F44566

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: inputPowerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44566

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerMax

障害コード：F44567

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: inputPowerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44567

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentInputPowerAvg

障害コード：F44568

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: inputPowerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44568

mibFaultName: tcaEquipmentInputPowerAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentChassisI2CErrors

障害コード：F44728

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: ChassisI2CErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44728

mibFaultName: tcaEquipmentChassisI2CErrors

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentIomI2CErrors

障害コード：F44738

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: IomI2CErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44738

mibFaultName: tcaEquipmentIomI2CErrors

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentPsuI2CErrors

障害コード：F44748

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: PsuI2CErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 44748

mibFaultName: tcaEquipmentPsuI2CErrors

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaSwDonner

障害コード：F45019

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: donner

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45019

mibFaultName: tcaSwDonner

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwDonnerMin

障害コード：F45021

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: donnerMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45021

mibFaultName: tcaSwDonnerMin

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwDonnerMax

障害コード：F45022

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: donnerMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45022

mibFaultName: tcaSwDonnerMax

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwDonnerAvg

障害コード：F45023

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: donnerAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45023

mibFaultName: tcaSwDonnerAvg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTd2

障害コード：F45027

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: td2

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45027

mibFaultName: tcaSwTd2

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTd2Min

障害コード：F45029

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: td2Min

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45029

mibFaultName: tcaSwTd2Min

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTd2Max

障害コード：F45030

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: td2Max

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45030

mibFaultName: tcaSwTd2Max

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTd2Avg

障害コード：F45031

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: td2Avg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45031

mibFaultName: tcaSwTd2Avg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTiburon

障害コード：F45035

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: tiburon

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45035

mibFaultName: tcaSwTiburon

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTiburonMin

障害コード：F45037

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: tiburonMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45037

mibFaultName: tcaSwTiburonMin

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTiburonMax

障害コード：F45038

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: tiburonMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45038

mibFaultName: tcaSwTiburonMax

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwTiburonAvg

障害コード：F45039

メッセージ

Threshold Crossed: sw:EnvStats property: tiburonAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45039

mibFaultName: tcaSwTiburonAvg

moClass: sw:EnvStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/envstats

tcaSwKernelMemTotal

障害コード：F45043

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemTotal

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45043

mibFaultName: tcaSwKernelMemTotal

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemTotalMin

障害コード：F45045

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemTotalMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45045

mibFaultName: tcaSwKernelMemTotalMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemTotalMax

障害コード：F45046

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemTotalMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45046

mibFaultName: tcaSwKernelMemTotalMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemTotalAvg

障害コード：F45047

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemTotalAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45047

mibFaultName: tcaSwKernelMemTotalAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemFree

障害コード：F45051

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemFree

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45051

mibFaultName: tcaSwKernelMemFree

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemFreeMin

障害コード：F45053

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemFreeMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45053

mibFaultName: tcaSwKernelMemFreeMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemFreeMax

障害コード：F45054

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemFreeMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45054

mibFaultName: tcaSwKernelMemFreeMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwKernelMemFreeAvg

障害コード：F45055

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: kernelMemFreeAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45055

mibFaultName: tcaSwKernelMemFreeAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaEquipmentMemAvailable

障害コード：F45154

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memAvailable

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45154

mibFaultName: tcaEquipmentMemAvailable

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemAvailableMin

障害コード：F45156

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memAvailableMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45156

mibFaultName: tcaEquipmentMemAvailableMin

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemAvailableMax

障害コード：F45157

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memAvailableMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45157

mibFaultName: tcaEquipmentMemAvailableMax

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemAvailableAvg

障害コード：F45158

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memAvailableAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45158

mibFaultName: tcaEquipmentMemAvailableAvg

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemCached

障害コード：F45162

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memCached

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45162

mibFaultName: tcaEquipmentMemCached

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemCachedMin

障害コード：F45164

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memCachedMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45164

mibFaultName: tcaEquipmentMemCachedMin

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemCachedMax

障害コード：F45165

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memCachedMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45165

mibFaultName: tcaEquipmentMemCachedMax

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentMemCachedAvg

障害コード：F45166

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: memCachedAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45166

mibFaultName: tcaEquipmentMemCachedAvg

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentLoad

障害コード：F45170

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: load

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45170

mibFaultName: tcaEquipmentLoad

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentLoadMin

障害コード：F45172

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: loadMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45172

mibFaultName: tcaEquipmentLoadMin

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentLoadMax

障害コード：F45173

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: loadMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45173

mibFaultName: tcaEquipmentLoadMax

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentLoadAvg

障害コード：F45174

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: loadAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45174

mibFaultName: tcaEquipmentLoadAvg

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemTotal

障害コード：F45178

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemTotal

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45178

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemTotal

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemTotalMin

障害コード：F45180

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemTotalMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45180

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemTotalMin

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemTotalMax

障害コード：F45181

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemTotalMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45181

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemTotalMax

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemTotalAvg

障害コード：F45182

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemTotalAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45182

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemTotalAvg

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemFree

障害コード：F45186

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemFree

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45186

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemFree

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemFreeMin

障害コード：F45188

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemFreeMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45188

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemFreeMin

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemFreeMax

障害コード：F45189

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemFreeMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45189

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemFreeMax

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaEquipmentKernelMemFreeAvg

障害コード：F45190

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FexSystemStats property: kernelMemFreeAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45190

mibFaultName: tcaEquipmentKernelMemFreeAvg

moClass: equipment:FexSystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]/sys-stats

tcaSwCorrectableParityError

障害コード：F45211

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: CorrectableParityError

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45211

mibFaultName: tcaSwCorrectableParityError

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwCorrectableParityErrorMin

障害コード：F45213

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: CorrectableParityErrorMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45213

mibFaultName: tcaSwCorrectableParityErrorMin

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwCorrectableParityErrorMax

障害コード：F45214

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: CorrectableParityErrorMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45214

mibFaultName: tcaSwCorrectableParityErrorMax

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaSwCorrectableParityErrorAvg

障害コード：F45215

メッセージ

Threshold Crossed: sw:SystemStats property: CorrectableParityErrorAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45215

mibFaultName: tcaSwCorrectableParityErrorAvg

moClass: sw:SystemStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sysstats

tcaEquipmentChassisI2CErrorsMin

障害コード：F45266

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: ChassisI2CErrorsMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45266

mibFaultName: tcaEquipmentChassisI2CErrorsMin

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentChassisI2CErrorsMax

障害コード：F45267

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: ChassisI2CErrorsMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45267

mibFaultName: tcaEquipmentChassisI2CErrorsMax

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentChassisI2CErrorsAvg

障害コード：F45268

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:ChassisStats property: ChassisI2CErrorsAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45268

mibFaultName: tcaEquipmentChassisI2CErrorsAvg

moClass: equipment:ChassisStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/stats

tcaEquipmentIomI2CErrorsMin

障害コード：F45272

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: IomI2CErrorsMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45272

mibFaultName: tcaEquipmentIomI2CErrorsMin

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentIomI2CErrorsMax

障害コード：F45273

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: IomI2CErrorsMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45273

mibFaultName: tcaEquipmentIomI2CErrorsMax

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentIomI2CErrorsAvg

障害コード：F45274

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:IOCardStats property: IomI2CErrorsAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45274

mibFaultName: tcaEquipmentIomI2CErrorsAvg

moClass: equipment:IOCardStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/stats

tcaEquipmentPsuI2CErrorsMin

障害コード：F45278

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: PsuI2CErrorsMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45278

mibFaultName: tcaEquipmentPsuI2CErrorsMin

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentPsuI2CErrorsMax

障害コード：F45279

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: PsuI2CErrorsMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45279

mibFaultName: tcaEquipmentPsuI2CErrorsMax

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentPsuI2CErrorsAvg

障害コード：F45280

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:PsuStats property: PsuI2CErrorsAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45280

mibFaultName: tcaEquipmentPsuI2CErrorsAvg

moClass: equipment:PsuStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/stats

tcaEquipmentFanModuleI2CErrors

障害コード：F45284

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: FanModuleI2CErrors

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45284

mibFaultName: tcaEquipmentFanModuleI2CErrors

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsMin

障害コード：F45286

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: FanModuleI2CErrorsMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45286

mibFaultName: tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsMin

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsMax

障害コード：F45287

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: FanModuleI2CErrorsMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45287

mibFaultName: tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsMax

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsAvg

障害コード：F45288

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:FanModuleStats property: FanModuleI2CErrorsAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45288

mibFaultName: tcaEquipmentFanModuleI2CErrorsAvg

moClass: equipment:FanModuleStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/stats

tcaStorageRightInletTemp

障害コード：F45374

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightInletTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45374

mibFaultName: tcaStorageRightInletTemp

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightInletTempMin

障害コード：F45376

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightInletTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45376

mibFaultName: tcaStorageRightInletTempMin

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightInletTempMax

障害コード：F45377

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightInletTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45377

mibFaultName: tcaStorageRightInletTempMax

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightInletTempAvg

障害コード：F45378

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightInletTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45378

mibFaultName: tcaStorageRightInletTempAvg

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftInletTemp

障害コード：F45382

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftInletTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45382

mibFaultName: tcaStorageLeftInletTemp

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftInletTempMin

障害コード：F45384

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftInletTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45384

mibFaultName: tcaStorageLeftInletTempMin

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftInletTempMax

障害コード：F45385

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftInletTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45385

mibFaultName: tcaStorageLeftInletTempMax

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftInletTempAvg

障害コード：F45386

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftInletTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45386

mibFaultName: tcaStorageLeftInletTempAvg

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightOutletTemp

障害コード：F45390

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightOutletTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45390

mibFaultName: tcaStorageRightOutletTemp

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightOutletTempMin

障害コード：F45392

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightOutletTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45392

mibFaultName: tcaStorageRightOutletTempMin

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightOutletTempMax

障害コード：F45393

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightOutletTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45393

mibFaultName: tcaStorageRightOutletTempMax

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageRightOutletTempAvg

障害コード：F45394

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: rightOutletTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45394

mibFaultName: tcaStorageRightOutletTempAvg

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftOutletTemp

障害コード：F45398

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftOutletTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45398

mibFaultName: tcaStorageLeftOutletTemp

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftOutletTempMin

障害コード：F45400

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftOutletTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45400

mibFaultName: tcaStorageLeftOutletTempMin

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftOutletTempMax

障害コード：F45401

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftOutletTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45401

mibFaultName: tcaStorageLeftOutletTempMax

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaStorageLeftOutletTempAvg

障害コード：F45402

メッセージ

Threshold Crossed: storage:HddMotherBoardTempStats property: leftOutletTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45402

mibFaultName: tcaStorageLeftOutletTempAvg

moClass: storage:HddMotherBoardTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/hdd-mobo-temp-stats

tcaEquipmentRearTemp

障害コード：F45506

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: rearTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45506

mibFaultName: tcaEquipmentRearTemp

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentRearTempMin

障害コード：F45508

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: rearTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45508

mibFaultName: tcaEquipmentRearTempMin

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentRearTempMax

障害コード：F45509

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: rearTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45509

mibFaultName: tcaEquipmentRearTempMax

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentRearTempAvg

障害コード：F45510

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: rearTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45510

mibFaultName: tcaEquipmentRearTempAvg

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentFrontTemp

障害コード：F45514

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: frontTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45514

mibFaultName: tcaEquipmentFrontTemp

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentFrontTempMin

障害コード：F45516

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: frontTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45516

mibFaultName: tcaEquipmentFrontTempMin

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentFrontTempMax

障害コード：F45517

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: frontTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45517

mibFaultName: tcaEquipmentFrontTempMax

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentFrontTempAvg

障害コード：F45518

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: frontTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45518

mibFaultName: tcaEquipmentFrontTempAvg

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentMidTemp

障害コード：F45522

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: midTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45522

mibFaultName: tcaEquipmentMidTemp

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentMidTempMin

障害コード：F45524

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: midTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45524

mibFaultName: tcaEquipmentMidTempMin

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentMidTempMax

障害コード：F45525

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: midTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45525

mibFaultName: tcaEquipmentMidTempMax

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentMidTempAvg

障害コード：F45526

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: midTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45526

mibFaultName: tcaEquipmentMidTempAvg

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentCmcTemp

障害コード：F45530

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: cmcTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45530

mibFaultName: tcaEquipmentCmcTemp

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentCmcTempMin

障害コード：F45532

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: cmcTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45532

mibFaultName: tcaEquipmentCmcTempMin

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentCmcTempMax

障害コード：F45533

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: cmcTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45533

mibFaultName: tcaEquipmentCmcTempMax

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentCmcTempAvg

障害コード：F45534

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: cmcTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45534

mibFaultName: tcaEquipmentCmcTempAvg

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentVicTemp

障害コード：F45538

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: vicTemp

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45538

mibFaultName: tcaEquipmentVicTemp

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentVicTempMin

障害コード：F45540

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: vicTempMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45540

mibFaultName: tcaEquipmentVicTempMin

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentVicTempMax

障害コード：F45541

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: vicTempMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45541

mibFaultName: tcaEquipmentVicTempMax

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaEquipmentVicTempAvg

障害コード：F45542

メッセージ

Threshold Crossed: equipment:SiocTempStats property: vicTempAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45542

mibFaultName: tcaEquipmentVicTempAvg

moClass: equipment:SiocTempStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/temp-stats

tcaStorageTemperature

障害コード：F45647

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: temperature

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45647

mibFaultName: tcaStorageTemperature

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageTemperatureMin

障害コード：F45649

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: temperatureMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45649

mibFaultName: tcaStorageTemperatureMin

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageTemperatureMax

障害コード：F45650

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: temperatureMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45650

mibFaultName: tcaStorageTemperatureMax

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageTemperatureAvg

障害コード：F45651

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: temperatureAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45651

mibFaultName: tcaStorageTemperatureAvg

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageDriveLifeUsedPercentage

障害コード：F45655

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: driveLifeUsedPercentage

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45655

mibFaultName: tcaStorageDriveLifeUsedPercentage

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageDriveLifeUsedPercentageMin

障害コード：F45657

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: driveLifeUsedPercentageMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45657

mibFaultName: tcaStorageDriveLifeUsedPercentageMin

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageDriveLifeUsedPercentageMax

障害コード：F45658

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: driveLifeUsedPercentageMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45658

mibFaultName: tcaStorageDriveLifeUsedPercentageMax

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStorageDriveLifeUsedPercentageAvg

障害コード：F45659

メッセージ

Threshold Crossed: storage:NvmeStats property: driveLifeUsedPercentageAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 45659

mibFaultName: tcaStorageDriveLifeUsedPercentageAvg

moClass: storage:NvmeStats

Type: generic

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/nvme-stats

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/nvme-stats

tcaStoragePowerOnHours

障害コード：F46020

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerOnHours

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46020

mibFaultName: tcaStoragePowerOnHours

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerOnHoursMin

障害コード：F46022

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerOnHoursMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46022

mibFaultName: tcaStoragePowerOnHoursMin

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerOnHoursMax

障害コード：F46023

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerOnHoursMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46023

mibFaultName: tcaStoragePowerOnHoursMax

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerOnHoursAvg

障害コード：F46024

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerOnHoursAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46024

mibFaultName: tcaStoragePowerOnHoursAvg

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStorageWearStatusInDays

障害コード：F46028

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: wearStatusInDays

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46028

mibFaultName: tcaStorageWearStatusInDays

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStorageWearStatusInDaysMin

障害コード：F46030

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: wearStatusInDaysMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46030

mibFaultName: tcaStorageWearStatusInDaysMin

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStorageWearStatusInDaysMax

障害コード：F46031

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: wearStatusInDaysMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46031

mibFaultName: tcaStorageWearStatusInDaysMax

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStorageWearStatusInDaysAvg

障害コード：F46032

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: wearStatusInDaysAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46032

mibFaultName: tcaStorageWearStatusInDaysAvg

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerCycleCount

障害コード：F46036

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerCycleCount

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46036

mibFaultName: tcaStoragePowerCycleCount

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerCycleCountMin

障害コード：F46038

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerCycleCountMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46038

mibFaultName: tcaStoragePowerCycleCountMin

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerCycleCountMax

障害コード：F46039

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerCycleCountMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46039

mibFaultName: tcaStoragePowerCycleCountMax

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePowerCycleCountAvg

障害コード：F46040

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: powerCycleCountAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46040

mibFaultName: tcaStoragePowerCycleCountAvg

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePercentageLifeLeft

障害コード：F46044

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: percentageLifeLeft

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46044

mibFaultName: tcaStoragePercentageLifeLeft

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePercentageLifeLeftMin

障害コード：F46046

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: percentageLifeLeftMin

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46046

mibFaultName: tcaStoragePercentageLifeLeftMin

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePercentageLifeLeftMax

障害コード：F46047

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: percentageLifeLeftMax

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46047

mibFaultName: tcaStoragePercentageLifeLeftMax

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

tcaStoragePercentageLifeLeftAvg

障害コード：F46048

メッセージ

Threshold Crossed: storage:SsdHealthStats property: percentageLifeLeftAvg

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: info

Cause: threshold-crossed

mibFaultCode: 46048

mibFaultName: tcaStoragePercentageLifeLeftAvg

moClass: storage:SsdHealthStats

Type: server

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/ssd-health-stats-[id]

FSM の障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のあるに障害に関する情報を示します。

（注） FSM の障害が [Faults] タブに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM の段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsLocal

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up vnics for chassis [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-vnics-local-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisCleanupVnicsLocal

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsPeer

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up vnics for chassis [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-vnics-peer-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisCleanupVnicsPeer

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-end-point-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-local-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-peer-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 3 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード：F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decommissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: decomission-failed

mibFaultCode: 16407

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード：F16408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16408

mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード：F16518

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: primary-failed

mibFaultCode: 16518

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード：F16518

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: secondary-failed

mibFaultCode: 16518

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 16519

mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 16519

mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-wait-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-read-smbios-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: performing factory reset of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-presence-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckAdaptorFw40GCap

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking if adaptor firmware supports 40G speed to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckAdaptorFw40GCap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-adaptor-fw40gcap-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckAdaptorFw40GCap

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configbmcpower-params-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fe-local-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fe-peer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-presence-local-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-presence-peer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospower-profiling-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PostScrubOobStorageInventory

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform post scrub oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PostScrubOobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-scrub-oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPostScrubOobStorageInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPowerDeployWait

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: send-bmc-profiling-done-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: send-bmc-profiling-init-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 16520

mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード：F16533

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16533

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード：F16534

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 16534

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード：F16534

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 16534

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F16539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 16539

mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F16539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 16539

mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:WaitForUserAck

障害コード：F16539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 16539

mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeWaitForUserAck

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード：F16550

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16550

mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード：F16550

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16550

mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: init-iptables-local-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: init-iptables-peer-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-settings-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-local-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード：F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-peer-failed

mibFaultCode: 16576

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード：F16577

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16577

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード：F16577

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16577

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード：F16579

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明

Cisco UCS Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。

手順 2 2. ステップ 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。

手順 3 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。

手順 4 4. 認証ドメイン レルムをステップ 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-local-failed

mibFaultCode: 16579

mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal

moClass: aaa:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext

Affected MO: sys/radius-ext

Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード：F16579

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

Cisco UCS Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。

手順 2 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。

手順 3 2. ステップ 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。

手順 4 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。

手順 5 4. 認証ドメイン レルムをステップ 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-peer-failed

mibFaultCode: 16579

mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer

moClass: aaa:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext

Affected MO: sys/radius-ext

Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード：F16580

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

Cisco UCS Manager は認証レルムのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 1. 認証ドメインで使用される認証サーバ グループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。

手順 2 2. 認証サーバ グループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバ グループを作成するか、認証ドメインの認証サーバ グループを設定解除します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-realm-local-failed

mibFaultCode: 16580

mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal

moClass: aaa:Realm

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード：F16580

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

Cisco UCS Manager は認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。

手順 2 1. 認証ドメインで使用される認証サーバ グループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。

手順 3 2. 認証サーバ グループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバ グループを作成するか、認証ドメインの認証サーバ グループを設定解除します。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-realm-peer-failed

mibFaultCode: 16580

mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer

moClass: aaa:Realm

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード：F16581

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-user-local-failed

mibFaultCode: 16581

mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal

moClass: aaa:UserEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード：F16581

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-user-peer-failed

mibFaultCode: 16581

mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer

moClass: aaa:UserEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード：F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-set-key-ring-local-failed

mibFaultCode: 16582

mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード：F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-set-key-ring-peer-failed

mibFaultCode: 16582

mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード：F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-key-ring-local-failed

mibFaultCode: 16582

mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード：F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-key-ring-peer-failed

mibFaultCode: 16582

mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード：F16600

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16600

mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

障害コード：F16601

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16601

mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード：F16601

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16601

mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード：F16604

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16604

mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute

moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード：F16605

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

Cisco UCS Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16605

mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード：F16605

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

Cisco UCS Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクト（FI）の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。

- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、UCS クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

手順 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16605

mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード：F16606

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16606

mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal

moClass: sysdebug:LogControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード：F16606

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16606

mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer

moClass: sysdebug:LogControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16634

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 16634

mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:AccessDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16635

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 16635

mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:EthLanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード：F16635

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-vlan-groups-failed

mibFaultCode: 16635

mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups

moClass: sw:EthLanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16636

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 16636

mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16637

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 16637

mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:UtilityDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード：F16641

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: create-local-failed

mibFaultCode: 16641

mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal

moClass: synthetic:FsObj

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/file-[name]

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード：F16641

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: create-remote-failed

mibFaultCode: 16641

mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote

moClass: synthetic:FsObj

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/file-[name]

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 16650

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 16650

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード：F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16650

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 16650

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード：F16651

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16651

mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal

moClass: firmware:Image

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード：F16651

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 16651

mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote

moClass: firmware:Image

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-local-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-remote-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-local-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-remote-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateSpLocal

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating sp version on local fabric interconnect and reboot switch if needed(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateSpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sp-local-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateSpLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateSpRemote

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating sp version on peer fabric interconnect and reboot switch if needed(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateSpRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sp-remote-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateSpRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-local-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード：F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-remote-failed

mibFaultCode: 16653

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード：F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copyiomimg-to-sub-failed

mibFaultCode: 16654

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード：F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-img-from-rep-failed

mibFaultCode: 16654

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード：F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 16654

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード：F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 16654

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード：F16655

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 16655

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード：F16655

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 16655

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード：F16656

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 16656

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード：F16656

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 16656

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード：F16657

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 16657

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード：F16657

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 16657

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード：F16670

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 16670

mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal

moClass: callhome:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード：F16670

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 16670

mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer

moClass: callhome:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード：F16673

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 16673

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード：F16674

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 16674

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード：F16679

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16679

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード：F16679

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 16679

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード：F16680

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16680

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード：F16681

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16681

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード：F16682

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16682

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード：F16683

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: backup-local-failed

mibFaultCode: 16683

mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal

moClass: mgmt:Backup

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード：F16683

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: upload-failed

mibFaultCode: 16683

mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload

moClass: mgmt:Backup

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmStFailMgmtImporterImport:config

障害コード：F16684

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 16684

mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード：F16684

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-local-failed

mibFaultCode: 16684

mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード：F16684

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-results-failed

mibFaultCode: 16684

mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード：F16742

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-afailed

mibFaultCode: 16742

mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA

moClass: stats:CollectionPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード：F16742

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-bfailed

mibFaultCode: 16742

mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB

moClass: stats:CollectionPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード：F16745

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 16745

mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード：F16745

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 16745

mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:WaitForUserAck

障害コード：F16745

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 16745

mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSWaitForUserAck

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード：F16749

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16749

mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal

moClass: epqos:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード：F16749

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16749

mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer

moClass: epqos:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード：F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16750

mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal

moClass: epqos:DefinitionDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード：F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 16750

mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer

moClass: epqos:DefinitionDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード：F16803

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16803

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード：F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16815

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード：F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 16815

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード：F16823

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: primary-failed

mibFaultCode: 16823

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード：F16823

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: secondary-failed

mibFaultCode: 16823

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード：F16852

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-failed

mibFaultCode: 16852

mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード：F16852

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-failed

mibFaultCode: 16852

mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-afailed

mibFaultCode: 16857

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-bfailed

mibFaultCode: 16857

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-afailed

mibFaultCode: 16857

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-bfailed

mibFaultCode: 16857

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-afailed

mibFaultCode: 16858

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-bfailed

mibFaultCode: 16858

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-afailed

mibFaultCode: 16858

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-bfailed

mibFaultCode: 16858

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード：F16879

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: get-version-failed

mibFaultCode: 16879

mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード：F16879

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 16879

mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード：F16879

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 16879

mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード：F16880

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 16880

mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal

moClass: extvmm:KeyStore

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード：F16880

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 16880

mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer

moClass: extvmm:KeyStore

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード：F16881

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remove-local-failed

mibFaultCode: 16881

mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal

moClass: extvmm:SwitchDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード：F16898

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 16898

mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal

moClass: extvmm:MasterExtKey

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード：F16898

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 16898

mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer

moClass: extvmm:MasterExtKey

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード：F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 16904

mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード：F16906

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 16906

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal

moClass: firmware:Distributable

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード：F16906

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 16906

mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote

moClass: firmware:Distributable

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-bladeaglocal-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-bladeagremote-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-hostagentaglocal-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-hostagentagremote-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-nicaglocal-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-nicagremote-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-portaglocal-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-portagremote-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード：F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: finalize-failed

mibFaultCode: 16931

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanUpVIfs

障害コード：F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting VIfs from fex [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanUpVIfs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clean-upvifs-failed

mibFaultCode: 16942

mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanUpVIfs

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード：F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-entries-failed

mibFaultCode: 16942

mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード：F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-local-failed

mibFaultCode: 16942

mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード：F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 16942

mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード：F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decommissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: decomission-failed

mibFaultCode: 16942

mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード：F16943

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16943

mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード：F16944

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 16944

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード：F16945

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-entries-failed

mibFaultCode: 16945

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-bios-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:AssertBypassWait

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Calculate VLAN group for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: calculate-vlan-group-for-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCalculateVlanGroupForHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Calculate VLAN group for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: calculate-vlan-group-for-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCalculateVlanGroupForHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CiscoOSOpenGate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Open Gate from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CiscoOSOpenGate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ciscoosopen-gate-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCiscoOSOpenGate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-bios-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFanSpeed

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Rack Fan Speed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFanSpeed)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fan-speed-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFanSpeed

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigHostOsAnnotations

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS annotations for server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigHostOsAnnotations)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-host-os-annotations-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigHostOsAnnotations

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigMgmtIpRules

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring ip mgmt rules(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigMgmtIpRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-mgmt-ip-rules-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigMgmtIpRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigServerIdentity

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure asset tag for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigServerIdentity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-server-identity-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigServerIdentity

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-so-lfailed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-uuid-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteImagesRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: graphics-image-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hba-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosconfig-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to Host OS on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosident-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostospolicy-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosvalidate-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-disk-fw-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mark-adapter-for-reboot-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure and modify properties of vNIC(s) on the adapter (service profile : [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-params-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigParamsHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure and modify properties of vNIC(s) on the adapter (service profile : [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-params-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigParamsHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderActivateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Sas expander regular firmware activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-activate-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobPollSasExpanderActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Sas expander regular firmware update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-update-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobPollSasExpanderUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgActivate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sas expander regular firmware activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-activate-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobSasExpanderImgActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sas expander regular firmware update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Storage configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconfig-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoslocal-disk-config-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPeripheralComponentConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure peripheral component on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPeripheralComponentConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosperipheral-component-config-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPeripheralComponentConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunload-drivers-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-activate-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerCycleBoard

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-pre-config-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-boot-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SasExpanderImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update sas expander image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-ctlr-img-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-power-state-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnlockFirmwareImage

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-bios-request-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-board-ctrl-request-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-fc-zone-config-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateibmcfw-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-hostosconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resetibmc-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateibmcfw-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-foribmcfw-update-failed

mibFaultCode: 16973

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-bios-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:OobDiskScrub

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disk Scrub(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:OobDiskScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-disk-scrub-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateOobDiskScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunconfig-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-secure-boot-config-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-bios-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-flex-flash-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigServerIdentity

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: reset asset tag for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigServerIdentity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-server-identity-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigServerIdentity

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-so-lfailed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-uuid-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-fc-zone-config-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 16974

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード：F16975

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 16975

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanupcimc-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-port-config-local-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-port-config-peer-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to clean port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: precleanup-port-config-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionPrecleanupPortConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16976

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード：F16977

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16977

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード：F16978

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16978

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalTurnup:CheckPowerAvailability

障害コード：F16979

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16979

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード：F16979

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16979

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalTurnup:PowerDeployWait

障害コード：F16979

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16979

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:CheckPowerAvailability

障害コード：F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16980

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード：F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16980

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PowerDeployWait

障害コード：F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16980

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード：F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16980

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード：F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16980

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:CheckPowerAvailability

障害コード：F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16981

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード：F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16981

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PowerDeployWait

障害コード：F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16981

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード：F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16981

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード：F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16981

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:CheckPowerAvailability

障害コード：F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16982

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード：F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16982

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PowerDeployWait

障害コード：F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16982

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード：F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16982

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード：F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16982

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード：F16983

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: a-failed

mibFaultCode: 16983

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード：F16983

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: b-failed

mibFaultCode: 16983

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:CheckPowerAvailability

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PowerDeployWait

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード：F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 16984

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:CheckPowerAvailability

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PowerDeployWait

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-bios-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-uuid-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード：F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16986

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード：F16987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16987

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード：F16988

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 16988

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: performing factory reset of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-presence-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverCheckPowerAvailability

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-discovery-mode-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-niv-mode-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-inventory-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-inventory-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconn-status-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconnectivity-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPowerDeployWait

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-smbios-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード：F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-conn-ready-failed

mibFaultCode: 16994

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: analyze-impact-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-default-identifiers-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-identifiers-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyMaintConfig

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting to set the server maintenance mode on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyMaintConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-maint-config-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyMaintConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-policies-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-template-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: commit-storage-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:EstimateApplyConfig

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Estimating Apply config change impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EstimateApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: estimate-apply-config-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEstimateApplyConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-association-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: provision-storage-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-boot-config-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving default identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-default-identifiers-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-identifiers-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-network-policies-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-network-templates-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-policies-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-schedule-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveStorageSchedule

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveStorageSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-storage-schedule-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveStorageSchedule

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-policy-ownership-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-assoc-completion-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-commit-storage-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-permission-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-window-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-storage-provision-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード：F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed

mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード：F17000

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-eth-mon-failed

mibFaultCode: 17000

mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon

moClass: sw:EthMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]

fsmStFailSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

障害コード：F17001

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-fc-mon-failed

mibFaultCode: 17001

mibFaultName: fsmStFailSwFcMonDeployUpdateFcMon

moClass: sw:FcMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F17002

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 17002

mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F17002

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 17002

mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:WaitForUserAck

障害コード：F17002

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 17002

mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeWaitForUserAck

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード：F17008

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deploy-failed

mibFaultCode: 17008

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード：F17012

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17012

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード：F17013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17013

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード：F17013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 17013

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード：F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-primary-failed

mibFaultCode: 17014

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード：F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-sub-failed

mibFaultCode: 17014

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード：F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-primary-failed

mibFaultCode: 17014

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード：F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-sub-failed

mibFaultCode: 17014

mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-local-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-peer-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-local-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-peer-failed

mibFaultCode: 17043

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-peer-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:AssertBypassWait

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード：F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 17044

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-catalog-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-cat-from-rep-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-external-rep-to-remote-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード：F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 17045

mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード：F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-catalog-failed

mibFaultCode: 17046

mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード：F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 17046

mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード：F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 17046

mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード：F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 17046

mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード：F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 17046

mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-remote-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-local-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード：F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-remote-failed

mibFaultCode: 17050

mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード：F17051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17051

mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード：F17051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 17051

mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード：F17052

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17052

mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード：F17052

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 17052

mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード：F17053

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17053

mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal

moClass: license:Instance

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード：F17053

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 17053

mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote

moClass: license:Instance

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード：F17083

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17083

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード：F17084

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17084

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード：F17089

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 17089

mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード：F17116

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17116

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード：F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-primary-failed

mibFaultCode: 17133

mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード：F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-sub-failed

mibFaultCode: 17133

mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード：F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-primary-failed

mibFaultCode: 17133

mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード：F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-sub-failed

mibFaultCode: 17133

mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード：F17134

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 17134

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード：F17163

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17163

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 17169

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 17169

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード：F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 17169

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード：F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 17169

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード：F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-local-failed

mibFaultCode: 17170

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード：F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-peer-failed

mibFaultCode: 17170

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード：F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfigure-local-failed

mibFaultCode: 17170

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード：F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfigure-peer-failed

mibFaultCode: 17170

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード：F17187

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17187

mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード：F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 17214

mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード：F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-physical-failed

mibFaultCode: 17214

mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード：F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-configuration-failed

mibFaultCode: 17214

mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード：F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-on-phys-failed

mibFaultCode: 17214

mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード：F17223

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17223

mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード：F17223

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 17223

mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード：F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-afailed

mibFaultCode: 17239

mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード：F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-bfailed

mibFaultCode: 17239

mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード：F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-afailed

mibFaultCode: 17239

mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード：F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-bfailed

mibFaultCode: 17239

mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード：F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-phys-config-failed

mibFaultCode: 17239

mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード：F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 17254

mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal

moClass: extvmm:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード：F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 17254

mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer

moClass: extvmm:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード：F17259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17259

mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal

moClass: vm:LifeCyclePolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード：F17259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 17259

mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer

moClass: vm:LifeCyclePolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード：F17262

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-afailed

mibFaultCode: 17262

mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA

moClass: equipment:BeaconLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード：F17262

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-bfailed

mibFaultCode: 17262

mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB

moClass: equipment:BeaconLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード：F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-failed

mibFaultCode: 17271

mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード：F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 17281

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-status-failed

mibFaultCode: 17281

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード：F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 17281

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード：F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 17281

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:CheckPowerAvailability

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-status-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerDeployWait

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード：F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-tokens-failed

mibFaultCode: 17282

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード：F17312

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17312

mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute

moClass: ident:IdentRequest

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード：F17313

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17313

mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード：F17313

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ping-failed

mibFaultCode: 17313

mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード：F17326

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17326

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-bios-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:AssertBypassWait

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CiscoOSOpenGate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Open Gate from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CiscoOSOpenGate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ciscoosopen-gate-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCiscoOSOpenGate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-bios-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteImagesRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: graphics-image-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hba-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-disk-fw-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderActivateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Sas expander regular firmware activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-activate-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeOobPollSasExpanderActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Sas expander regular firmware update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-update-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeOobPollSasExpanderUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgActivate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sas expander regular firmware activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-activate-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeOobSasExpanderImgActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sas expander regular firmware update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeOobSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:OobStorageInventory

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconfig-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunload-drivers-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-activate-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerCycleBoard

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SasExpanderImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update sas expander image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-ctlr-img-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnlockFirmwareImage

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-bios-request-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-board-ctrl-request-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateibmcfw-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resetibmc-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateibmcfw-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-foribmcfw-update-failed

mibFaultCode: 17327

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード：F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 17328

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード：F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-failed

mibFaultCode: 17328

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード：F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 17328

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード：F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 17328

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード：F17358

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-port-failed

mibFaultCode: 17358

mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード：F17359

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17359

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード：F17360

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 17360

mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード：F17360

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 17360

mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード：F17361

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 17361

mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード：F17361

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 17361

mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード：F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mount-local-failed

mibFaultCode: 17377

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード：F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mount-peer-failed

mibFaultCode: 17377

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード：F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: register-client-failed

mibFaultCode: 17377

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード：F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-registration-failed

mibFaultCode: 17377

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード：F17378

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unmount-local-failed

mibFaultCode: 17378

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード：F17378

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unmount-peer-failed

mibFaultCode: 17378

mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード：F17379

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 17379

mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport

moClass: nfs:MountDef

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード：F17395

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17395

mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute

moClass: storage:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: storage-ep/system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateiom-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-localfi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating UCSM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateucsm-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSMServicePack

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating UCSM Service Pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSMServicePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateucsmservice-pack-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSMServicePack

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:CopyAllImagesToPeer

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy all images to peer(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CopyAllImagesToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-all-images-to-peer-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployCopyAllImagesToPeer

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:FabEvacOffRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disabling Fabric Evacuation on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FabEvacOffRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fab-evac-off-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployFabEvacOffRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:FabEvacOnRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling Fabric Evacuation on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FabEvacOnRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fab-evac-on-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployFabEvacOnRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:FailOverToRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Switching Over to Remote FI to make it as Primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FailOverToRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fail-over-to-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployFailOverToRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:InternalBackup

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Taking Internal Backup(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:InternalBackup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: internal-backup-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployInternalBackup

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofiom-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-of-localfi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-of-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for UCSM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofucsm-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSMServicePack

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for UCSM Service Pack Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSMServicePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofucsmservice-pack-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSMServicePack

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOffRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Fabric Evacuation to be Disabled on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOffRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fab-evac-off-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollFabEvacOffRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOnRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Fabric Evacuation to be Enabled on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOnRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fab-evac-on-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollFabEvacOnRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollFailOverToRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Switch Over to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFailOverToRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fail-over-to-remotefi-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollFailOverToRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Internal Backup to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-internal-backup-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollInternalBackup

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-ofiom-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Polling to wait for user acknowledgment(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollWaitForUserAck

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateiom-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-deploy-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgment To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:downloadImages

障害コード：F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image from central to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 17408

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployDownloadImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード：F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-catalog-failed

mibFaultCode: 17409

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード：F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 17409

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード：F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 17409

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード：F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 17409

mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード：F17426

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-failed

mibFaultCode: 17426

mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve

moClass: compute:ServerDiscPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/server-discovery

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード：F17439

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-zones-failed

mibFaultCode: 17439

mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:VerifyUserZoneConfig

障害コード：F17439

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC User Configured Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:VerifyUserZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-user-zone-config-failed

mibFaultCode: 17439

mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetVerifyUserZoneConfig

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード：F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clean-old-data-failed

mibFaultCode: 17446

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード：F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: request-failed

mibFaultCode: 17446

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード：F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old UCS Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unregister-failed

mibFaultCode: 17446

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

障害コード：F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-failed

mibFaultCode: 17446

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード：F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-guid-failed

mibFaultCode: 17446

mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード：F17447

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-failed

mibFaultCode: 17447

mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve

moClass: policy:ControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード：F17448

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 17448

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード：F17449

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 17449

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード：F17450

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 17450

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード：F17451

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 17451

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード：F17452

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 17452

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード：F17453

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 17453

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード：F17454

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 17454

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード：F17455

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 17455

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード：F17456

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 17456

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード：F17457

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 17457

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード：F17458

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 17458

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード：F17459

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 17459

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード：F17460

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 17460

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード：F17461

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 17461

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード：F17462

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 17462

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード：F17484

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 17484

mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport

moClass: mgmt:ExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]

Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード：F17485

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 17485

mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport

moClass: extpol:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード：F17491

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17491

mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード：F17492

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17492

mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード：F17493

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17493

mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード：F17494

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17494

mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード：F17499

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remove-failed

mibFaultCode: 17499

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailGmetaHolderInventory:BeginInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Begin inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:BeginInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: begin-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryBeginInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-inventory-status-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:EndInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: End inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:EndInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: end-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryEndInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:FullInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Full inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:FullInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: full-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryFullInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFaultInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report fault inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFaultInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-fault-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFaultInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportOrgInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report org inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportOrgInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-org-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportOrgInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report physical inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-physical-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportPhysicalInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportStorageInventory

障害コード：F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report storage inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 17608

mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportStorageInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード：F17609

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17609

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード：F17612

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 17612

mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll

moClass: policy:ControlledType

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/equipment-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/portconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/storage-autoconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード：F17619

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-failed

mibFaultCode: 17619

mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync

moClass: fabric:VnetEpSyncEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

fsmStFailSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

障害コード：F17639

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-eth-flow-mon-failed

mibFaultCode: 17639

mibFaultName: fsmStFailSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon

moClass: sw:EthLanFlowMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード：F17665

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 17665

mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch

moClass: mgmt:IPv6IfAddr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:CheckPowerAvailability

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PowerCycleBoard

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PowerDeployWait

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-power-off-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-power-on-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 17667

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード：F17703

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17703

mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal

moClass: extvmm:NetworkSets

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード：F17703

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 17703

mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer

moClass: extvmm:NetworkSets

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード：F17707

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-memory-policy-failed

mibFaultCode: 17707

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード：F17708

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17708

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: active-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimcvlan-cfg-local-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cmcvlan-cfg-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:StandbyCMCVlanCfg

障害コード：F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:StandbyCMCVlanCfg)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: standbycmcvlan-cfg-failed

mibFaultCode: 17714

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigStandbyCMCVlanCfg

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード：F17715

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 17715

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード：F17715

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 17715

mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード：F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-local-failed

mibFaultCode: 17716

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード：F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-peer-failed

mibFaultCode: 17716

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード：F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 17716

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード：F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 17716

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード：F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-un-config-local-failed

mibFaultCode: 17717

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード：F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-un-config-peer-failed

mibFaultCode: 17717

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード：F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-un-config-local-failed

mibFaultCode: 17717

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード：F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-un-config-peer-failed

mibFaultCode: 17717

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード：F17755

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明

Cisco UCS Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 17755

mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal

moClass: sysdebug:LogExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード：F17755

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

Cisco UCS Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト（FI）内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。

- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、UCS クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

手順 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 17755

mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer

moClass: sysdebug:LogExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード：F17757

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-flash-life-failed

mibFaultCode: 17757

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード：F17818

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 17818

mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード：F17819

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: format-failed

mibFaultCode: 17819

mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード：F17820

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure FlexFlash Card mirroring in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pair-failed

mibFaultCode: 17820

mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード：F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 17826

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 17826

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード：F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 17826

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 17826

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード：F17850

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 17850

mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード：F17933

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-button-lock-config-failed

mibFaultCode: 17933

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffReclaim

障害コード：F17934

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking power-off and reclaiming power budget(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffReclaim)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-reclaim-failed

mibFaultCode: 17934

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfigPowerOffReclaim

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffWait

障害コード：F17934

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting to confirm power-off(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-wait-failed

mibFaultCode: 17934

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfigPowerOffWait

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for local storage admin config(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:CheckPowerAvailability

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PowerDeployWait

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Tear down VMedia Local(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-downvmedia-local-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer

障害コード：F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Tear down VMedia Peer(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-downvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 17935

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード：F17940

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-license-failed

mibFaultCode: 17940

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード：F17940

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-chassis-id-failed

mibFaultCode: 17940

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード：F17940

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identify-failed

mibFaultCode: 17940

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード：F17941

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-end-point-failed

mibFaultCode: 17941

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード：F17941

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed

mibFaultCode: 17941

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード：F17941

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-vif-ns-failed

mibFaultCode: 17941

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード：F17941

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggering chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-chassis-failed

mibFaultCode: 17941

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード：F17941

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-chassis-failed

mibFaultCode: 17941

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSU:ActivatePsu

障害コード：F17987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating PSU image(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:ActivatePsu)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-psu-failed

mibFaultCode: 17987

mibFaultName: fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSUActivatePsu

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSU:PollActivateStatus

障害コード：F17987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for PSU activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 17987

mibFaultName: fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSUPollActivateStatus

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSU:PollUpdateStatus

障害コード：F17987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for PSU update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 17987

mibFaultName: fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSUPollUpdateStatus

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSU:UpdateRequest

障害コード：F17987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending PSU update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 17987

mibFaultName: fsmStFailEquipmentPsuUpdatePSUUpdateRequest

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmStFailMgmtControllerUpdateCMC:PollUpdateStatus

障害コード：F18012

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for M-series CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateCMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18012

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateCMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateCMC:UpdateRequest

障害コード：F18012

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to M-series CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateCMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18012

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateCMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateCMC:Activate

障害コード：F18013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of M-series CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18013

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateCMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateCMC:PollActivation

障害コード：F18013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: poll activation status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 18013

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateCMCPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateCMC:Reset

障害コード：F18013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting M-series CMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 18013

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateCMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptor:PollUpdateStatus

障害コード：F18014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18014

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptorPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequest

障害コード：F18014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18014

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptorUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F18014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Peer Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-peer-failed

mibFaultCode: 18014

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateAdaptorUpdateRequestPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:Activate

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating image of Peer Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-peer-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorActivatePeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:PollActivateStatus

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for adaptor reboot to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:PowerOffServers

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:PowerOnServers

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:Reset

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: reseting the adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptor:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F18015

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 18015

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateAdaptorServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:Activate

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating M-series Storage Controller(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:PollActivation

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for M-series Storage Controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:PollUpdateStatus

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for M-series Storage Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:PowerOffServers

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:PowerOnServers

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidController:UpdateRequest

障害コード：F18016

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending M-series Storage Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18016

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateRaidControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:PowerOffServers

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:PowerOnServers

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F18017

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18017

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBoardControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailFabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F18024

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a cartridge in [chassisId]/[slotId] via CMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 18024

mibFaultName: fsmStFailFabricCartridgeSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fsmStFailFabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F18024

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a cartridge in [chassisId]/[slotId] via CMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 18024

mibFaultName: fsmStFailFabricCartridgeSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fsmStFailFabricComputeMSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F18025

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server unit in [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeMSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 18025

mibFaultName: fsmStFailFabricComputeMSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fsmStFailFabricComputeMSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F18025

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeMSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 18025

mibFaultName: fsmStFailFabricComputeMSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fsmStFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageConfig

障害コード：F18026

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 18026

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfgOobStorageConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageInventory

障害コード：F18026

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory after admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 18026

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfgOobStorageInventory

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BladeBootWait

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-wait-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBladeBootWait

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: performing factory reset of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBmcInventory

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverBootPnuos

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:CimcPresence

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CimcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimc-presence-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverCimcPresence

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigLocal

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure local adapter in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-nic-config-local-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverCleanupNicConfigLocal

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigPeer

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure peer adapter in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-nic-config-peer-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverCleanupNicConfigPeer

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverHandlePooling

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverPreSanitize

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-smbios-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverReadSmbios

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverSanitize

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F18032

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 18032

mibFaultName: fsmStFailComputeServerUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmStFailMgmtIfFaPresence:CheckLicense

障害コード：F18033

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaPresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-license-failed

mibFaultCode: 18033

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaPresenceCheckLicense

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaPresence:Identify

障害コード：F18033

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identifying Shared IO Module [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaPresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identify-failed

mibFaultCode: 18033

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaPresenceIdentify

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaConn:ConfigureVifNs

障害コード：F18034

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring Shared IO Module [chassisId]/[id] virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-vif-ns-failed

mibFaultCode: 18034

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaConnConfigureVifNs

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaConn:DiscoverChassis

障害コード：F18034

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggering chassis discovery via Shared IO Module path [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-chassis-failed

mibFaultCode: 18034

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaConnDiscoverChassis

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaConn:DiscoverSasExpander

障害コード：F18034

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identifying SAS Expander(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:DiscoverSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18034

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaConnDiscoverSasExpander

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaConn:OobStorageInventory

障害コード：F18034

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identifying Oob Storage(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 18034

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaConnOobStorageInventory

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfFaConn:SharedIOModuleInventory

障害コード：F18034

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identifying Shared IO Module in Chassis-[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:SharedIOModuleInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sharediomodule-inventory-failed

mibFaultCode: 18034

mibFaultName: fsmStFailMgmtIfFaConnSharedIOModuleInventory

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardEvacuate:Execute

障害コード：F18045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop all active flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18045

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardEvacuateExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード：F18046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restarting all stopped flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18046

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetEvacuateExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for reconfiguring Bios(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBladePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BootHost

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:Clear

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clear TPM for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:PreSanitize

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reading SMBIOS 204 response(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-sm-bios-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMReadSmBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-bios-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMReconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:Sanitize

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMSetupVmedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia

障害コード：F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-vmedia-failed

mibFaultCode: 18051

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMUnconfigVmedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardResetPeerCmc:Execute

障害コード：F18102

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on Peer IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetPeerCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18102

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetPeerCmcExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード：F18124

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-afailed

mibFaultCode: 18124

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード：F18124

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-bfailed

mibFaultCode: 18124

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード：F18124

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-afailed

mibFaultCode: 18124

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード：F18124

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-bfailed

mibFaultCode: 18124

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード：F18124

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-breakout-config-failed

mibFaultCode: 18124

mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmStFailEquipmentSwitchIOCardEvacuate:Execute

障害コード：F18146

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop all active flows on FI-IOM [dn] alias fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSwitchIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18146

mibFaultName: fsmStFailEquipmentSwitchIOCardEvacuateExecute

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmStFailEquipmentSwitchIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード：F18147

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restarting all stopped flows on FI-IOM [dn] alias fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSwitchIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18147

mibFaultName: fsmStFailEquipmentSwitchIOCardResetEvacuateExecute

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmStFailMorefImportRootApplyMoRefs:ApplyMoProps

障害コード：F18161

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Assigning values for moref properties(FSM-STAGE:sam:dme:MorefImportRootApplyMoRefs:ApplyMoProps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-mo-props-failed

mibFaultCode: 18161

mibFaultName: fsmStFailMorefImportRootApplyMoRefsApplyMoProps

moClass: moref:ImportRoot

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: import-ref-root

fsmStFailMorefImportRootApplyMoRefs:DeleteAllMoRefs

障害コード：F18161

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting all moref Mo’s from MIT(FSM-STAGE:sam:dme:MorefImportRootApplyMoRefs:DeleteAllMoRefs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-all-mo-refs-failed

mibFaultCode: 18161

mibFaultName: fsmStFailMorefImportRootApplyMoRefsDeleteAllMoRefs

moClass: moref:ImportRoot

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: import-ref-root

fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosure:PollUpdateStorageInvCIMC

障害コード：F18169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:PollUpdateStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 18169

mibFaultName: fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosurePollUpdateStorageInvCIMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCIMC

障害コード：F18169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 18169

mibFaultName: fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosureUpdateStorageInvCIMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCMC

障害コード：F18169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage inventory from CMC(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-storage-invcmc-failed

mibFaultCode: 18169

mibFaultName: fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosureUpdateStorageInvCMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosure:ValidateRemoval

障害コード：F18169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate removal of enclosure [id](FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:ValidateRemoval)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-removal-failed

mibFaultCode: 18169

mibFaultName: fsmStFailStorageEnclosureRemoveEnclosureValidateRemoval

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmStFailMgmtControllerPowerCap:Config

障害コード：F18184

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 18184

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerPowerCapConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailEquipmentSystemIOControllerResetCmc:Execute

障害コード：F18185

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on SIOC [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSystemIOControllerResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18185

mibFaultName: fsmStFailEquipmentSystemIOControllerResetCmcExecute

moClass: equipment:SystemIOController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:BootHost

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up host for fetching storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventoryBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:BootWait

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventoryBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:PreSanitize

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventoryPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:Sanitize

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventorySanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:Shutdown

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventoryShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventory:StorageInventory

障害コード：F18186

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Collect storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:StorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-inventory-failed

mibFaultCode: 18186

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiskZoningInventoryStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: analyze-impact-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureAnalyzeImpact

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyConfig

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureApplyConfig

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-policies-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureApplyPolicies

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-template-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureApplyTemplate

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-association-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureEvaluateAssociation

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureResolveDistributable

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from chassis pack(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureResolveDistributableNames

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveImages

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureResolveImages

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-policies-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureResolvePolicies

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-schedule-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureResolveSchedule

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-policy-ownership-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureValidatePolicyOwnership

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-assoc-completion-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureWaitForAssocCompletion

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F18206

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-permission-failed

mibFaultCode: 18206

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisProfileConfigureWaitForMaintPermission

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateAdaptor

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateBrdCtlr

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activate board controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateBrdCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-brd-ctlr-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateBrdCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateCmc

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating chassis management controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-cmc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateLocalDisk

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate Disk(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateLocalDisk)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-disk-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateLocalDisk

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateSasExpander

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ActivateStorageCtlr

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating raid controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateStorageCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-storage-ctlr-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateActivateStorageCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:ConfigChassisAdapterConnectivity

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Server to Chassis Adapter connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ConfigChassisAdapterConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-chassis-adapter-connectivity-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateConfigChassisAdapterConnectivity

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateDeleteCurlDownloadedImages

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateDeleteImagesRemote

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:DiskZoningConfig

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploy disk zoning configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DiskZoningConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disk-zoning-config-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateDiskZoningConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollAdaptorActivation

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for adaptor activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollAdaptorActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-adaptor-activation-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollAdaptorActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollBrdCtlrActivation

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for board controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollBrdCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-brd-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollBrdCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollCmcActivation

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for chassis management controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollCmcActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-cmc-activation-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollCmcActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollPostDiskZoneStorageInvCIMC

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollPostDiskZoneStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-post-disk-zone-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollPostDiskZoneStorageInvCIMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollSasExpanderActivate

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for Sas Expander Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollSasExpanderActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-sas-expander-activate-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollSasExpanderActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollStorageCtlrActivation

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollStorageCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-storage-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollStorageCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollUpdateAdaptor

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Poll Update Adaptor fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-adaptor-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollUpdateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollUpdateCmc

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Poll Update CMC fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-cmc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollUpdateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PollUpdateSasExpander

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePollUpdateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCIMC

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-disk-zone-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePostDiskZoneStorageInvCIMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCMC

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage inventory from CMC(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-disk-zone-storage-invcmc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePostDiskZoneStorageInvCMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PowerOffServers

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePowerOffServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:PowerOnServers

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociatePowerOnServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateUnlockFirmwareImage

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:UpdateAdaptor

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Adaptor fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateUpdateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:UpdateCmc

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CMC fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-cmc-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateUpdateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:UpdateSasExpander

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update PLD(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateUpdateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:WaitBeforeInstallation

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait before installation(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:WaitBeforeInstallation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-before-installation-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateWaitBeforeInstallation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:WaitForPowerOff

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for soft-shutdown of the servers to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:WaitForPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-power-off-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateWaitForPowerOff

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:copyRemote

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateCopyRemote

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisAssociate:downloadImages

障害コード：F18207

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 18207

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisAssociateDownloadImages

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisDisassociate:complete

障害コード：F18208

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Chassis disassociation completion(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDisassociate:complete)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: complete-failed

mibFaultCode: 18208

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDisassociateComplete

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEtherServerIntFIoConfig:Configure

障害コード：F18237

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfig:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-failed

mibFaultCode: 18237

mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFIoConfigConfigure

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBoot:PollSecureBootStatus

障害コード：F18239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Poll for Secure Boot Status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:PollSecureBootStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-secure-boot-status-failed

mibFaultCode: 18239

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBootPollSecureBootStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F18239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18239

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBootPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBoot:Reset

障害コード：F18239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 18239

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBootReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F18239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18239

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerEnableSecureBootUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaCMC:PollUpdateStatus

障害コード：F18240

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for Colusa CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaCMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18240

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaCMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaCMC:UpdateRequest

障害コード：F18240

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Colusa CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaCMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18240

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaCMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMC:Activate

障害コード：F18241

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Colusa CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18241

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMC:PollActivation

障害コード：F18241

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: poll activation status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 18241

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMCPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMC:Reset

障害コード：F18241

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Colusa CMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 18241

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateColusaCMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateAdaptor

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateBrdCtlr

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activate board controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateBrdCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-brd-ctlr-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateBrdCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateCmc

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating chassis management controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-cmc-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateLocalDisk

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: update Local Disk(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateLocalDisk)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-disk-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateLocalDisk

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateSasExpander

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateStorageCtlr

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating raid controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateStorageCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-storage-ctlr-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeActivateStorageCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollAdaptorActivation

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for adaptor activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollAdaptorActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-adaptor-activation-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollAdaptorActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollBrdCtlrActivation

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for board controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollBrdCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-brd-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollBrdCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollCmcActivation

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for chassis management controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollCmcActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-cmc-activation-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollCmcActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollLocalDiskActivate

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for Local disk activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollLocalDiskActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-local-disk-activate-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollLocalDiskActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollSasExpanderActivate

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for Sas Expander Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollSasExpanderActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-sas-expander-activate-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollSasExpanderActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollStorageCtlrActivation

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollStorageCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-storage-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollStorageCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PollUpdateStatus

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for updates to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePollUpdateStatus

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOffServers

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePowerOffServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOnServers

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradePowerOnServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:ResetSasExpander

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ResetSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-sas-expander-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeResetSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:UpdateRequest

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: starting updates for chassis components(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeUpdateRequest

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgrade:WaitForPowerOff

障害コード：F18242

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for soft-shutdown of the servers to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:WaitForPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-power-off-failed

mibFaultCode: 18242

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisChassisUpgradeWaitForPowerOff

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOffServers

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOnServers

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking if the servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController:UpdateRequest

障害コード：F18243

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18243

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSasExpander:PollUpdateStatus

障害コード：F18244

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSasExpander:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18244

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSasExpanderPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSasExpander:UpdateRequest

障害コード：F18244

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request of SasExpander to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSasExpander:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 18244

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSasExpanderUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpander:Activate

障害コード：F18245

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of SasExpander(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18245

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpanderActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpander:PollActivateStatus

障害コード：F18245

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 18245

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpanderPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpander:WaitForActivation

障害コード：F18245

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for expander to be activated(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:WaitForActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-activation-failed

mibFaultCode: 18245

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateSasExpanderWaitForActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateLocalDisk:Activate

障害コード：F18246

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating image of LocalDisk(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateLocalDisk:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 18246

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateLocalDiskActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateLocalDisk:PollActivateStatus

障害コード：F18246

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateLocalDisk:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 18246

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateLocalDiskPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PollUpdateStatus

障害コード：F18247

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 18247

mibFaultName: fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDiskPollUpdateStatus

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PowerOffServers

障害コード：F18247

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 18247

mibFaultName: fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDiskPowerOffServers

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F18247

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 18247

mibFaultName: fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDiskServersPowerOffCompletion

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:Update

障害コード：F18247

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating image of LocalDisk(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:Update)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-failed

mibFaultCode: 18247

mibFaultName: fsmStFailStorageLocalDiskUpdateLocalDiskUpdate

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSP:execute

障害コード：F18259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManagerSP:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 18259

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSPExecute

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSP:start

障害コード：F18259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManagerSP:start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 18259

mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSPStart

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputePhysicalDiag:BiosPostCompletion

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:CheckPowerAvailability

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power is available for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:DisableScriptableVMedia

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: disabling scriptable vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:DisableScriptableVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-scriptablevmedia-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagDisableScriptableVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:HagConnect

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:HagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagHagConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:HagDisconnect

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect from pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:HagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagHagDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:LogTransfer

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transferring diag log files(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:LogTransfer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: log-transfer-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagLogTransfer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PnuOSIdent

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PowerOn

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PowerOnWait

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power on for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PowerOnWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-wait-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPowerOnWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PreSanitize

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaLocal

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Teardown local vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: preconfig-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPreconfigVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaPeer

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Teardown peer vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: preconfig-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagPreconfigVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:RunTests

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running diagnostic tests(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:RunTests)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: run-tests-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagRunTests

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:Sanitize

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:SerialDebugConnect

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SerialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSerialDebugConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:SerialDebugDisconnect

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect from pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SerialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSerialDebugDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:SetupBootEnvironment

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting up boot environment for management O/S for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupBootEnvironment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-boot-environment-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSetupBootEnvironment

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:SetupVmediaLocal

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a virtual media device with a management O/S for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSetupVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:SetupVmediaPeer

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a virtual media device with a management O/S for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagSetupVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:Shutdown

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:TearDownBootEnvironment

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: tearing down boot environment for management O/S for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TearDownBootEnvironment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-down-boot-environment-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagTearDownBootEnvironment

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:TeardownVmediaLocal

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Teardown local vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:TeardownVmediaPeer

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Teardown peer vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDiag:WaitForDebug

障害コード：F18260

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for user debugging(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:WaitForDebug)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-debug-failed

mibFaultCode: 18260

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagWaitForDebug

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipCertConfig

障害コード：F18261

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Certificate configuration on CIMC for KMIP(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipCertConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: kmip-cert-config-failed

mibFaultCode: 18261

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSecurityConfigKmipCertConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipSaveCert

障害コード：F18261

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Save CA-signed certificate on CIMC for KMIP(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipSaveCert)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: kmip-save-cert-failed

mibFaultCode: 18261

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSecurityConfigKmipSaveCert

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSwPortDiscoverDeploy:EnablePort

障害コード：F18290

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: FI port discover on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwPortDiscoverDeploy:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-port-failed

mibFaultCode: 18290

mibFaultName: fsmStFailSwPortDiscoverDeployEnablePort

moClass: sw:PortDiscover

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/discover

fsmStFailPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm:ReportError

障害コード：F18293

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm:ReportError)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-error-failed

mibFaultCode: 18293

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsmReportError

moClass: policy:PolicyScopeCont

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]

fsmStFailPolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromOpsMgr

障害コード：F18294

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve objects from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromOpsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-from-ops-mgr-failed

mibFaultCode: 18294

mibFaultName: fsmStFailPolicyRequestorResolveFromCentralResolveFromOpsMgr

moClass: policy:Requestor

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/source-[sourceDme]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]/requestor-[name]

fsmStFailPolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromPolicyMgr

障害コード：F18294

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve objects from policy manager(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromPolicyMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-from-policy-mgr-failed

mibFaultCode: 18294

mibFaultName: fsmStFailPolicyRequestorResolveFromCentralResolveFromPolicyMgr

moClass: policy:Requestor

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/source-[sourceDme]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]/requestor-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsLocal

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up vnics for chassis [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-vnics-local-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisCleanupVnicsLocal

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsPeer

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up vnics for chassis [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:CleanupVnicsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-vnics-peer-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisCleanupVnicsPeer

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-end-point-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-local-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-peer-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 3 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード：F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decommissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: decomission-failed

mibFaultCode: 77847

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード：F77848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 77848

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード：F77958

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: primary-failed

mibFaultCode: 77958

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード：F77958

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: secondary-failed

mibFaultCode: 77958

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 77959

mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 77959

mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-wait-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-read-smbios-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: performing factory reset of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-presence-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckAdaptorFw40GCap

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking if adaptor firmware supports 40G speed to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckAdaptorFw40GCap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-adaptor-fw40gcap-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckAdaptorFw40GCap

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configbmcpower-params-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fe-local-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fe-peer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-presence-local-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-presence-peer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospower-profiling-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PostScrubOobStorageInventory

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform post scrub oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PostScrubOobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-scrub-oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPostScrubOobStorageInventory

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPowerDeployWait

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: send-bmc-profiling-done-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: send-bmc-profiling-init-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 77960

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード：F77973

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 77973

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード：F77974

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 77974

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード：F77974

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 77974

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F77979

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 77979

mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F77979

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 77979

mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:WaitForUserAck

障害コード：F77979

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 77979

mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeWaitForUserAck

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード：F77990

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 77990

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード：F77990

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 77990

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: init-iptables-local-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: init-iptables-peer-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-settings-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propagate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-local-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード：F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-peer-failed

mibFaultCode: 78016

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード：F78017

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78017

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード：F78017

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78017

mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード：F78019

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-local-failed

mibFaultCode: 78019

mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal

moClass: aaa:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext

Affected MO: sys/radius-ext

Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード：F78019

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-peer-failed

mibFaultCode: 78019

mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer

moClass: aaa:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext

Affected MO: sys/radius-ext

Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード：F78020

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-realm-local-failed

mibFaultCode: 78020

mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal

moClass: aaa:Realm

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード：F78020

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-realm-peer-failed

mibFaultCode: 78020

mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer

moClass: aaa:Realm

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード：F78021

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-user-local-failed

mibFaultCode: 78021

mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal

moClass: aaa:UserEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード：F78021

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-user-peer-failed

mibFaultCode: 78021

mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer

moClass: aaa:UserEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード：F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-set-key-ring-local-failed

mibFaultCode: 78022

mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード：F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-set-key-ring-peer-failed

mibFaultCode: 78022

mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード：F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-key-ring-local-failed

mibFaultCode: 78022

mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード：F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-key-ring-peer-failed

mibFaultCode: 78022

mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

障害コード：F78040

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78040

mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

障害コード：F78041

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78041

mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード：F78041

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78041

mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード：F78044

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78044

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute

moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード：F78045

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

Cisco UCS Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78045

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード：F78045

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

Cisco UCS Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクト（FI）の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。

- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、UCS クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

手順 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78045

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード：F78046

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78046

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal

moClass: sysdebug:LogControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード：F78046

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78046

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer

moClass: sysdebug:LogControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78074

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 78074

mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:AccessDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78075

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 78075

mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:EthLanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード：F78075

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-vlan-groups-failed

mibFaultCode: 78075

mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups

moClass: sw:EthLanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78076

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 78076

mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78077

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-connectivity-failed

mibFaultCode: 78077

mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:UtilityDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード：F78081

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: create-local-failed

mibFaultCode: 78081

mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal

moClass: synthetic:FsObj

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/file-[name]

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード：F78081

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: create-remote-failed

mibFaultCode: 78081

mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote

moClass: synthetic:FsObj

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/file-[name]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78090

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 78090

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード：F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78090

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 78090

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

障害コード：F78091

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78091

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal

moClass: firmware:Image

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード：F78091

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78091

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote

moClass: firmware:Image

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-local-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-remote-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-local-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-remote-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateSpLocal

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating sp version on local fabric interconnect and reboot switch if needed(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateSpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sp-local-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateSpLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateSpRemote

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating sp version on peer fabric interconnect and reboot switch if needed(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateSpRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sp-remote-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateSpRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-local-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード：F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-remote-failed

mibFaultCode: 78093

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード：F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copyiomimg-to-sub-failed

mibFaultCode: 78094

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード：F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-img-from-rep-failed

mibFaultCode: 78094

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード：F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 78094

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード：F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 78094

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード：F78095

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 78095

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード：F78095

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 78095

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード：F78096

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 78096

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード：F78096

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 78096

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード：F78097

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 78097

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード：F78097

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 78097

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード：F78110

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78110

mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal

moClass: callhome:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード：F78110

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78110

mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer

moClass: callhome:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード：F78113

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 78113

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード：F78114

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 78114

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード：F78119

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78119

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード：F78119

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78119

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード：F78120

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78120

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード：F78121

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78121

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード：F78122

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78122

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード：F78123

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: backup-local-failed

mibFaultCode: 78123

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal

moClass: mgmt:Backup

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード：F78123

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: upload-failed

mibFaultCode: 78123

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload

moClass: mgmt:Backup

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード：F78124

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 78124

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード：F78124

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-local-failed

mibFaultCode: 78124

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード：F78124

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-results-failed

mibFaultCode: 78124

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード：F78182

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-afailed

mibFaultCode: 78182

mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA

moClass: stats:CollectionPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード：F78182

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-ep-bfailed

mibFaultCode: 78182

mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB

moClass: stats:CollectionPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード：F78185

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78185

mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード：F78185

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78185

mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:WaitForUserAck

障害コード：F78185

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 78185

mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSWaitForUserAck

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード：F78189

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78189

mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal

moClass: epqos:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード：F78189

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78189

mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer

moClass: epqos:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード：F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78190

mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal

moClass: epqos:DefinitionDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード：F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78190

mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer

moClass: epqos:DefinitionDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード：F78243

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78243

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード：F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78255

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード：F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 78255

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード：F78263

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: primary-failed

mibFaultCode: 78263

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード：F78263

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: secondary-failed

mibFaultCode: 78263

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード：F78292

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-failed

mibFaultCode: 78292

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード：F78292

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-failed

mibFaultCode: 78292

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-afailed

mibFaultCode: 78297

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-bfailed

mibFaultCode: 78297

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-afailed

mibFaultCode: 78297

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-bfailed

mibFaultCode: 78297

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-afailed

mibFaultCode: 78298

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-bfailed

mibFaultCode: 78298

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-afailed

mibFaultCode: 78298

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-bfailed

mibFaultCode: 78298

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード：F78319

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: get-version-failed

mibFaultCode: 78319

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード：F78319

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78319

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード：F78319

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78319

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード：F78320

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78320

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal

moClass: extvmm:KeyStore

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード：F78320

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78320

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer

moClass: extvmm:KeyStore

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード：F78321

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remove-local-failed

mibFaultCode: 78321

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal

moClass: extvmm:SwitchDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード：F78338

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78338

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal

moClass: extvmm:MasterExtKey

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード：F78338

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78338

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer

moClass: extvmm:MasterExtKey

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード：F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 78344

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード：F78346

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78346

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal

moClass: firmware:Distributable

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード：F78346

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78346

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote

moClass: firmware:Distributable

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-bladeaglocal-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-bladeagremote-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-hostagentaglocal-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-hostagentagremote-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-nicaglocal-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-nicagremote-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-portaglocal-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-portagremote-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード：F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: finalize-failed

mibFaultCode: 78371

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanUpVIfs

障害コード：F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting VIfs from fex [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanUpVIfs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clean-upvifs-failed

mibFaultCode: 78382

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanUpVIfs

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード：F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-entries-failed

mibFaultCode: 78382

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード：F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: un-identify-local-failed

mibFaultCode: 78382

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード：F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 78382

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード：F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decommissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: decomission-failed

mibFaultCode: 78382

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード：F78383

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78383

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード：F78384

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 78384

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード：F78385

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-entries-failed

mibFaultCode: 78385

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-bios-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:AssertBypassWait

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Calculate VLAN group for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: calculate-vlan-group-for-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCalculateVlanGroupForHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Calculate VLAN group for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CalculateVlanGroupForHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: calculate-vlan-group-for-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCalculateVlanGroupForHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CiscoOSOpenGate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Open Gate from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CiscoOSOpenGate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ciscoosopen-gate-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCiscoOSOpenGate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-bios-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFanSpeed

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Rack Fan Speed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFanSpeed)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-fan-speed-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFanSpeed

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigHostOsAnnotations

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS annotations for server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigHostOsAnnotations)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-host-os-annotations-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigHostOsAnnotations

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigMgmtIpRules

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring ip mgmt rules(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigMgmtIpRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-mgmt-ip-rules-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigMgmtIpRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigServerIdentity

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure asset tag for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigServerIdentity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-server-identity-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigServerIdentity

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-so-lfailed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-uuid-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteImagesRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: graphics-image-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hba-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosconfig-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to Host OS on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosident-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostospolicy-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hostosvalidate-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-disk-fw-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mark-adapter-for-reboot-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure and modify properties of vNIC(s) on the adapter (service profile : [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-params-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigParamsHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure and modify properties of vNIC(s) on the adapter (service profile : [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigParamsHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-params-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigParamsHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderActivateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Sas expander regular firmware activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-activate-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobPollSasExpanderActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Sas expander regular firmware update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobPollSasExpanderUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-update-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobPollSasExpanderUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgActivate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sas expander regular firmware activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-activate-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobSasExpanderImgActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sas expander regular firmware update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobSasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Storage configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconfig-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoslocal-disk-config-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPeripheralComponentConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure peripheral component on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPeripheralComponentConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosperipheral-component-config-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPeripheralComponentConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunload-drivers-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-activate-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerCycleBoard

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-pre-config-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-boot-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SasExpanderImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update sas expander image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-ctlr-img-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-power-state-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnlockFirmwareImage

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-bios-request-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-board-ctrl-request-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-fc-zone-config-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateibmcfw-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-hostosconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resetibmc-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetIBMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateibmcfw-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-foribmcfw-update-failed

mibFaultCode: 78413

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-bios-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:OobDiskScrub

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disk Scrub(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:OobDiskScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-disk-scrub-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateOobDiskScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunconfig-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-secure-boot-config-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-bios-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-flex-flash-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigServerIdentity

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: reset asset tag for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigServerIdentity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-server-identity-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigServerIdentity

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-so-lfailed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-uuid-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-fc-zone-config-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78414

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード：F78415

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 78415

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanupcimc-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-port-config-local-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-port-config-peer-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to clean port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: precleanup-port-config-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionPrecleanupPortConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78416

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード：F78417

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78417

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード：F78418

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78418

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:CheckPowerAvailability

障害コード：F78419

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78419

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード：F78419

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78419

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:PowerDeployWait

障害コード：F78419

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78419

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:CheckPowerAvailability

障害コード：F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78420

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード：F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78420

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PowerDeployWait

障害コード：F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78420

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード：F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78420

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード：F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78420

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:CheckPowerAvailability

障害コード：F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78421

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード：F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78421

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PowerDeployWait

障害コード：F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78421

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード：F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78421

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード：F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78421

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:CheckPowerAvailability

障害コード：F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78422

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード：F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78422

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PowerDeployWait

障害コード：F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78422

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード：F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78422

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード：F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78422

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード：F78423

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: a-failed

mibFaultCode: 78423

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード：F78423

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: b-failed

mibFaultCode: 78423

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:CheckPowerAvailability

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PowerDeployWait

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード：F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-failed

mibFaultCode: 78424

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:CheckPowerAvailability

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PowerDeployWait

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-bios-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-uuid-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード：F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78426

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード：F78427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78427

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード：F78428

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78428

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: performing factory reset of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-presence-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverCheckPowerAvailability

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-discovery-mode-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-flex-flash-scrub-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-niv-mode-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-inventory-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-inventory-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconn-status-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconnectivity-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosscrub-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPowerDeployWait

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-smbios-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード：F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-conn-ready-failed

mibFaultCode: 78434

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: analyze-impact-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-default-identifiers-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-identifiers-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyMaintConfig

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting to set the server maintenance mode on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyMaintConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-maint-config-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyMaintConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-policies-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-template-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: commit-storage-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:EstimateApplyConfig

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Estimating Apply config change impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EstimateApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: estimate-apply-config-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEstimateApplyConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-association-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: provision-storage-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-boot-config-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-default-identifiers-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-identifiers-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-network-policies-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-network-templates-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-policies-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-schedule-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveStorageSchedule

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveStorageSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-storage-schedule-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveStorageSchedule

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-policy-ownership-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-assoc-completion-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-commit-storage-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-permission-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-window-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-storage-provision-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード：F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed

mibFaultCode: 78435

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード：F78440

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-eth-mon-failed

mibFaultCode: 78440

mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon

moClass: sw:EthMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]

fsmRmtErrSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

障害コード：F78441

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-fc-mon-failed

mibFaultCode: 78441

mibFaultName: fsmRmtErrSwFcMonDeployUpdateFcMon

moClass: sw:FcMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F78442

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 78442

mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F78442

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 78442

mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:WaitForUserAck

障害コード：F78442

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgment to configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 78442

mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeWaitForUserAck

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード：F78448

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deploy-failed

mibFaultCode: 78448

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード：F78452

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78452

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード：F78453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78453

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード：F78453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78453

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード：F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-primary-failed

mibFaultCode: 78454

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード：F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-sub-failed

mibFaultCode: 78454

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード：F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-primary-failed

mibFaultCode: 78454

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード：F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-sub-failed

mibFaultCode: 78454

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-local-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-peer-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-local-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-peer-failed

mibFaultCode: 78483

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-peer-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:AssertBypassWait

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード：F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 78484

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-catalog-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-cat-from-rep-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-external-rep-to-remote-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード：F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 78485

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード：F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-catalog-failed

mibFaultCode: 78486

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード：F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78486

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード：F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-status-failed

mibFaultCode: 78486

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード：F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: rescan-images-failed

mibFaultCode: 78486

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード：F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unpack-local-failed

mibFaultCode: 78486

mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-local-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-remote-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-local-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード：F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-remote-failed

mibFaultCode: 78490

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード：F78491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78491

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

障害コード：F78491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78491

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード：F78492

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78492

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード：F78492

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78492

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード：F78493

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78493

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal

moClass: license:Instance

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード：F78493

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remote-failed

mibFaultCode: 78493

mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote

moClass: license:Instance

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード：F78523

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78523

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード：F78524

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78524

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード：F78529

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 78529

mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード：F78556

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78556

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード：F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-primary-failed

mibFaultCode: 78573

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード：F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-sub-failed

mibFaultCode: 78573

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード：F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-primary-failed

mibFaultCode: 78573

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード：F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-sub-failed

mibFaultCode: 78573

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード：F78574

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 78574

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード：F78603

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78603

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 78609

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 78609

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード：F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-local-failed

mibFaultCode: 78609

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード：F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-configure-conn-peer-failed

mibFaultCode: 78609

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード：F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-local-failed

mibFaultCode: 78610

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード：F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-peer-failed

mibFaultCode: 78610

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード：F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfigure-local-failed

mibFaultCode: 78610

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード：F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfigure-peer-failed

mibFaultCode: 78610

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード：F78627

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78627

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード：F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 78654

mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード：F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-physical-failed

mibFaultCode: 78654

mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード：F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-configuration-failed

mibFaultCode: 78654

mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード：F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-on-phys-failed

mibFaultCode: 78654

mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード：F78663

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78663

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード：F78663

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78663

mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード：F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-afailed

mibFaultCode: 78679

mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード：F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-bfailed

mibFaultCode: 78679

mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード：F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-afailed

mibFaultCode: 78679

mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード：F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-bfailed

mibFaultCode: 78679

mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード：F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-phys-config-failed

mibFaultCode: 78679

mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード：F78694

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78694

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal

moClass: extvmm:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード：F78694

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78694

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer

moClass: extvmm:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード：F78699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 78699

mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal

moClass: vm:LifeCyclePolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード：F78699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 78699

mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer

moClass: vm:LifeCyclePolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード：F78702

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-afailed

mibFaultCode: 78702

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA

moClass: equipment:BeaconLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード：F78702

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-bfailed

mibFaultCode: 78702

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB

moClass: equipment:BeaconLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード：F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-failed

mibFaultCode: 78711

mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード：F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 78721

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-status-failed

mibFaultCode: 78721

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード：F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 78721

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード：F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 78721

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:CheckPowerAvailability

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-status-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerDeployWait

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード：F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-tokens-failed

mibFaultCode: 78722

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード：F78752

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78752

mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute

moClass: ident:IdentRequest

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード：F78753

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78753

mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード：F78753

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ping-failed

mibFaultCode: 78753

mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード：F78766

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78766

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-bios-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:AssertBypassWait

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for assert bypass on rack server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:AssertBypassWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: assert-bypass-wait-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeAssertBypassWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CiscoOSOpenGate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Open Gate from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CiscoOSOpenGate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: ciscoosopen-gate-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCiscoOSOpenGate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-bios-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteImagesRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: graphics-image-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hba-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-disk-fw-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderActivateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Sas expander regular firmware activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-activate-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeOobPollSasExpanderActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Sas expander regular firmware update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobPollSasExpanderUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-poll-sas-expander-update-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeOobPollSasExpanderUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgActivate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sas expander regular firmware activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-activate-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeOobSasExpanderImgActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sas expander regular firmware update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobSasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeOobSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:OobStorageInventory

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuoscatalog-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosconfig-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosinventory-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuospolicy-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosself-test-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosunload-drivers-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosvalidate-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-activate-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-clear-bios-update-status-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerCycleBoard

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SasExpanderImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update sas expander image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SasExpanderImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sas-expander-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSasExpanderImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-disable-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sol-redirect-enable-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-ctlr-img-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-local-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-port-niv-peer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnlockFirmwareImage

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-bios-request-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-board-ctrl-request-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateibmcfw-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resetibmc-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateibmcfw-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-foribmcfw-update-failed

mibFaultCode: 78767

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード：F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: deassert-reset-bypass-failed

mibFaultCode: 78768

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード：F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-failed

mibFaultCode: 78768

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード：F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 78768

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード：F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 78768

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード：F78798

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-port-failed

mibFaultCode: 78798

mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード：F78799

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78799

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード：F78800

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78800

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード：F78800

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78800

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード：F78801

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-local-failed

mibFaultCode: 78801

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード：F78801

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: set-peer-failed

mibFaultCode: 78801

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード：F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mount-local-failed

mibFaultCode: 78817

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード：F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: mount-peer-failed

mibFaultCode: 78817

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード：F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: register-client-failed

mibFaultCode: 78817

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード：F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-registration-failed

mibFaultCode: 78817

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード：F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unmount-local-failed

mibFaultCode: 78818

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード：F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unmount-peer-failed

mibFaultCode: 78818

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード：F78819

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 78819

mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport

moClass: nfs:MountDef

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード：F78835

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78835

mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute

moClass: storage:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: storage-ep/system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateiom-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-localfi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating UCSM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateucsm-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSMServicePack

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating UCSM Service Pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSMServicePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activateucsmservice-pack-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSMServicePack

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:CopyAllImagesToPeer

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy all images to peer(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CopyAllImagesToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-all-images-to-peer-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployCopyAllImagesToPeer

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:FabEvacOffRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disabling Fabric Evacuation on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FabEvacOffRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fab-evac-off-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployFabEvacOffRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:FabEvacOnRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling Fabric Evacuation on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FabEvacOnRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fab-evac-on-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployFabEvacOnRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:FailOverToRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Switching Over to Remote FI to make it as Primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:FailOverToRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: fail-over-to-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployFailOverToRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:InternalBackup

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Taking Internal Backup(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:InternalBackup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: internal-backup-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployInternalBackup

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofiom-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-of-localfi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-of-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for UCSM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofucsm-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSMServicePack

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for UCSM Service Pack Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSMServicePack)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-ofucsmservice-pack-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSMServicePack

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOffRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Fabric Evacuation to be Disabled on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOffRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fab-evac-off-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollFabEvacOffRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOnRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Fabric Evacuation to be Enabled on Remote FI(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFabEvacOnRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fab-evac-on-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollFabEvacOnRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollFailOverToRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Switch Over to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollFailOverToRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-fail-over-to-remotefi-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollFailOverToRemoteFI

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Internal Backup to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-internal-backup-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollInternalBackup

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-ofiom-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Polling to wait for user acknowledgment(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollWaitForUserAck

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: updateiom-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-deploy-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgment To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-user-ack-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:downloadImages

障害コード：F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image from central to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 78848

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployDownloadImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード：F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-catalog-failed

mibFaultCode: 78849

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード：F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 78849

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード：F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 78849

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード：F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 78849

mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード：F78866

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-failed

mibFaultCode: 78866

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve

moClass: compute:ServerDiscPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/server-discovery

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード：F78879

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-zones-failed

mibFaultCode: 78879

mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:VerifyUserZoneConfig

障害コード：F78879

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC User Configured Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:VerifyUserZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-user-zone-config-failed

mibFaultCode: 78879

mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetVerifyUserZoneConfig

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード：F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clean-old-data-failed

mibFaultCode: 78886

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード：F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: request-failed

mibFaultCode: 78886

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード：F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old UCS Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unregister-failed

mibFaultCode: 78886

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード：F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-failed

mibFaultCode: 78886

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード：F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-guid-failed

mibFaultCode: 78886

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード：F78887

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-failed

mibFaultCode: 78887

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve

moClass: policy:ControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード：F78888

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 78888

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード：F78889

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 78889

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード：F78890

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-failed

mibFaultCode: 78890

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード：F78891

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 78891

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード：F78892

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 78892

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード：F78893

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 78893

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード：F78894

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 78894

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード：F78895

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 78895

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード：F78896

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-many-failed

mibFaultCode: 78896

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード：F78897

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 78897

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード：F78898

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 78898

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード：F78899

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 78899

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード：F78900

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 78900

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード：F78901

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 78901

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード：F78902

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: release-all-failed

mibFaultCode: 78902

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード：F78924

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 78924

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport

moClass: mgmt:ExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]

Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード：F78925

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-failed

mibFaultCode: 78925

mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport

moClass: extpol:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード：F78931

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78931

mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード：F78932

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78932

mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード：F78933

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78933

mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード：F78934

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 78934

mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード：F78939

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: remove-failed

mibFaultCode: 78939

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:BeginInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Begin inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:BeginInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: begin-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryBeginInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-inventory-status-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:EndInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: End inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:EndInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: end-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryEndInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:FullInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Full inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:FullInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: full-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryFullInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFaultInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report fault inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFaultInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-fault-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFaultInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportOrgInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report org inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportOrgInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-org-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportOrgInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report physical inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-physical-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportPhysicalInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportStorageInventory

障害コード：F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report storage inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 79048

mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportStorageInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード：F79049

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79049

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード：F79052

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-all-failed

mibFaultCode: 79052

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll

moClass: policy:ControlledType

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/equipment-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/portconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/storage-autoconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード：F79059

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sync-failed

mibFaultCode: 79059

mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync

moClass: fabric:VnetEpSyncEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

障害コード：F79079

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-eth-flow-mon-failed

mibFaultCode: 79079

mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon

moClass: sw:EthLanFlowMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード：F79105

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: switch-failed

mibFaultCode: 79105

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch

moClass: mgmt:IPv6IfAddr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:CheckPowerAvailability

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollBoardCtrlPowerCycle

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller power cycle to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollBoardCtrlPowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-board-ctrl-power-cycle-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollBoardCtrlPowerCycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PowerCycleBoard

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power cycle the board controller(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PowerCycleBoard)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-cycle-board-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPowerCycleBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PowerDeployWait

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-power-off-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: server-power-on-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79107

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード：F79143

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 79143

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal

moClass: extvmm:NetworkSets

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード：F79143

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 79143

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer

moClass: extvmm:NetworkSets

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード：F79147

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-memory-policy-failed

mibFaultCode: 79147

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード：F79148

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79148

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: active-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimcvlan-cfg-local-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cmcvlan-cfg-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:StandbyCMCVlanCfg

障害コード：F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:StandbyCMCVlanCfg)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: standbycmcvlan-cfg-failed

mibFaultCode: 79154

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigStandbyCMCVlanCfg

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード：F79155

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 79155

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード：F79155

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 79155

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード：F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-local-failed

mibFaultCode: 79156

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード：F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-config-peer-failed

mibFaultCode: 79156

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード：F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-local-failed

mibFaultCode: 79156

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード：F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-config-peer-failed

mibFaultCode: 79156

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード：F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-un-config-local-failed

mibFaultCode: 79157

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード：F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: nic-un-config-peer-failed

mibFaultCode: 79157

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード：F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-un-config-local-failed

mibFaultCode: 79157

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード：F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sw-un-config-peer-failed

mibFaultCode: 79157

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード：F79195

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明

Cisco UCS Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: local-failed

mibFaultCode: 79195

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal

moClass: sysdebug:LogExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード：F79195

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

Cisco UCS Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト（FI）内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。

- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、UCS クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

手順 2 プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: peer-failed

mibFaultCode: 79195

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer

moClass: sysdebug:LogExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード：F79197

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-flash-life-failed

mibFaultCode: 79197

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード：F79258

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79258

mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード：F79259

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: format-failed

mibFaultCode: 79259

mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード：F79260

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure FlexFlash Card mirroring in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pair-failed

mibFaultCode: 79260

mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード：F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79266

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79266

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード：F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79266

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79266

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード：F79290

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79290

mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード：F79373

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-button-lock-config-failed

mibFaultCode: 79373

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffReclaim

障害コード：F79374

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking power-off and reclaiming power budget(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffReclaim)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-reclaim-failed

mibFaultCode: 79374

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfigPowerOffReclaim

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffWait

障害コード：F79374

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting to confirm power-off(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig:PowerOffWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-wait-failed

mibFaultCode: 79374

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfigPowerOffWait

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for local storage admin config(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:CheckPowerAvailability

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PowerDeployWait

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PowerDeployWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-deploy-wait-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigPowerDeployWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Tear down VMedia Local(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-downvmedia-local-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer

障害コード：F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Tear down VMedia Peer(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-downvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 79375

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード：F79380

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-license-failed

mibFaultCode: 79380

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード：F79380

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-chassis-id-failed

mibFaultCode: 79380

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード：F79380

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identify-failed

mibFaultCode: 79380

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード：F79381

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-end-point-failed

mibFaultCode: 79381

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード：F79381

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed

mibFaultCode: 79381

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード：F79381

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-vif-ns-failed

mibFaultCode: 79381

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード：F79381

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggering chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-chassis-failed

mibFaultCode: 79381

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード：F79381

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-chassis-failed

mibFaultCode: 79381

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSU:ActivatePsu

障害コード：F79427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating PSU image(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:ActivatePsu)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-psu-failed

mibFaultCode: 79427

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSUActivatePsu

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSU:PollActivateStatus

障害コード：F79427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for PSU activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 79427

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSUPollActivateStatus

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSU:PollUpdateStatus

障害コード：F79427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for PSU update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79427

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSUPollUpdateStatus

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSU:UpdateRequest

障害コード：F79427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending PSU update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79427

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentPsuUpdatePSUUpdateRequest

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateCMC:PollUpdateStatus

障害コード：F79452

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for M-series CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateCMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79452

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateCMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateCMC:UpdateRequest

障害コード：F79452

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to M-series CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateCMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79452

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateCMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMC:Activate

障害コード：F79453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of M-series CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79453

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMC:PollActivation

障害コード：F79453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: poll activation status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 79453

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMCPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMC:Reset

障害コード：F79453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting M-series CMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateCMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79453

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateCMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptor:PollUpdateStatus

障害コード：F79454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79454

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptorPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequest

障害コード：F79454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79454

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptorUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F79454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Peer Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-peer-failed

mibFaultCode: 79454

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateAdaptorUpdateRequestPeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:Activate

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating image of Peer Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-peer-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorActivatePeer

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:PollActivateStatus

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for adaptor reboot to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:PowerOffServers

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:PowerOnServers

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:Reset

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: reseting the adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptor:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F79455

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 79455

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateAdaptorServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:Activate

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating M-series Storage Controller(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:PollActivation

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for M-series Storage Controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:PollUpdateStatus

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for M-series Storage Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:PowerOffServers

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:PowerOnServers

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidController:UpdateRequest

障害コード：F79456

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending M-series Storage Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79456

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateRaidControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:PowerOffServers

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:PowerOnServers

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F79457

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79457

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBoardControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrFabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F79464

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a cartridge in [chassisId]/[slotId] via CMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 79464

mibFaultName: fsmRmtErrFabricCartridgeSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fsmRmtErrFabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F79464

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a cartridge in [chassisId]/[slotId] via CMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricCartridgeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 79464

mibFaultName: fsmRmtErrFabricCartridgeSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fsmRmtErrFabricComputeMSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F79465

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server unit in [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeMSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-local-failed

mibFaultCode: 79465

mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeMSlotEpIdentifyExecuteLocal

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fsmRmtErrFabricComputeMSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F79465

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeMSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-peer-failed

mibFaultCode: 79465

mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeMSlotEpIdentifyExecutePeer

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fsmRmtErrEquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageConfig

障害コード：F79466

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-config-failed

mibFaultCode: 79466

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisOobStorageAdminCfgOobStorageConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageInventory

障害コード：F79466

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory after admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisOobStorageAdminCfg:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 79466

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisOobStorageAdminCfgOobStorageInventory

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBiosPostCompletion

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BladeBootWait

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-boot-wait-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBladeBootWait

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-config-pnuos-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBmcConfigPnuOS

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BmcFactoryReset

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: performing factory reset of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcFactoryReset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-factory-reset-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBmcFactoryReset

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-inventory-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBmcInventory

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bmc-shutdown-discovered-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-pnuos-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverBootPnuos

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:CimcPresence

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CimcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cimc-presence-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverCimcPresence

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigLocal

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure local adapter in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-nic-config-local-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverCleanupNicConfigLocal

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigPeer

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure peer adapter in server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:CleanupNicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: cleanup-nic-config-peer-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverCleanupNicConfigPeer

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-user-access-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverConfigUserAccess

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: handle-pooling-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverHandlePooling

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverPreSanitize

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-smbios-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverReadSmbios

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId]/[serverInstanceId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverSanitize

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-cimcvmedia-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F79472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed

mibFaultCode: 79472

mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmRmtErrMgmtIfFaPresence:CheckLicense

障害コード：F79473

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaPresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-license-failed

mibFaultCode: 79473

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaPresenceCheckLicense

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaPresence:Identify

障害コード：F79473

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identifying Shared IO Module [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaPresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: identify-failed

mibFaultCode: 79473

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaPresenceIdentify

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaConn:ConfigureVifNs

障害コード：F79474

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring Shared IO Module [chassisId]/[id] virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-vif-ns-failed

mibFaultCode: 79474

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaConnConfigureVifNs

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaConn:DiscoverChassis

障害コード：F79474

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggering chassis discovery via Shared IO Module path [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-chassis-failed

mibFaultCode: 79474

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaConnDiscoverChassis

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaConn:DiscoverSasExpander

障害コード：F79474

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identifying SAS Expander(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:DiscoverSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: discover-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79474

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaConnDiscoverSasExpander

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaConn:OobStorageInventory

障害コード：F79474

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identifying Oob Storage(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: oob-storage-inventory-failed

mibFaultCode: 79474

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaConnOobStorageInventory

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfFaConn:SharedIOModuleInventory

障害コード：F79474

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identifying Shared IO Module in Chassis-[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfFaConn:SharedIOModuleInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sharediomodule-inventory-failed

mibFaultCode: 79474

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfFaConnSharedIOModuleInventory

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardEvacuate:Execute

障害コード：F79485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop all active flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79485

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardEvacuateExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード：F79486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restarting all stopped flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79486

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetEvacuateExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for reconfiguring Bios(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-off-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBladePowerOff

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: blade-power-on-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBladePowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BootHost

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:Clear

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clear TPM for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: clear-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMClear

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:PreSanitize

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reading SMBIOS 204 response(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: read-sm-bios-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMReadSmBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reconfig-bios-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMReconfigBios

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:Sanitize

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMSetupVmedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-local-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMStopVMediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: stopvmedia-peer-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMStopVMediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia

障害コード：F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unconfig-vmedia-failed

mibFaultCode: 79491

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMUnconfigVmedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetPeerCmc:Execute

障害コード：F79542

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on Peer IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetPeerCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79542

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetPeerCmcExecute

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード：F79564

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-afailed

mibFaultCode: 79564

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード：F79564

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-sw-bfailed

mibFaultCode: 79564

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード：F79564

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-afailed

mibFaultCode: 79564

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード：F79564

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: port-inventory-sw-bfailed

mibFaultCode: 79564

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード：F79564

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: verify-breakout-config-failed

mibFaultCode: 79564

mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmRmtErrEquipmentSwitchIOCardEvacuate:Execute

障害コード：F79586

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop all active flows on FI-IOM [dn] alias fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSwitchIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79586

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentSwitchIOCardEvacuateExecute

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentSwitchIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード：F79587

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restarting all stopped flows on FI-IOM [dn] alias fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSwitchIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79587

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentSwitchIOCardResetEvacuateExecute

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmRmtErrMorefImportRootApplyMoRefs:ApplyMoProps

障害コード：F79601

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Assigning values for moref properties(FSM-STAGE:sam:dme:MorefImportRootApplyMoRefs:ApplyMoProps)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-mo-props-failed

mibFaultCode: 79601

mibFaultName: fsmRmtErrMorefImportRootApplyMoRefsApplyMoProps

moClass: moref:ImportRoot

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: import-ref-root

fsmRmtErrMorefImportRootApplyMoRefs:DeleteAllMoRefs

障害コード：F79601

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting all moref Mo’s from MIT(FSM-STAGE:sam:dme:MorefImportRootApplyMoRefs:DeleteAllMoRefs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-all-mo-refs-failed

mibFaultCode: 79601

mibFaultName: fsmRmtErrMorefImportRootApplyMoRefsDeleteAllMoRefs

moClass: moref:ImportRoot

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: import-ref-root

fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosure:PollUpdateStorageInvCIMC

障害コード：F79609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:PollUpdateStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 79609

mibFaultName: fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosurePollUpdateStorageInvCIMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCIMC

障害コード：F79609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 79609

mibFaultName: fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosureUpdateStorageInvCIMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCMC

障害コード：F79609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage inventory from CMC(FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:UpdateStorageInvCMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-storage-invcmc-failed

mibFaultCode: 79609

mibFaultName: fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosureUpdateStorageInvCMC

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosure:ValidateRemoval

障害コード：F79609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate removal of enclosure [id](FSM-STAGE:sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure:ValidateRemoval)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-removal-failed

mibFaultCode: 79609

mibFaultName: fsmRmtErrStorageEnclosureRemoveEnclosureValidateRemoval

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerPowerCap:Config

障害コード：F79624

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-failed

mibFaultCode: 79624

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerPowerCapConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrEquipmentSystemIOControllerResetCmc:Execute

障害コード：F79625

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on SIOC [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentSystemIOControllerResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79625

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentSystemIOControllerResetCmcExecute

moClass: equipment:SystemIOController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:BootHost

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up host for fetching storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-host-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventoryBootHost

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:BootWait

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: boot-wait-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventoryBootWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:PreSanitize

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventoryPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:Sanitize

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventorySanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:Shutdown

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventoryShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventory:StorageInventory

障害コード：F79626

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Collect storage inventory(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory:StorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: storage-inventory-failed

mibFaultCode: 79626

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiskZoningInventoryStorageInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: analyze-impact-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureAnalyzeImpact

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyConfig

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-config-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureApplyConfig

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-policies-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureApplyPolicies

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: apply-template-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureApplyTemplate

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: evaluate-association-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureEvaluateAssociation

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureResolveDistributable

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from chassis pack(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-distributable-names-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureResolveDistributableNames

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveImages

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-images-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureResolveImages

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-policies-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureResolvePolicies

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-schedule-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureResolveSchedule

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: validate-policy-ownership-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureValidatePolicyOwnership

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-assoc-completion-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureWaitForAssocCompletion

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F79646

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-maint-permission-failed

mibFaultCode: 79646

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisProfileConfigureWaitForMaintPermission

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateAdaptor

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateBrdCtlr

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activate board controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateBrdCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-brd-ctlr-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateBrdCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateCmc

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating chassis management controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-cmc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateLocalDisk

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate Disk(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateLocalDisk)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-disk-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateLocalDisk

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateSasExpander

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ActivateStorageCtlr

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating raid controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ActivateStorageCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-storage-ctlr-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateActivateStorageCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:ConfigChassisAdapterConnectivity

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Server to Chassis Adapter connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:ConfigChassisAdapterConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: config-chassis-adapter-connectivity-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateConfigChassisAdapterConnectivity

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-curl-downloaded-images-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateDeleteCurlDownloadedImages

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: delete-images-remote-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateDeleteImagesRemote

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:DiskZoningConfig

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploy disk zoning configuration(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:DiskZoningConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disk-zoning-config-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateDiskZoningConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollAdaptorActivation

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for adaptor activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollAdaptorActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-adaptor-activation-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollAdaptorActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollBrdCtlrActivation

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for board controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollBrdCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-brd-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollBrdCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollCmcActivation

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for chassis management controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollCmcActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-cmc-activation-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollCmcActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollPostDiskZoneStorageInvCIMC

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollPostDiskZoneStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-post-disk-zone-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollPostDiskZoneStorageInvCIMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollSasExpanderActivate

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for Sas Expander Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollSasExpanderActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-sas-expander-activate-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollSasExpanderActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollStorageCtlrActivation

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollStorageCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-storage-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollStorageCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollUpdateAdaptor

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Poll Update Adaptor fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-adaptor-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollUpdateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollUpdateCmc

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Poll Update CMC fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-cmc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollUpdateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PollUpdateSasExpander

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PollUpdateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePollUpdateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCIMC

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage inventory from CIMCs(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-disk-zone-storage-invcimc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePostDiskZoneStorageInvCIMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCMC

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage inventory from CMC(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PostDiskZoneStorageInvCMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: post-disk-zone-storage-invcmc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePostDiskZoneStorageInvCMC

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PowerOffServers

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePowerOffServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:PowerOnServers

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociatePowerOnServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: unlock-firmware-image-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateUnlockFirmwareImage

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:UpdateAdaptor

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Adaptor fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-adaptor-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateUpdateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:UpdateCmc

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CMC fw(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-cmc-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateUpdateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:UpdateSasExpander

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update PLD(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:UpdateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateUpdateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:WaitBeforeInstallation

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait before installation(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:WaitBeforeInstallation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-before-installation-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateWaitBeforeInstallation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:WaitForPowerOff

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for soft-shutdown of the servers to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:WaitForPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-power-off-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateWaitForPowerOff

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:copyRemote

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: copy-remote-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateCopyRemote

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisAssociate:downloadImages

障害コード：F79647

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: download-images-failed

mibFaultCode: 79647

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisAssociateDownloadImages

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisDisassociate:complete

障害コード：F79648

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Chassis disassociation completion(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDisassociate:complete)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: complete-failed

mibFaultCode: 79648

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDisassociateComplete

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfig:Configure

障害コード：F79677

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfig:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: configure-failed

mibFaultCode: 79677

mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigConfigure

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBoot:PollSecureBootStatus

障害コード：F79679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Poll for Secure Boot Status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:PollSecureBootStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-secure-boot-status-failed

mibFaultCode: 79679

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBootPollSecureBootStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F79679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79679

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBootPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBoot:Reset

障害コード：F79679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79679

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBootReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F79679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79679

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerEnableSecureBootUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaCMC:PollUpdateStatus

障害コード：F79680

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for Colusa CMC update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaCMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79680

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaCMCPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaCMC:UpdateRequest

障害コード：F79680

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Colusa CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaCMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79680

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaCMCUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMC:Activate

障害コード：F79681

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Colusa CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79681

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMCActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMC:PollActivation

障害コード：F79681

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: poll activation status(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:PollActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activation-failed

mibFaultCode: 79681

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMCPollActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMC:Reset

障害コード：F79681

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Colusa CMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-failed

mibFaultCode: 79681

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateColusaCMCReset

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateAdaptor

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateAdaptor)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-adaptor-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateAdaptor

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateBrdCtlr

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activate board controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateBrdCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-brd-ctlr-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateBrdCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateCmc

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating chassis management controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateCmc)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-cmc-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateCmc

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateLocalDisk

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: update Local Disk(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateLocalDisk)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-local-disk-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateLocalDisk

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateSasExpander

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateStorageCtlr

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating raid controller(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ActivateStorageCtlr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-storage-ctlr-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeActivateStorageCtlr

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollAdaptorActivation

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for adaptor activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollAdaptorActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-adaptor-activation-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollAdaptorActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollBrdCtlrActivation

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for board controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollBrdCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-brd-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollBrdCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollCmcActivation

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for chassis management controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollCmcActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-cmc-activation-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollCmcActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollLocalDiskActivate

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for Local disk activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollLocalDiskActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-local-disk-activate-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollLocalDiskActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollSasExpanderActivate

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for Sas Expander Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollSasExpanderActivate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-sas-expander-activate-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollSasExpanderActivate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollStorageCtlrActivation

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage controller activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollStorageCtlrActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-storage-ctlr-activation-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollStorageCtlrActivation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PollUpdateStatus

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for updates to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePollUpdateStatus

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOffServers

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePowerOffServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOnServers

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradePowerOnServers

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:ResetSasExpander

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset SAS expander(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:ResetSasExpander)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: reset-sas-expander-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeResetSasExpander

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:UpdateRequest

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: starting updates for chassis components(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeUpdateRequest

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgrade:WaitForPowerOff

障害コード：F79682

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for soft-shutdown of the servers to complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade:WaitForPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-power-off-failed

mibFaultCode: 79682

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisChassisUpgradeWaitForPowerOff

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOffServers

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPowerOffServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOnServers

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on servers(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PowerOnServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-servers-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPowerOnServers

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: prepare-for-update-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerPrepareForUpdate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking if the servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerServersPowerOffCompletion

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardController:UpdateRequest

障害コード：F79683

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79683

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateColusaBoardControllerUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSasExpander:PollUpdateStatus

障害コード：F79684

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSasExpander:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79684

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSasExpanderPollUpdateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSasExpander:UpdateRequest

障害コード：F79684

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request of SasExpander to CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSasExpander:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-request-failed

mibFaultCode: 79684

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSasExpanderUpdateRequest

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpander:Activate

障害コード：F79685

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of SasExpander(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79685

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpanderActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpander:PollActivateStatus

障害コード：F79685

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 79685

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpanderPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpander:WaitForActivation

障害コード：F79685

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for expander to be activated(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander:WaitForActivation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-activation-failed

mibFaultCode: 79685

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateSasExpanderWaitForActivation

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateLocalDisk:Activate

障害コード：F79686

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating image of LocalDisk(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateLocalDisk:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: activate-failed

mibFaultCode: 79686

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateLocalDiskActivate

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateLocalDisk:PollActivateStatus

障害コード：F79686

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateLocalDisk:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-activate-status-failed

mibFaultCode: 79686

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateLocalDiskPollActivateStatus

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PollUpdateStatus

障害コード：F79687

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: poll-update-status-failed

mibFaultCode: 79687

mibFaultName: fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDiskPollUpdateStatus

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PowerOffServers

障害コード：F79687

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: soft shutdown of the servers(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:PowerOffServers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-off-servers-failed

mibFaultCode: 79687

mibFaultName: fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDiskPowerOffServers

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:ServersPowerOffCompletion

障害コード：F79687

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking for servers are powered down(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:ServersPowerOffCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: servers-power-off-completion-failed

mibFaultCode: 79687

mibFaultName: fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDiskServersPowerOffCompletion

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDisk:Update

障害コード：F79687

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating image of LocalDisk(FSM-STAGE:sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk:Update)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: update-failed

mibFaultCode: 79687

mibFaultName: fsmRmtErrStorageLocalDiskUpdateLocalDiskUpdate

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerSP:execute

障害コード：F79699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManagerSP:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: execute-failed

mibFaultCode: 79699

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerSPExecute

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerSP:start

障害コード：F79699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManagerSP:start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: start-failed

mibFaultCode: 79699

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerSPStart

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:BiosPostCompletion

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: bios-post-completion-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagBiosPostCompletion

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:CheckPowerAvailability

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power is available for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:CheckPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: check-power-availability-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagCheckPowerAvailability

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:DisableScriptableVMedia

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: disabling scriptable vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:DisableScriptableVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: disable-scriptablevmedia-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagDisableScriptableVMedia

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:HagConnect

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:HagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-connect-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagHagConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:HagDisconnect

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect from pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:HagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: hag-disconnect-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagHagDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:LogTransfer

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transferring diag log files(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:LogTransfer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: log-transfer-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagLogTransfer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PnuOSIdent

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pnuosident-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPnuOSIdent

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PowerOn

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPowerOn

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PowerOnWait

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power on for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PowerOnWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: power-on-wait-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPowerOnWait

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PreSanitize

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: pre-sanitize-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPreSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaLocal

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Teardown local vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: preconfig-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPreconfigVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaPeer

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Teardown peer vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:PreconfigVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: preconfig-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagPreconfigVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:RunTests

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running diagnostic tests(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:RunTests)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: run-tests-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagRunTests

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:Sanitize

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: sanitize-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSanitize

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:SerialDebugConnect

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SerialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-connect-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSerialDebugConnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:SerialDebugDisconnect

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect from pre-boot environment agent on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SerialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: serial-debug-disconnect-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSerialDebugDisconnect

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:SetupBootEnvironment

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting up boot environment for management O/S for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupBootEnvironment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-boot-environment-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSetupBootEnvironment

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:SetupVmediaLocal

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a virtual media device with a management O/S for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSetupVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:SetupVmediaPeer

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a virtual media device with a management O/S for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: setup-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagSetupVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:Shutdown

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: shutdown-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:TearDownBootEnvironment

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: tearing down boot environment for management O/S for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TearDownBootEnvironment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: tear-down-boot-environment-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagTearDownBootEnvironment

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:TeardownVmediaLocal

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Teardown local vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-local-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagTeardownVmediaLocal

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:TeardownVmediaPeer

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Teardown peer vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: teardown-vmedia-peer-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagTeardownVmediaPeer

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDiag:WaitForDebug

障害コード：F79700

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for user debugging(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiag:WaitForDebug)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: wait-for-debug-failed

mibFaultCode: 79700

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagWaitForDebug

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipCertConfig

障害コード：F79701

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Certificate configuration on CIMC for KMIP(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipCertConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: kmip-cert-config-failed

mibFaultCode: 79701

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSecurityConfigKmipCertConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipSaveCert

障害コード：F79701

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Save CA-signed certificate on CIMC for KMIP(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSecurityConfig:KmipSaveCert)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: kmip-save-cert-failed

mibFaultCode: 79701

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSecurityConfigKmipSaveCert

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrSwPortDiscoverDeploy:EnablePort

障害コード：F79730

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: FI port discover on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwPortDiscoverDeploy:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: enable-port-failed

mibFaultCode: 79730

mibFaultName: fsmRmtErrSwPortDiscoverDeployEnablePort

moClass: sw:PortDiscover

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/discover

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm:ReportError

障害コード：F79733

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm:ReportError)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: report-error-failed

mibFaultCode: 79733

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsmReportError

moClass: policy:PolicyScopeCont

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]

fsmRmtErrPolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromOpsMgr

障害コード：F79734

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve objects from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromOpsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-from-ops-mgr-failed

mibFaultCode: 79734

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyRequestorResolveFromCentralResolveFromOpsMgr

moClass: policy:Requestor

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/source-[sourceDme]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]/requestor-[name]

fsmRmtErrPolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromPolicyMgr

障害コード：F79734

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve objects from policy manager(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyRequestorResolveFromCentral:ResolveFromPolicyMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-from-policy-mgr-failed

mibFaultCode: 79734

mibFaultName: fsmRmtErrPolicyRequestorResolveFromCentralResolveFromPolicyMgr

moClass: policy:Requestor

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/source-[sourceDme]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]/requestor-[name]

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード：F999447

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999447

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

障害コード：F999448

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999448

mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

障害コード：F999558

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999558

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

障害コード：F999559

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999559

mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

moClass: fabric:ComputeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmFailComputeBladeDiscover

障害コード：F999560

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999560

mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover

moClass: compute:Blade

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

障害コード：F999573

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999573

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

障害コード：F999574

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999574

mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード：F999579

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999579

mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

moClass: fabric:LanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan

fsmFailVnicProfileSetDeploy

障害コード：F999590

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999590

mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード：F999616

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999616

mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード：F999617

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999617

mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

moClass: comm:SvcEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/svc-ext

fsmFailAaaEpUpdateEp

障害コード：F999619

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

説明

Cisco UCS Manager は AAA サーバの構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999619

mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp

moClass: aaa:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/ldap-ext

Affected MO: sys/radius-ext

Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

障害コード：F999620

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

説明

Cisco UCS Manager は認証レルムの構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999620

mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm

moClass: aaa:Realm

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/auth-realm

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード：F999621

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999621

mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

moClass: aaa:UserEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/user-ext

fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード：F999622

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999622

mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp

moClass: pki:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/pki-ext

fsmFailSysfileMutationSingle

障害コード：F999640

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999640

mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード：F999641

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999641

mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal

moClass: sysfile:Mutation

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation

Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード：F999644

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999644

mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード：F999645

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

説明

Cisco UCS Manager は、リモート TFTP サーバへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999645

mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード：F999646

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999646

mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

moClass: sysdebug:LogControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード：F999674

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999674

mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy

moClass: sw:AccessDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード：F999675

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999675

mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy

moClass: sw:EthLanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

障害コード：F999676

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999676

mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

障害コード：F999677

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999677

mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy

moClass: sw:UtilityDomain

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

fsmFailSyntheticFsObjCreate

障害コード：F999681

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999681

mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate

moClass: synthetic:FsObj

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/file-[name]

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード：F999690

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999690

mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload

moClass: firmware:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード：F999691

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999691

mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete

moClass: firmware:Image

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード：F999693

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999693

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード：F999694

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999694

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateIOM

障害コード：F999695

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999695

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

障害コード：F999696

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999696

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateBMC

障害コード：F999697

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999697

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

障害コード：F999710

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999710

mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

moClass: callhome:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: call-home

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード：F999713

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999713

mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード：F999714

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999714

mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード：F999719

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999719

mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード：F999720

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999720

mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード：F999721

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999721

mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード：F999722

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999722

mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード：F999723

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999723

mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup

moClass: mgmt:Backup

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmFailMgmtImporterImport

障害コード：F999724

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999724

mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport

moClass: mgmt:Importer

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード：F999782

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999782

mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

moClass: stats:CollectionPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

障害コード：F999785

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999785

mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

moClass: qosclass:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/classes

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード：F999789

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999789

mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy

moClass: epqos:Definition

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード：F999790

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999790

mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

moClass: epqos:DefinitionDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

障害コード：F999843

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999843

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード：F999855

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999855

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード：F999863

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999863

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード：F999892

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999892

mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

moClass: adaptor:ExtEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード：F999897

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999897

mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

moClass: adaptor:HostEthIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード：F999898

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999898

mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

moClass: adaptor:HostFcIf

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmFailExtvmmProviderConfig

障害コード：F999919

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999919

mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig

moClass: extvmm:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

障害コード：F999920

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999920

mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

moClass: extvmm:KeyStore

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store

fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

障害コード：F999921

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999921

mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

moClass: extvmm:SwitchDelTask

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]

fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

障害コード：F999938

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999938

mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

moClass: extvmm:MasterExtKey

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード：F999944

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999944

mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

moClass: capability:Updater

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmFailFirmwareDistributableDelete

障害コード：F999946

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999946

mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete

moClass: firmware:Distributable

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード：F999971

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999971

mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmFailEquipmentFexRemoveFex

障害コード：F999982

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999982

mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex

moClass: equipment:Fex

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fex-[id]

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード：F999983

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999983

mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailEquipmentChassisPowerCap

障害コード：F999984

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999984

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

障害コード：F999985

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 999985

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalAssociate

障害コード：F1000013

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000013

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalDisassociate

障害コード：F1000014

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000014

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalPowerCap

障害コード：F1000015

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000015

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalDecommission

障害コード：F1000016

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000016

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

障害コード：F1000017

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000017

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalHardShutdown

障害コード：F1000018

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000018

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalTurnup

障害コード：F1000019

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000019

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalPowercycle

障害コード：F1000020

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000020

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalHardreset

障害コード：F1000021

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000021

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalSoftreset

障害コード：F1000022

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000022

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード：F1000023

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000023

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

障害コード：F1000024

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000024

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalCmosReset

障害コード：F1000026

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000026

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalResetBmc

障害コード：F1000027

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000027

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード：F1000028

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000028

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputeRackUnitDiscover

障害コード：F1000034

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000034

mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailLsServerConfigure

障害コード：F1000035

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000035

mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure

moClass: ls:Server

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/ls-[name]

Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmFailSwEthMonDeploy

障害コード：F1000040

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000040

mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy

moClass: sw:EthMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]

fsmFailSwFcMonDeploy

障害コード：F1000041

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000041

mibFaultName: fsmFailSwFcMonDeploy

moClass: sw:FcMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

障害コード：F1000042

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000042

mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

moClass: fabric:SanCloud

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/san

fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

障害コード：F1000048

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000048

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード：F1000052

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000052

mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード：F1000053

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000053

mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

障害コード：F1000054

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000054

mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload

moClass: sysdebug:TechSupport

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

障害コード：F1000083

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000083

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

障害コード：F1000084

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000084

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード：F1000085

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000085

mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

moClass: capability:Catalogue

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード：F1000086

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000086

mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

moClass: capability:MgmtExtension

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード：F1000090

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000090

mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload

moClass: license:Downloader

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード：F1000091

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000091

mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmFailLicenseFileClear

障害コード：F1000092

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000092

mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear

moClass: license:File

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード：F1000093

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000093

mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

moClass: license:Instance

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

fsmFailComputePhysicalConfigSoL

障害コード：F1000123

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000123

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL

障害コード：F1000124

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000124

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence

障害コード：F1000129

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000129

mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

障害コード：F1000156

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000156

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード：F1000173

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000173

mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload

moClass: sysdebug:Core

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

障害コード：F1000174

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000174

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailComputePhysicalResetKvm

障害コード：F1000203

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000203

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailMgmtControllerOnline

障害コード：F1000209

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000209

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputeRackUnitOffline

障害コード：F1000210

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000210

mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード：F1000227

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000227

mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

moClass: equipment:LocatorLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード：F1000254

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000254

mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure

moClass: fabric:EpMgr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/[id]

fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

障害コード：F1000263

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000263

mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

moClass: vnic:ProfileSet

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード：F1000279

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000279

mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical

moClass: sw:Phys

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmFailExtvmmEpClusterRole

障害コード：F1000294

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000294

mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole

moClass: extvmm:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

障害コード：F1000299

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000299

mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

moClass: vm:LifeCyclePolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード：F1000302

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000302

mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

moClass: equipment:BeaconLed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed

障害コード：F1000311

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000311

mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

障害コード：F1000321

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000321

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

障害コード：F1000322

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000322

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード：F1000352

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000352

mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

moClass: ident:IdentRequest

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード：F1000353

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000353

mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmFailComputePhysicalResetIpmi

障害コード：F1000366

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000366

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

障害コード：F1000367

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000367

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

障害コード：F1000368

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000368

mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

障害コード：F1000398

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000398

mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

moClass: port:PIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード：F1000399

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000399

mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード：F1000400

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000400

mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

障害コード：F1000401

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000401

mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

moClass: extpol:Registry

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg

fsmFailNfsMountInstMount

障害コード：F1000417

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000417

mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード：F1000418

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000418

mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount

moClass: nfs:MountInst

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード：F1000419

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000419

mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

moClass: nfs:MountDef

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmFailStorageSystemSync

障害コード：F1000435

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000435

mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync

moClass: storage:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: storage-ep/system

fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード：F1000448

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000448

mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード：F1000449

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000449

mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

moClass: firmware:System

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/fw-system

fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード：F1000466

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000466

mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

moClass: compute:ServerDiscPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/server-discovery

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

障害コード：F1000479

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000479

mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

moClass: sw:FcSanBorder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード：F1000486

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000486

mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert

moClass: extpol:Ep

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol

fsmFailPolicyControlEpOperate

障害コード：F1000487

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000487

mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate

moClass: policy:ControlEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード：F1000488

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000488

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード：F1000489

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000489

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード：F1000490

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000490

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード：F1000491

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000491

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード：F1000492

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000492

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード：F1000493

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000493

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード：F1000494

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000494

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード：F1000495

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000495

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード：F1000496

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000496

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード：F1000497

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000497

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード：F1000498

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000498

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード：F1000499

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000499

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード：F1000500

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000500

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード：F1000501

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000501

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード：F1000502

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000502

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

障害コード：F1000524

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000524

mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

moClass: mgmt:ExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]

Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード：F1000525

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000525

mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

moClass: extpol:Provider

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード：F1000531

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000531

mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード：F1000532

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000532

mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード：F1000533

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000533

mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード：F1000534

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000534

mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

moClass: observe:Observed

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]

Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード：F1000539

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000539

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード：F1000648

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000648

mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory

moClass: gmeta:Holder

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

障害コード：F1000649

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000649

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

障害コード：F1000652

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000652

mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate

moClass: policy:ControlledType

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/equipment-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/portconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

Affected MO: sys/control-ep-[type]/storage-autoconfig-ctrl/ctrlled-type-[type]

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード：F1000659

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000659

mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

moClass: fabric:VnetEpSyncEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy

障害コード：F1000679

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000679

mibFaultName: fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy

moClass: sw:EthLanFlowMon

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード：F1000705

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000705

mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

moClass: mgmt:IPv6IfAddr

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

障害コード：F1000707

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000707

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

障害コード：F1000743

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000743

mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

moClass: extvmm:NetworkSets

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmFailComputePhysicalConfigBoard

障害コード：F1000747

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000747

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

障害コード：F1000748

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000748

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード：F1000754

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000754

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

障害コード：F1000755

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000755

mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

moClass: compute:RackUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

障害コード：F1000756

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000756

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

障害コード：F1000757

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000757

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード：F1000795

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000795

mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

moClass: sysdebug:LogExportPolicy

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmFailComputePhysicalFlashController

障害コード：F1000797

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000797

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

障害コード：F1000858

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000858

mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

障害コード：F1000859

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000859

mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

障害コード：F1000860

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000860

mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

moClass: storage:FlexFlashController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-flexflash-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

障害コード：F1000866

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000866

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード：F1000890

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000890

mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

moClass: ident:MetaSystem

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: metaverse/metasys

fsmFailMgmtControllerLockConfig

障害コード：F1000973

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000973

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig

障害コード：F1000974

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000974

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerPowerBudgetReclaimConfig

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig

障害コード：F1000975

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000975

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

障害コード：F1000980

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000980

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード：F1000981

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1000981

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

moClass: equipment:IOCardBase

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailEquipmentPsuUpdatePSU

障害コード：F1001027

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentPsuUpdatePSU

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001027

mibFaultName: fsmFailEquipmentPsuUpdatePSU

moClass: equipment:Psu

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fsmFailMgmtControllerUpdateCMC

障害コード：F1001052

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateCMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001052

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateCMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateCMC

障害コード：F1001053

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateCMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001053

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateCMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateAdaptor

障害コード：F1001054

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateAdaptor

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001054

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateAdaptor

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateAdaptor

障害コード：F1001055

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateAdaptor

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001055

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateAdaptor

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateRaidController

障害コード：F1001056

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateRaidController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001056

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateRaidController

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateBoardController

障害コード：F1001057

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBoardController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001057

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBoardController

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailFabricCartridgeSlotEpIdentify

障害コード：F1001064

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricCartridgeSlotEpIdentify

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001064

mibFaultName: fsmFailFabricCartridgeSlotEpIdentify

moClass: fabric:CartridgeSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]

fsmFailFabricComputeMSlotEpIdentify

障害コード：F1001065

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeMSlotEpIdentify

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001065

mibFaultName: fsmFailFabricComputeMSlotEpIdentify

moClass: fabric:ComputeMSlotEp

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/cart-slot-[slotId]/ins-[serverInstanceId]

fsmFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfg

障害コード：F1001066

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisOobStorageAdminCfg

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001066

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisOobStorageAdminCfg

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailComputeServerUnitDiscover

障害コード：F1001072

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerUnitDiscover

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001072

mibFaultName: fsmFailComputeServerUnitDiscover

moClass: compute:ServerUnit

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

fsmFailMgmtIfFaPresence

障害コード：F1001073

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfFaPresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001073

mibFaultName: fsmFailMgmtIfFaPresence

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfFaConn

障害コード：F1001074

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfFaConn

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001074

mibFaultName: fsmFailMgmtIfFaConn

moClass: mgmt:If

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailEquipmentIOCardEvacuate

障害コード：F1001085

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001085

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardEvacuate

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailEquipmentIOCardResetEvacuate

障害コード：F1001086

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001086

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetEvacuate

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalClearTPM

障害コード：F1001091

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalClearTPM

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001091

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalClearTPM

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentIOCardResetPeerCmc

障害コード：F1001142

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetPeerCmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001142

mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetPeerCmc

moClass: equipment:IOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード：F1001164

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001164

mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

moClass: sw:ExtUtility

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/ext

fsmFailEquipmentSwitchIOCardEvacuate

障害コード：F1001186

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentSwitchIOCardEvacuate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001186

mibFaultName: fsmFailEquipmentSwitchIOCardEvacuate

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmFailEquipmentSwitchIOCardResetEvacuate

障害コード：F1001187

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentSwitchIOCardResetEvacuate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001187

mibFaultName: fsmFailEquipmentSwitchIOCardResetEvacuate

moClass: equipment:SwitchIOCard

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

fsmFailMorefImportRootApplyMoRefs

障害コード：F1001201

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MorefImportRootApplyMoRefs

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001201

mibFaultName: fsmFailMorefImportRootApplyMoRefs

moClass: moref:ImportRoot

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: import-ref-root

fsmFailStorageEnclosureRemoveEnclosure

障害コード：F1001209

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageEnclosureRemoveEnclosure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001209

mibFaultName: fsmFailStorageEnclosureRemoveEnclosure

moClass: storage:Enclosure

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]

fsmFailMgmtControllerPowerCap

障害コード：F1001224

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerPowerCap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001224

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerPowerCap

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailEquipmentSystemIOControllerResetCmc

障害コード：F1001225

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentSystemIOControllerResetCmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001225

mibFaultName: fsmFailEquipmentSystemIOControllerResetCmc

moClass: equipment:SystemIOController

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalDiskZoningInventory

障害コード：F1001226

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiskZoningInventory

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001226

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiskZoningInventory

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailEquipmentChassisProfileConfigure

障害コード：F1001246

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisProfileConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001246

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisProfileConfigure

moClass: equipment:ChassisProfile

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: org-[name]/cp-[name]

Affected MO: org-[name]/cp-tier-[name]/cp-[name]

fsmFailEquipmentChassisAssociate

障害コード：F1001247

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisAssociate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001247

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisAssociate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentChassisDisassociate

障害コード：F1001248

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDisassociate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001248

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDisassociate

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEtherServerIntFIoConfig

障害コード：F1001277

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFIoConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001277

mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFIoConfig

moClass: ether:ServerIntFIo

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]

Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailMgmtControllerEnableSecureBoot

障害コード：F1001279

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerEnableSecureBoot

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001279

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerEnableSecureBoot

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateColusaCMC

障害コード：F1001280

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaCMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001280

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateColusaCMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateColusaCMC

障害コード：F1001281

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateColusaCMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001281

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateColusaCMC

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailEquipmentChassisChassisUpgrade

障害コード：F1001282

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisChassisUpgrade

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001282

mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisChassisUpgrade

moClass: equipment:Chassis

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController

障害コード：F1001283

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateColusaBoardController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001283

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateColusaBoardController

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateSasExpander

障害コード：F1001284

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSasExpander

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001284

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSasExpander

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateSasExpander

障害コード：F1001285

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateSasExpander

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001285

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateSasExpander

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateLocalDisk

障害コード：F1001286

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateLocalDisk

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001286

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateLocalDisk

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk

障害コード：F1001287

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageLocalDiskUpdateLocalDisk

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001287

mibFaultName: fsmFailStorageLocalDiskUpdateLocalDisk

moClass: storage:LocalDisk

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSP

障害コード：F1001299

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManagerSP

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001299

mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManagerSP

moClass: mgmt:Controller

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/shared-io-module/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sas-expander-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/enc-[id]/disk-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt

Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputePhysicalDiag

障害コード：F1001300

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiag

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001300

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiag

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalCimcSecurityConfig

障害コード：F1001301

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSecurityConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001301

mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSecurityConfig

moClass: compute:Physical

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

Affected MO: sys/chassis-[id]/cartridge-[slotId]/server-[serverInstanceId]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSwPortDiscoverDeploy

障害コード：F1001330

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPortDiscoverDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001330

mibFaultName: fsmFailSwPortDiscoverDeploy

moClass: sw:PortDiscover

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/switch-[id]/discover

fsmFailPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm

障害コード：F1001333

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001333

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeContReportPolicyFailFsm

moClass: policy:PolicyScopeCont

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]

Affected MO: extpol/reg/scope-cont-[appType]

Affected MO: policy-ep/scope-cont-[appType]

fsmFailPolicyRequestorResolveFromCentral

障害コード：F1001334

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyRequestorResolveFromCentral

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、On-demand TechSupport データ ファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: critical

Cause: fsm-failed

mibFaultCode: 1001334

mibFaultName: fsmFailPolicyRequestorResolveFromCentral

moClass: policy:Requestor

Type: fsm

Callhome: none

Auto Cleared: true

Is Implemented: true

Affected MO: sys/control-ep-[type]/source-[sourceDme]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]/requestor-[name]

Cisco UCS Manager の Call Home の障害

この章では、次の Cisco UCS Manager の Call Home の障害について説明します。

- Call Home メッセージの概要

- Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害

- Cisco UCS の障害と Call Home のプライオリティ レベル

Call Home メッセージの概要

メッセージを送信するよう Call Home を設定すると、Cisco UCS Manager は CLI（コマンド ライン インターフェイス）の適切な show コマンドを実行し、そのコマンドの出力をメッセージに添付します。

Cisco UCS では、Call Home メッセージが次のフォーマットで配信されます。

- ショート テキスト フォーマット：ポケットベルまたは印刷されたレポートに適している 1 ～ 2 行の障害の説明。

- フル テキスト フォーマット：人間が判読するのに適している完全にフォーマットされたメッセージ（詳細な情報付き）。

- コンピュータで読み取り可能な XML フォーマット：Extensible Markup Language（XML）と Adaptive Messaging Language（AML）XML schema definition（XSD）を使用します。AML XSD は Cisco.com Web サイト（http://www.cisco.com/ ）で公開されています。XML フォーマットでは、シスコの TAC との通信が可能になります。

Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害

Smart Call Home が Cisco UCS で設定されている場合、このセクションに記載されているすべての障害によって Cisco Smart Call Home システムに対する Smart Call Home イベントが発生します。

（注） Call Home のアラートが発生するすべての Cisco UCS Manager 障害は、 「Cisco UCS の障害」 に記載されています。Call Home アラートの種類が各障害の「障害の詳細」の CallHome に含まれています。

Call Home の障害についての詳細情報は、『 Monitoring Details for Cisco SMARTnet Service with Smart Call Home 』の「Unified Computing System (UCS)」でも参照できます。

この項では、Call Home アラートの原因となった Cisco UCS Manager 以外のコンポーネントによって生成されたすべての障害を説明し、次の項目を記載しています。

- ファブリック インターコネクトによって発生した障害

- ファブリック インターコネクトによって発生した障害

- syslog によって発生した障害

ファブリック インターコネクトによって発生した障害

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- ファブリック インターコネクトによって発生した診断障害

- ファブリック インターコネクトによって発生した環境障害

ファブリック インターコネクトによって発生した診断障害

次の診断障害によって、ファブリック インターコネクトは Call Home アラートを発生させます。

- TestFabricPort

- TestForwardingEngine

- TestForwardingEnginePort

- TestFrontPort

- TestInbandPort

- TestFabricEngine

- TestSPROM

- TestOBFL

- TestLED

TestFabricPort

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes, if ports_failed > 25%

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、1 つ以上のポートが電源投入時セルフテストまたはランタイム モニタリング中にこの診断テスト失敗したために発生します。その結果、Cisco UCS Manager は影響を受けるポートをシャットダウンします。障害が発生したポートに接続されているデバイスのネットワーク接続が影響を受けます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が発生したポートが拡張モジュールにある場合は、モジュールをいったん取り外して取り付け直します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

手順 2 SFP または SFP+ をいったん取り外して取り付け直し、SFP または SFP+ が適切に装着されていることを確認します。

手順 3 現用ポートに障害が疑われる SFP または SFP+ を挿入します。現用ポートに障害が発生した場合、SFP または SFP+ が故障しています。故障した SFP または SFP+ を交換することを検討してください。

手順 4 SFP または SFP+ が動作する場合、モジュールのハードウェアが故障しています。

a. 固定モジュールが影響を受ける場合、ファブリック インターコネクトを交換することを検討してください。

b. 拡張モジュールが影響を受ける場合、問題のあるモジュールを交換することを検討してください。

ハードウェアを交換するために、Cisco UCS インスタンスのダウンタイムのスケジュールを設定します。

TestForwardingEngine

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes, if ports_failed > 25%

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

1 つ以上のポートが、電源投入時セルフテストまたはランタイム モニタリング中にこの診断テストに合格しませんでした。その結果、Cisco UCS Manager は影響を受けるポートをシャットダウンします。障害が発生したポートに接続されているデバイスのネットワーク接続が影響を受けます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が発生したポートが拡張モジュールにある場合は、モジュールをいったん取り外して取り付け直します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

手順 2 SFP または SFP+ をいったん取り外して取り付け直し、SFP または SFP+ が適切に装着されていることを確認します。

手順 3 現用ポートに障害が疑われる SFP または SFP+ を挿入します。現用ポートに障害が発生した場合、SFP または SFP+ が故障しています。故障した SFP または SFP+ を交換することを検討してください。

手順 4 SFP または SFP+ が動作する場合、モジュールのハードウェアが故障しています。

a. 固定モジュールが影響を受ける場合、ファブリック インターコネクトを交換することを検討してください。

b. 拡張モジュールが影響を受ける場合、問題のあるモジュールを交換することを検討してください。

ハードウェアを交換するために、Cisco UCS インスタンスのダウンタイムのスケジュールを設定します。

TestForwardingEnginePort

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes, if ports_failed > 25%

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

1 つ以上のポートが、電源投入時セルフテストまたはランタイム モニタリング中にこの診断テストに合格しませんでした。その結果、Cisco UCS Manager は影響を受けるポートをシャットダウンし、障害が発生したポートに接続されているデバイスのネットワーク接続が影響を受けます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害が発生したポートが拡張モジュールにある場合は、モジュールをいったん取り外して取り付け直します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

手順 2 SFP または SFP+ をいったん取り外して取り付け直し、SFP または SFP+ が適切に装着されていることを確認します。

手順 3 現用ポートに障害が疑われる SFP または SFP+ を挿入します。現用ポートに障害が発生した場合、SFP または SFP+ が故障しています。故障した SFP または SFP+ を交換することを検討してください。

手順 4 SFP または SFP+ が動作する場合、モジュールのハードウェアが故障しています。

a. 固定モジュールが影響を受ける場合、ファブリック インターコネクトを交換することを検討してください。

b. 拡張モジュールが影響を受ける場合、問題のあるモジュールを交換することを検討してください。

ハードウェアを交換するために、Cisco UCS インスタンスのダウンタイムのスケジュールを設定します。

TestFrontPort

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes, if ports_failed > 25%

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

1 つ以上のポートが、電源投入時セルフテストまたはランタイム モニタリング中にこの診断テストに合格しませんでした。その結果、Cisco UCS Manager は影響を受けるポートをシャットダウンします。障害が発生したポートに接続されているデバイスのネットワーク接続が影響を受けます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 影響を受けるポートに接続されたデバイスを、ファブリック インターコネクトの別の機能するポート、または別のファブリック インターコネクトに移動します。

手順 2 障害が発生したポートが拡張モジュールに存在する場合は、次の手順を実行します。

a. モジュールをいったん取り外し、もう一度差し込みます。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

b. 問題が解決せず、すべてのポートがファブリック インターコネクトで動作することが必要な場合は、ダウンタイムをスケジュールし、拡張モジュールを交換します。

手順 3 障害が発生したポートが固定モジュールにあり、すべてのポートがファブリック インターコネクトで動作することが必要な場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、ファブリック インターコネクトを交換します。

TestInbandPort

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、ファブリック インターコネクトへのインバンド接続が失敗しているために発生します。ファブリック インターコネクトは、サーバ、LAN スイッチ、SAN スイッチなどのピアに接続するためにコントロール プレーン プロトコルのインバンド接続を使用します。これらのコントロール プレーン プロトコルの例として、DCX、STP、LACP、および FSPF が含まれます。ファブリック インターコネクトは適切なコントロール プレーン プロトコルを実行できない場合、機能しなくなり、Cisco UCS Manager はファブリック インターコネクト上のすべてのポートをトポロジの問題を回避するためにシャットダウンします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、ファブリック インターコネクトを交換します。

TestFabricEngine

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、ファブリック ASIC が重大な障害を報告したために発生します。すべてのポート間の接続はファブリック ASIC によって異なります。したがって、Cisco UCS Manager はファブリック インターコネクトのすべてのポートをシャットダウンします。

推奨処置

この障害が発生した場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、ファブリック インターコネクトを交換します。

TestSPROM

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、モジュール タイプが不明であるため、影響を受けたモジュールを Cisco UCS Manager でオンラインにすることができない場合に発生します。拡張モジュールでは、Cisco UCS Manager はモジュール SPROM に保存されている情報からモジュール タイプを決定します。このエラーが表示された場合は、SPROM の内容のチェックサムの計算が失敗した可能性があります。

この障害は、拡張モジュールだけに発生します。これは固定モジュール上では発生しません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 影響を受けるポートに接続されたデバイスを、ファブリック インターコネクトの別の機能するポート、または別のファブリック インターコネクトに移動します。

手順 2 モジュールをいったん取り外して取り付け直し、すべてのピンがバックプレーンに正しく接触していることを確認します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

手順 3 複数回再挿入しても問題が解決しない場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、問題のあるモジュールを交換します。

TestOBFL

詳細

Severity: Minor

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、オンボード障害ロギング（OBFL）のフラッシュが失敗したために発生します。Cisco UCS Manager はこのフラッシュ コンポーネントにハードウェア障害メッセージを記録します。そのロギング機能は失われます。ただし、syslog などの他のログは影響を受けず、引き続き正常に機能できます。

この障害は、ファブリック インターコネクトの通常の動作には影響しません。障害は固定モジュール上でのみ発生する可能性があります。拡張モジュール上では発生しません。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Release Notes for Cisco UCS Manager』および『Cisco UCS Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

TestLED

詳細

Severity: Minor

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show diagnostic result module all

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager がモジュールの LED 制御にアクセスできない場合に発生します。ただし、LED 制御がモジュール上のその他の主要コンポーネントを制御する同じトランスポート メカニズムを使用するため、この障害は、他の失敗を示すことがあります。この障害は、モジュールまたはファブリック インターコネクトの曲がったピンが原因で発生する可能性があります。

この障害は、拡張モジュールだけに発生します。これは固定モジュール上では発生しません。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 影響を受けるポートに接続されたデバイスを、ファブリック インターコネクトの別の機能するポート、または別のファブリック インターコネクトに移動します。

手順 2 モジュールをいったん取り外して取り付け直し、すべてのピンがバックプレーンに正しく接触していることを確認します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

手順 3 この障害が再挿入後も解決しない場合、同じ障害が発生するかどうかを判別するために既知の良好なファブリック インターコネクトにこのモジュールを挿入します。

手順 4 問題が解決しない場合は、ダウンタイムをスケジュール設定し、問題のあるモジュールを交換します。

ファブリック インターコネクトによって発生した環境障害

次の環境障害によって、ファブリック インターコネクトは Call Home アラートを発生させます。

- 温度アラーム

- PowerSupplyFailure

- TEMPERATURE_ALARM --- センサー

- TestFAN -- ファン速度 speed が範囲外（予測 speed rpm 以上）

- 複数のファンの欠落または故障

- 1 個のファンの欠落または故障

温度アラーム

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show environment

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、影響を受けるシャーシがメジャーまたはマイナーしきい値を超え、危険なほどに高温であることを温度センサーが報告したために起こります。動作温度が下がらなかった場合、システムは、永続的な損傷を避けるために、影響を受けるシャーシをシャットダウンします。シャーシは適切なレベルに温度が回復した後、電源がオンに戻ります。

各シャーシには、動作温度を維持するために最低 7 個の機能しているファンが必要です。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 障害レポートに fan_failure_found が含まれる場合は、次の手順を実行します。

a. Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で影響を受けるファンのステータスを確認して、温度関連のアラームの原因がファン障害であるかどうかを判別します。

b. 最低 7 個のファンがシャーシに取り付けられ、正常に機能していることを確認します。

c. ファン関連の Syslog メッセージで、障害の正確な原因を確認します。たとえば、ファンが動作不能状態になっている可能性があります。

d. 問題を解決するため、故障したファンを交換します。

手順 2 障害レポートに temp_current >= maj_threshold or temp_current =< min_threshold が含まれる場合は、次の手順を実行します。

a. Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で、受け入れ可能な温度および電圧パラメータを表示し、排気口または吸気口の温度がメジャーまたはマイナーしきい値に達しているかどうか、またはどの程度超過しているかを確認します。

b. シャーシが設置されている場所が設置場所のガイドラインを満たすように、次を確認します。

– 設置場所が乾燥し、清掃され、十分に換気され、空調が整っていること。

– 空調機器が正しく機能し、0 ～ 40 ℃の周囲温度を維持していること。

– シャーシが可能な限りオープン ラックに設置されていること。閉鎖型ラックに設置しなければならない場合は、ラックの換気が十分に行われるようにしてください。

– 周囲エアーフローが正常に動作するように遮断されていないこと。エアーフローが遮断または制限されている場合、吸気が熱くなりすぎて過熱状態になります。

– シャーシの通気口の周囲の隙間が少なくとも 6 インチ（15.24 cm）あること。

– シャーシが過密なラックに設置されていない、または別の装置ラックの横に直接設置されていないこと。他の機器からの熱い排気が吸気口に入り込み、過熱状態になる可能性があります。

– ラックの下部近くにある機器によって生成される熱風が上昇して、シャーシの吸気ポートに吸い込まれないこと。温風によって、過熱状態になる可能性があります。

– 他の機器からのケーブルがシャーシのエアーフローを妨害しなこと。また、電源やカードへのアクセスの障害にならないこと。装置のメンテナンスまたはアップグレードでケーブルを不必要に切断しないように、現場交換可能なコンポーネントからケーブルを取り外します。

PowerSupplyFailure

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show environment

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、障害が影響を受ける電源装置に記録され、影響を受けるコンポーネントが 1 台の電源装置だけを使用しているために発生します。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 問題がある電源装置を、次のように確認します。

- Cisco UCS Manager CLI で、 show environment power コマンドを実行します。

- Cisco UCS Manager GUI で、[Equipment] タブのシャーシのノードの [PSUs] タブを表示します。

手順 2 電源コードが電源装置と電源に正しく接続されていることを確認します。

手順 3 ファブリック インターコネクトに 220V が供給されていることを確認します（これは、唯一のサポートされている電源構成です）。

手順 4 電源が適切に挿入され、接続されていることを確認します。

手順 5 問題が解決しない場合は、電源装置を取り外して再挿入します。

手順 6 電源のライトがまだ緑ではなく、ステータスが失敗またはシャットダウンを示し続けている場合は、問題のある電源装置を交換します。

TEMPERATURE_ALARM --- センサー

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: Yes

Cisco UCS Manager CLI: show environment

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が温度センサーにアクセスできないために発生します。その結果、Cisco UCS Manager は影響を受けるコンポーネントの温度をモニタしたり、調整したりできません。影響を受ける温度センサーとして、シャーシ、電源、またはモジュール用があります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 次のようにログを表示して、失敗したセンサーのセットを確認します。

- Cisco UCS Manager CLI で、 show logging コマンドを実行します。

- Cisco UCS Manager GUI の [Admin] タブの [Faults]、[Events]、および [Audit Log] ノードでログを表示します。

手順 2 失敗したセンサーが拡張モジュールまたは電源にある場合は、次の手順を実行します。

a. 電源またはモジュールを取り外し、もう一度挿入します。

モジュールの挿入方法については、ファブリック インターコネクトのハードウェア インストール ガイドに記載された指示に従います。

b. 複数回再挿入しても問題が続く場合は、問題のある電源装置またはモジュールを交換します。

手順 3 失敗したセンサーが固定モジュールにある場合は、シャーシの温度を調整したりモニタしたりできなくなる可能性があるため、ファブリック インターコネクトを交換します。

TestFAN -- ファン速度 speed が範囲外（予測 speed rpm 以上）

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show environment

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が遅すぎる、または速すぎる速度で動作するファンを検出したために発生します。誤動作しているファンは、シャーシの動作温度に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 ファンが予測速度で動作中の場合、ファン ブレードがブロックされていないことを確認します。

手順 2 ファンが予測速度を超えて動作している場合は、ファンをいったん取り外し、もう一度取り付けます。

複数のファンの欠落または故障

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show environment

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が複数のファンの障害を検出したために発生します。ファンの誤動作により、動作温度が高くなり、パフォーマンスに影響して、Cisco UCS Manager が影響を受けたコンポーネントをシャットダウンすることがあります。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシ ファンに障害が発生している場合は、次の手順を実行します。

a. ファン ステータスを確認します。

b. 少なくとも 7 台のファンがインストールされ、正しく機能していることを確認します。

c. ファン関連の Syslog メッセージで、障害の正確な原因を確認します。ファンが動作不能状態になっている可能性があります。

d. 問題を解決するため、故障したファンを交換します。

手順 2 電源装置のファンに障害が発生していて、電源が正常に動作している場合は、次の手順を実行します。

a. ファン ステータスを確認します。

b. 電源装置をいったん取り外して取り付け直し、ファンが動作しているかどうかを確認します。

c. 問題が解決しない場合は、電源装置を交換してください。

1 個のファンの欠落または故障

詳細

Severity: Minor

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show environment

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

この障害は通常、Cisco UCS Manager が 1 個のファンが欠落しているか故障したことを検出しために発生します。単一の欠落または誤動作しているファンは、パフォーマンスに影響しません。シャーシを動作可能にするには、少なくとも 7 個のファンが必要です。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

手順 1 シャーシ ファンに障害が発生している場合は、次の手順を実行します。

a. ファン ステータスを確認します。

b. 少なくとも 7 台のファンがインストールされ、正しく機能していることを確認します。

c. ファン関連の Syslog メッセージで、障害の正確な原因を確認します。ファンが動作不能状態になっている可能性があります。

d. 問題を解決するため、故障したファンを交換します。

手順 2 電源装置のファンに障害が発生していて、電源が正常に動作している場合は、次の手順を実行します。

a. ファン ステータスを確認します。

b. 電源装置をいったん取り外して取り付け直し、ファンが動作しているかどうかを確認します。

c. 問題が解決しない場合は、電源装置を交換してください。

syslog によって発生した障害

次の障害により Syslog は Call Home アラートを発生させます。

- 機能のライセンスがインストールされていない、評価用ライセンスである、DD HH に期限が切れる

- 機能のライセンスが HH MM に期限切れになる

- 機能のライセンスが期限切れになっている

- 機能のライセンス ファイルが見つからない

機能のライセンスがインストールされていない、評価用ライセンスである、DD HH に期限が切れる

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show logging

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

影響を受ける機能用にインストールする評価ライセンスが猶予期間で動作しています。猶予期間はログに表示される日付に期限切れになり、その時点で Cisco UCS Manager が機能をディセーブルにします。詳細については、『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide』または『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』の「Licensing」の章の指示に従います。

パフォーマンスへの影響は、影響を受ける機能が実装されているかどうかに左右されます。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次のいずれかのチャネルを通して影響を受ける機能の永久ライセンスを取得します。

- 最寄りのシスコ営業担当者にお問い合わせください。

- http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml の Ordering Tool を使用します

機能のライセンスが HH MM に期限切れになる

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show logging

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

影響を受ける機能用にインストールされた評価ライセンスが、アラートにリストされている時間数および分数内に期限切れになります。その期間を過ぎると、Cisco UCS Manager はこの機能をディセーブルにします。詳細については、『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide』または『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』の「Licensing」の章の指示に従います。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次のいずれかのチャネルを通して影響を受ける機能の永久ライセンスを取得します。

- 最寄りのシスコ営業担当者にお問い合わせください。

- http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml の Ordering Tool を使用します

機能のライセンスが期限切れになっている

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show logging

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

影響を受ける機能用にインストールされている評価ライセンスの期限が切れ、Cisco UCS Manager が機能をディセーブルにしました。詳細については、『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide』または『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』の「Licensing」の章の指示に従います。

推奨処置

この障害が発生した場合は、次のいずれかのチャネルを通して影響を受ける機能の永久ライセンスを取得します。

- 最寄りのシスコ営業担当者にお問い合わせください。

- http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml の Ordering Tool を使用します

機能のライセンス ファイルが見つからない

詳細

Severity: Major

Customer Notification: Yes

Service Request: No

Cisco UCS Manager CLI: show logging

Call Home Support: 3.0, 3.1

説明

影響を受ける機能に対して以前にインストールされたライセンスがファブリック インターコネクトの設定ストレージに見つからず、Cisco UCS Manager が機能をディセーブルにしました。この問題は、フラッシュ破損などのまれな状況で発生する可能性があります。詳細については、『Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide』または『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide』の「Licensing」の章の指示に従います。

推奨処置

この障害が発生した場合は、ライセンスのバックアップからライセンスを再インストールします。

Cisco UCS の障害と Call Home のプライオリティ レベル

Call Home は複数の Cisco 製品ラインにまたがって存在するため、独自に標準化されたプライオリティ レベルが開発されています。次の表に、基礎となる Cisco UCS の障害レベルと Call Home のプライオリティ レベルをマップする方法について説明します。

表 4-1 Cisco UCS の障害と Call Home のプライオリティ レベルのマッピング

UCS 障害

Call Home プライオリティ

SCH プライオリティ

—

(9) Catastrophic

—

—

(8) Disaster

—

—

(7) Fatal

—

(6) Critical

(6) Critical

Major

(5) Major

(5) Major

Major

(4) Minor

(4) Minor

Minor

(3) Warning

(3) Warning

Minor

—

(2) Notification

Minor

(1) Info

(1) Normal

Minor

Call Home 情報が電子メール形式で送信された場合、プライオリティ レベルおよび障害は次の場所に表示されます。

- SCH プライオリティは電子メールのサブジェクト行で送信されます。

- Call Home のプライオリティは電子メール メッセージの [Severity Level:] ヘッダーとして送信されます。

- UCS 障害情報は電子メールの本文に付加されます。

- UCS 障害の重大度は [severity=] として添付ファイル内で識別されます。

一時的な障害のトラブルシューティング

一時的な障害は、初期設定およびディスカバリの実行中、またはサーバや仮想マシンの起動時に発生する可能性があります。Cisco UCS Manager がこれらの一時的な障害を自動的にクリアするため、通常はこのような障害を無視することができます。

この章は、次の項で構成されています。

- 初期設定とディスカバリの障害

- 仮想マシンの起動時の障害

初期設定とディスカバリの障害

表 5-1 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害

障害コード

障害のメッセージ

説明

F16581

[FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:

AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ユーザ設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16745

[FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification Definition classification configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、Quality of Service の設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16725

[FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile configuration on external VM manager(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetConfigVmm:SetLocal)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM プロファイルの設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16580

[FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:

AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16724

[FSM:STAGE:RETRY:]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpConfig:SetLocal)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM マネージャの設定をプライマリ ファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16579

[FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:

sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16749

[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port configuration on B(FSM-STAGE:

sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:

UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、eth-uplink の設定をファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16749

[FSM:STAGE:RETRY:]: internal network configuration on B(FSM-STAGE:

sam:dme:SwAccessDomainDeploy:

UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、内部ネットワークの設定をファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16749

[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port configuration on B(FSM-STAGE:sam:

dme:SwFcSanBorderDeploy:

UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ファイバ チャネルのアップリンクの設定をファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16680

[FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual interface on local fabric interconnect

(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:

ローカル)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、仮想インターフェイスの設定をファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16579

[FSM:STAGE:RETRY:]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:

sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F16539

[FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:

sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:

SwConfigPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、エンドホスト モードの設定をプライマリ ファブリック インターコネクトに送信できませんでした。

F0429

Fabric Interconnect A, HA functionality not ready

シャーシのディスカバリが完了するまで、クラスタ設定を完了できません。

F0400

Chassis 1 connectivity configuration: un-acknowledged

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 つのリンクが設定されていますが、Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリンクを 1 つしか持たないシャーシを検出しました。Cisco UCS Manager はシャーシを再認識して他のリンクをアクティブにします。

F0401

IOM 1/2 (B) current connectivity does not match discovery policy: unsupported-connectivity

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 つのリンクが設定されていますが、Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリンクを 1 つしか持たないシャーシを検出しました。

そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、Cisco UCS Manager はこの障害をクリアできます。

F0440

Chassis discovery policy conflict: Link IOM 1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not configured

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 つのリンクが設定されていますが、Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリンクを 1 つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。

そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、Cisco UCS Manager はこの障害をクリアできます。

F0332

AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with Service-Unavailable

ディスカバリの実行中に、ローカル ディスク コントローラの設定時のエラーのために、サーバ アソシエーションが失敗しました。

関連するリモート呼び出しのエラー コードは 4106 です。

F0277

ether port 1 on fabric interconnect B oper state: link-up, reason: FEX not configured

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 つのリンクが設定されていますが、Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリンクを 1 つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。

F0276

ether port 4 on fabric interconnect B oper state: link-down, reason: Link failure or not-connected

最初のディスカバリを実行中に、シャーシの 1 つまたは複数のリンクがフラッピングしました。この障害は、フラッピング中にリンクがダウンしている場合に生成されます。

F0206

Adapter 1/2/1 is unreachable

ディスカバリの実行中に、サーバからアダプタ情報にアクセスできません。この障害は、情報が利用可能になるとすぐにクリアされます。

F0283

VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound Physical Interface Down

ディスカバリの実行中に Cisco UCS Manager が使用する内部 VIF に障害が発生しました。

F0367

No link between IOM port 1/1/2 and fabric interconnect A:1/2

ディスカバリ ポリシーが複数のリンク用として設定されたために、最初のディスカバリの実行中にファブリック インターコネクトでイーサネット サーバ ポートがフラッピングしました。

最初のディスカバリが 1 つのリンクで成功し、他のリンクをアクティブとしてマークできた場合、Cisco UCS Manager はこの障害をクリアします。

F0399

Current connectivity for chassis 1 does not match discovery policy: unsupported-connectivity

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 つのリンクが設定されていますが、Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリンクを 1 つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。

F16520

[FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot environment agent on server 1/2

(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBlade

Discover:PnuOSIdent)

FSM は、ディスカバリの実行中にサーバの起動前環境の識別に失敗しました。

F77960

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: Waiting for BIOS POST Completion information from IBMC(sam:dme:ComputeBladeDiscover:

BiosPostCompletion)

FSM はディスカバリの実行中にサーバからの応答を受け取らなかったため、BIOS POST が完了したという情報を待っています。

F0320

Server 1/1 (service profile: ) has an invalid FRU: mismatch-identity-unestablishable

Cisco UCS Manager は、最初のディスカバリの実行中に、サーバからの FRU を識別できませんでした。

F77959

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: unidentified-fail Code: ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error Message: Could not get Fru from 7f060101,

dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 (sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

Cisco UCS Manager は、最初のディスカバリの実行中に、サーバからの FRU を識別できませんでした。

F16406

[FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis discovery via IOM 1/2(right)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)

クラスタ環境で、Cisco UCS Manager がプライマリ ファブリック インターコネクトに接続している I/O モジュールからシャーシを検出した後に、セカンダリ ファブリック インターコネクトに接続している I/O モジュールからディスカバリを実行しています。

仮想マシンの起動時の障害

ポート プロファイルを使用して Distributed Virtual Switch に接続されているネットワーク アダプタを持つサーバで仮想マシンの電源をオンにすると、VMware vCenter の [Event] タブに次のようなイベントが表示される場合があります。

Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a port level configuration, which might be different from the dvPort group configuration.

このイベントが表示されても、無視することができます。

システム イベント ログ メッセージの概要

この章では、システム イベント ログ メッセージに関する一般情報を提供します。この項では次のトピックについて説明します。

- システム イベント ログ メッセージに関する情報

- SEL ファイル

- SEL ポリシー

システム イベント ログ メッセージに関する情報

システム イベント ログ（SEL）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。電圧の過不足、温度イベント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録されます。また、メモリ エラー、CPU エラーなどのプラットフォームのエラーも記録されます。

SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。UCSM はシステムの予防的なヘルス モニタリングのメカニズムを提供するために SEL レコードを使用します（たとえば、障害およびエラーの統計情報）。

ヒント 各サーバの SEL を表示する方法や SEL ポリシーの設定方法などの SEL の詳細については、『 Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap 』からアクセスできる Cisco UCS の設定ガイドを参照してください。

SEL ファイル

SEL ファイルのサイズは約 40KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録されません。新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があります。

SEL ポリシー

SEL ポリシーは、SEL をリモート サーバにバックアップし、必要に応じて、バックアップ操作後に SEL をクリアするように設定できます。バックアップ操作は、SEL のバックアップ ポリシーの一部としてユーザ定義の次のアクションに基づいてトリガーできます。

- SEL のログがいっぱいになった場合

- サーバ アソシエーションが変更された場合

- タイマー インターバルの有効期限が切れた場合など。

SEL のバックアップやクリアは、手動で行うこともできます。

ベースボード管理コントローラ メッセージ

ベースボード管理コントローラ（BMC）は、システム イベント ログ（SEL）に対するインターフェイスを提供します。SEL にはシステム側および他の外部インターフェイスからアクセスできます。BMC ではメッセージ ハンドラを使用して、異なるインターフェイス間でメッセージをルーティングします。また、温度および電圧など、システム ボードをモニタおよび管理します。

この項では次のトピックについて説明します。

- SEL Device

- センサー データ レコード デバイス

- イベント レシーバ デバイス

- BMC コマンド

- SEL レコードの例

SEL Device

SEL はシステム イベントの不揮発性リポジトリです。SEL のデバイスはイベント レシーバ デバイスとは別個のもので、内容を管理するコマンドを受け入れます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SEL イベントのレコード形式

- センサー初期化エージェント

SEL イベントのレコード形式

SEL のメッセージは、メッセージをトリガーした変更に関する情報が含まれる 16 バイトの文字列として記録されます。

- バイト 1 および 2 はレコード ID です。

- バイト 3 はレコード タイプです。

- バイト 4、5、6、および 7 はタイムスタンプです。

- バイト 8 および 9 はジェネレータ ID です。

- バイト 10 はイベント メッセージ形式のバージョンです。

- バイト 11 はセンサー タイプです。

- バイト 12 はセンサー番号です。

- バイト 13 はイベント ディレクトリ（アサーション/アサーション解除イベント）またはイベント タイプです。

- バイト 14、15、および 16 はイベント データ フィールドの内容へのリンクです。センサー クラスがしきい値、ディスクリート、Original Equipment Manufacturer（OEM）の設定のうちどれに関するものであるかを決定します。

センサー初期化エージェント

センサー初期化エージェントは論理デバイスではありませんが、SDR 情報の処理に固有の機能とサービスの集まりです。センサー初期化エージェントは、SDR の内容（特にセンサー データ レコードとデバイス ロケータ レコード）を直接処理します。

エージェントは、システムの起動時にセンサーおよび IPMB デバイスの初期化に SDR 情報を使用します。エージェントは、センサー データ レコードを解釈し、init required フィールドの値に従ってしきい値を threshold initialization required ビットが SDR レコードで設定されているセンサーにロードします。レコードの他のビットは、エージェントにセンサーや、センサーかイベントがディセーブル（または両方がディセーブル）の状態で起動されたデバイスをイネーブルにするように指示します。

エージェント機能は、システムの起動時および任意のシステム ハード リセット時に実行されます。BMC が初めてスタンバイ電源を受信したときにエージェント機能を実行することを推奨します。

電源管理を実装するシステムでは、システムが起動した後に、システム管理ソフトウェアで、中間設定を復元するための追加手順が必要となります。

センサー データ レコード デバイス

センサー データ レコード（SDR）デバイスはセンサー データ レコードへのインターフェイスを提供します。コマンド セットによって、センサー データ レコードを保存および取得します。SDR デバイスはセンサーを検出して設定し、アクセスするためのコマンド セットを提供します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SDR リポジトリのインターフェイス

- モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ

SDR リポジトリのインターフェイス

SDR リポジトリはプラットフォーム管理サブシステムのすべてのセンサーに対して、センサー、デバイス ロケータおよびエンティティ アソシエーション レコードを保持しています。BMC は SDR リポジトリにこのインターフェイスを提供します。センサー データ レコードは、SDR コマンドを使用してアクセスできます。

モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ

SDR リポジトリには、モーダルおよび非モーダルという 2 つの実装があります。

モーダル SDR リポジトリは、コントローラが SDR リポジトリ更新モードの場合にのみ更新されます。SDR 情報は不揮発性ストレージ デバイスに保存されます。更新中に長い書き込み処理が必要となる場合があり、他のコントローラ動作を妨げる可能性のあります。たとえば、SDR リポジトリは、管理コントローラ コードの一部を保持するフラッシュ デバイスに保存できます。モーダル SDR リポジトリ実装では、そのコードに関連付けられた機能を更新プロセス中に一時的に使用不能にすることができます。

非モーダル SDR リポジトリにはいつでもに書き込むことができます。SDR への書き込みは管理コントローラの他のコマンドの動作に影響しません。

イベント レシーバ デバイス

イベント メッセージは、重大なまたは重要なシステム管理イベントを検出すると管理コントローラに送信される特殊なメッセージです。これには、温度しきい値の超過、電圧しきい値の超過、電源障害などのイベントに関するメッセージが含まれます。イベント メッセージを生成するデバイスはイベント レシーバ デバイスにメッセージを送信することによって、システムに通知します。

イベント レシーバ デバイスからのメッセージは、システム イベント ログに直接書き込まれます。適切な Add SEL Entry コマンドは SEL デバイスに直接送信されます。

BMC コマンド

SEL、SDR、およびイベント コマンドは、これらのコマンド セットが実装されているデバイスがメッセージの内容から分離されように設計されています。デバイスは、メッセージを解釈しません。イベント レシーバ デバイスはイベント メッセージを受信し、ルーティングします。SEL デバイスは、ログ エントリを取得し、保存します。SDR デバイスは、センサー データ レコードを取得し、保存します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SEL デバイス コマンド

- SDR リポジトリ デバイス コマンド

- イベント レシーバ コマンド

SEL デバイス コマンド

以下に、使用可能な SEL デバイス コマンドを示します。

- Get SEL Info

- Get SEL Allocation Info

- Reserve SEL

- Get SEL Entry

- Add SEL Entry

- Partial Add SEL Entry

- Delete SEL Entry

- Clear SEL

- Get SEL Time

- Set SEL Time

- Get Auxiliary Log Status

- Set Auxiliary Log Status

Get SEL Info

このコマンドは、SEL のエントリ数、SEL コマンドのバージョン、および最新のエントリと削除/クリアのタイムスタンプを返します。

Get SEL Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーション ユニット数、使用可能な空き容量（アロケーション ユニット単位）、アロケーション ユニット サイズ（バイト単位）、および連続する空き領域の最大サイズ（アロケーション ユニット単位）を返します。アロケーション ユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 16 バイトのレコードが追加され、SEL のアロケーション ユニット サイズが 32 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

Reserve SEL

このコマンドは、SEL の現在のオーナーを設定し、これは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別されます。予約処理は、レコードの削除中または段階的な読み取り中に、インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMB）からのリポジトリ アクセスに対して一定の保護を提供します。

Get SEL Entry

このコマンドは、SEL からエントリを取得します。応答のレコード データ フィールドは SEL イベント レコードから 16 バイトのデータを返します。

Add SEL Entry

このコマンドは、BIOS でシステム イベント ログにレコードを追加できるようにします。通常、SEL デバイスおよびイベント レシーバ サービスは同じ管理コントローラに組み込まれます。この場合、BIOS またはシステム SMI ハンドラは、このコマンドを使用するのではなく、イベント メッセージをフォーマットし、SEL デバイスに送信することにより、各自のイベントを SEL に追加します。

Partial Add SEL Entry

このコマンドは、Add SEL Entry の 1 つのバージョンです。レコードが段階的に SEL に追加されるようにします。このコマンドの前に、Reserve SEL コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

Delete SEL Entry

このコマンドは、SEL の指定されたエントリを削除します。

Clear SEL

このコマンドは、SEL の内容を消去します。このプロセスは、ストレージ デバイスのタイプに基づいて、数秒かかることがあります。消去のステータスも表示されます。

Get SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する時刻を SEL デバイスから返します。

Set SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する SEL デバイスの時刻設定を初期化します。

Get Auxiliary Log Status

このコマンドは、リモート ソフトウェアで新しい情報がマシン チェック アーキテクチャ（MCA）ログに追加されたかどうかを認識できるようにします。MCA ログは Intel Itanium ベースのコンピュータ システムに実装できるストレージ エリアで、システム ファームウェアから実行されている MCA ハンドラからの情報を保持します。

Set Auxiliary Log Status

このコマンドは、システム ソフトウェアまたはファームウェアによって、Get Auxiliary Log Status コマンドから返されたステータスを設定するために使用できます。一部の実装では、このステータスを設定するために独自のメカニズムが使用されることがあります。その場合、Get Auxiliary Log Status コマンドが提供されても、このコマンドが提供されない可能性があります。

SDR リポジトリ デバイス コマンド

次のコマンドは、SDR リポジトリ デバイスの動作を制御します。

- Get SDR Repository Info

- Get SDR Repository Allocation Info

- Reserve SDR Repository

- Get SDR

- Add SDR

- Partial Add SDR

- Delete SDR

- Clear SDR Repository

- Get SDR Repository Time

- Set SDR Repository Time

- Enter SDR Repository Update Mode

- Exit SDR Repository Update Mode

- Run Initialization Agent

Get SDR Repository Info

このコマンドは、SDR リポジトリの SDR コマンドのバージョンを返します。また、最後 add、delete、または clear コマンドのタイムスタンプを返します。

Get SDR Repository Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーション ユニット数、使用可能な空き容量（アロケーション ユニット単位）、アロケーション ユニット サイズ（バイト単位）、および連続する空き領域の最大サイズ（アロケーション ユニット単位）を返します。アロケーション ユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 20 バイトのレコードが追加され、SDR リポジトリのアロケーション ユニット サイズが 16 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

Reserve SDR Repository

このコマンドは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別される、リポジトリの現在のオーナーを設定します。予約処理は、レコードが削除されるか、段階的に読み取られる場合、IPMB からのリポジトリ アクセス時に一定の保護を提供します。

Get SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを返します。コマンドは、レコードの選択した部分を取得できるバイト範囲の指定も受け入れます（差分読み取り）。まず、Reserve SDR Repository コマンドを 0000h 以外のオフセットへの差分読み取り用に発行する必要があります（他の SDR リポジトリ コマンドを送信する前に、Get SDR Repository Info コマンドを使用して、SDR リポジトリのバージョンを確認する必要があります。コマンド形式と動作はバージョン間で異なる場合があります）。

Add SDR

このコマンドは、SDR リポジトリに指定されたセンサー レコードを追加し、そのレコード ID を返します。要求で渡されるデータには、すべての SDR データを含める必要があります。

Partial Add SDR

このコマンドは、Add SDR の 1 つのバージョンで、レコードを段階的にリポジトリに追加できるようにします。このコマンドの前に、Reserve SDR Repository コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

Delete SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを削除します。要求元 ID と予約 ID も SDR リポジトリのオーナーと一致している必要があります。

Clear SDR Repository

このコマンドは、SDR リポジトリからすべてのレコードをクリアし、SDR リポジトリ サブシステムを再初期化します。要求元 ID と予約 ID 情報が SDR リポジトリの現在のオーナーと一致している必要があります。このコマンドをユーティリティおよびシステム管理ソフトウェア内で使用しないことを推奨します。

Get SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する時間設定を SDR リポジトリ デバイスから返します。

Set SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する SDR リポジトリ デバイス内の時間設定を初期化します。

Enter SDR Repository Update Mode

このコマンドは、通常コマンドのサブセットを実行できるモードを開始します。使用できるコマンドは、Get Device ID、Get SDR、Add SDR、Partial Add SDR、および Clear SDR Repository です。

Exit SDR Repository Update Mode

このコマンドは、SDR リポジトリの更新モードを終了し、すべてのコマンドの通常の使用を復元します。

Run Initialization Agent

このコマンドにより、初期化エージェントを実行し、エージェントのステータスをチェックできます。

イベント レシーバ コマンド

次のコマンドは、イベント レシーバ デバイスで実行できます。

- Set Event Receiver

- Get Event Receiver

- Platform Event Message

Set Event Receiver

これは、コントローラにイベント メッセージの送信先を伝えるグローバル コマンドです。イベント レシーバのスレーブ アドレスおよび LUN を指定する必要があります。イベント レシーバのスレーブ アドレスの値 FFh は、イベント メッセージの生成をディセーブルにします。

Get Event Receiver

これは、イベント レシーバのスレーブ アドレスおよび LUN の現在の設定を取得するグローバル コマンドです。

Platform Event Message

このコマンドは、BMC に対する、コマンドに含まれるイベント データの処理要求です。データは、SEL に記録されます。

SEL レコードの例

SEL リポジトリに報告される例を次に示します。raw レコードには 16 バイトが含まれ、レコードは例で 16 進値として表示されています。矢印の後にデータの変換があります。| パイプは、変換を読みやすくするための区切り記号です。

この項では次のトピックについて説明します。

- デバイス存在の変化

- LED 色の変化

- 電圧変化

- 温度変化

デバイス存在の変化

これらは存在アサーションの例です。これは、ブートアップ プロセスを示しています。

54 01 02 3c 0c 00 00 01 00 04 12 83 6f 01 ff 00 ------------> 154 | 01/01/1970 00:52:12 | BIOS | System Event #0x83 | OEM System Boot Event | | Asserted

55 01 02 3d 0c 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff ------------> 155 | 01/01/1970 00:52:13 | BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted

56 01 02 54 0c 00 00 20 00 04 25 52 08 00 ff ff ------------> 156 | 01/01/1970 00:52:36 | BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Absent | Asserted

57 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 41 08 01 ff ff ------------> 157 | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence MEZZ_PRS #0x41 | Device Present | Asserted

58 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 43 08 00 ff ff ------------> 158 | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence HDD1_PRS #0x43 | Device Absent | Asserted

59 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 45 08 01 ff ff ------------> 159 | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence P1_PRESENT #0x45 | Device Present | Asserted

5a 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 47 08 00 ff ff ------------> 15a | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence DDR3_P2_D2_PRS #0x47 | Device Absent | Asserted

5b 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 49 08 00 ff ff ------------> 15b | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence DDR3_P2_E2_PRS #0x49 | Device Absent | Asserted

5c 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 4b 08 00 ff ff ------------> 15c | 01/01/1970 00:00:37 | BMC | Entity presence DDR3_P2_F2_PRS #0x4b | Device Absent | Asserted

5d 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4d 08 00 ff ff ------------> 15d | 01/01/1970 00:00:38 | BMC | Entity presence DDR3_P1_A2_PRS #0x4d | Device Absent | Asserted

5e 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4f 08 00 ff ff ------------> 15e | 01/01/1970 00:00:38 | BMC | Entity presence DDR3_P1_B2_PRS #0x4f | Device Absent | Asserted

5f 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 51 08 00 ff ff ------------> 15f | 01/01/1970 00:00:38 | BMC | Entity presence DDR3_P1_C2_PRS #0x51 | Device Absent | Asserted

60 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff ------------> 160 | 01/01/1970 00:00:38 | BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted

LED 色の変化

これらは、SEL リポジトリに書き込まれる LED カラーの変化の例です。

34 05 02 2f 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 00 04 10 ------------> 534 | 01/01/1970 00:00:47 | BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED is off | Asserted

35 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 07 04 10 ------------> 535 | 01/01/1970 00:00:48 | BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED color is red | Asserted

36 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 00 04 10 ------------> 536 | 01/01/1970 00:00:48 | BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED is off | Asserted

37 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 04 04 10 ------------> 537 | 01/01/1970 00:00:49 | BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED color is green | Asserted

38 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 00 04 10 ------------> 538 | 01/01/1970 00:00:49 | BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED is off | Asserted

39 05 02 32 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 05 04 10 ------------> 539 | 01/01/1970 00:00:50 | BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED color is amber | Asserted

電圧変化

これらは、電圧のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

7b 09 02 3d 19 00 00 20 00 04 02 00 01 52 b5 b7 ------------> 97b | 01/01/1970 01:47:41 | BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Asserted | Reading 2.39 < Threshold 2.42 Volts

8d 09 02 5b 19 00 00 20 00 04 02 00 81 52 bc b7 ------------> 98d | 01/01/1970 01:48:11 | BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Deasserted | Reading 2.48 > Threshold 2.42 Volts

温度変化

これらは、温度のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

00 02 02 2b 00 00 00 20 00 04 19 18 05 00 ff ff ------------> 200 | 01/01/1970 00:00:43 | BMC | Chip Set IOH_THERMTRIP_N #0x18 | Limit Not Exceeded | Asserted

12 02 02 31 00 00 00 20 00 04 07 19 05 00 ff ff ------------> 212 | 01/01/1970 00:00:49 | BMC | Processor P2_THERMTRIP_N #0x19 | Limit Not Exceeded | Asserted

13 02 02 32 00 00 00 20 00 04 07 1a 05 00 ff ff ------------> 213 | 01/01/1970 00:00:50 | BMC | Processor P1_THERMTRIP_N #0x1a | Limit Not Exceeded | Asserted

BIOS メッセージ

この章では、BIOS のシスコ バージョンに存在する BIOS メッセージに関する情報を提供します。

- POST エラー メッセージおよび処理

- BIOS メッセージの重大度

- BIOS メッセージのフォーマット

- BIOS メッセージとコード

- Cisco BIOS メッセージとコード

POST エラー メッセージおよび処理

BIOS はシステム イベント ログ（SEL）と UCS Manager に現在のブート進捗コードを出力します。進捗コードは 32 ビット量にオプション データを加えたものになります。32 ビットには、クラス、サブクラス、および動作情報が含まれます。クラスおよびサブクラス フィールドが初期化されるハードウェアのタイプを示します。動作フィールドは特定の初期化アクティビティを表します。

進捗コードの表示にデータ ビットを使用できるかどうかに基づいて、進捗コードをデータ幅に収まるようにカスタマイズできます。データ ビットが高いほど、進捗ポートで送信できる情報の量が多くなります。進捗コードは、システム BIOS またはオプションの ROM から報告されることがあります。

BIOS メッセージの重大度

BIOS メッセージには、次の重大度があります。

- Minor：システムは低下状態でブートし続けます。ユーザは、ユニットを交換する場合があります。BIOS 設定の [POST Error Pause] オプション設定は、このエラーには影響しません。

- Major：BIOS 設定の [POST Error Pause] オプション設定は、エラー マネージャが即時対処方法を採ることをユーザに許可できるようにシステムを一時停止するか、またはシステムがブート処理を続けるかを決定します。

（注） 「0048 Password check failed」メッセージが表示された場合、システムは停止し、次のリセットまたはリブート後に、画面にエラー コードが表示されます。

- Fatal：システムは空の画面に次のテキストを表示してポスト中に停止します。「Unrecoverable fatal error found. System will not boot until the error is resolved, Press <F2> to enter setup」BIOS 設定の [POST Error Pause] オプション設定は、このクラスのエラーには影響しません。

F2 キーがキーボードで押されたときに、画面にエラー メッセージが表示され、エラーはエラー コードとともに SEL に記録されます。システムはエラーが解決しない場合、起動できません。障害のある部品を交換し、システムを再起動する必要があります。

BIOS メッセージのフォーマット

表 8-1 に、BIOS メッセージで使用されるフォーマットを示します。

表 8-1 エラー メッセージのフォーマット

Generator ID

センサー タイプ コード

センサー番号

タイプ コード

イベント データ 1

イベント データ 2

イベント データ 3

33h

（BIOS POST）

0Fh

（システム ファームウェアの経過表示）

0Fh

（システム ファームウェアの経過表示）

6Fh

（センサー固有オフセット）

A0h

（データ 2 とデータ 3 の OEM コード）

xxh

（POST エラー コードの下位バイト）

xxh

（POST エラー コードの上位バイト）

BIOS メッセージとコード

表 8-2 に、ベースラインの Intel BIOS から送信され、BIOS のシスコ バージョンに存在するメッセージを示します。

表 8-2 BIOS メッセージとコードのリスト

エラー コード

重大度

エラー メッセージ

考えられる必要な対応

9687

Fatal

DXE core component encountered a illegal software state error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

8565

Major

DIMM_C2 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_C2 を交換します。

8567

Major

DIMM_D2 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_D2 を交換します。

85A2

Major

DIMM_B1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_B1 を交換します。

85AB

Major

DIMM_F2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_F2 を交換します。

9000

Major

Unspecified processor component has encountered a non-specific error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xB6A3

Major

DXE boot services driver unrecognized.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8604

Minor

Chipset reclaim of noncritical variables complete.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9223

Minor

Keyboard component was not detected.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9266

Minor

Local console component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9286

Minor

Remote console component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

94C6

Minor

LPC component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

95A7

Minor

PCI component encountered a read error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9609

Minor

Unspecified software component encountered a start error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xA028

Minor

Processor component encountered a high-voltage error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xA501

Minor

ATA/ATPI ATA SMART is disabled.

イネーブルにします。

0192

Fatal

Processor 0x cache size mismatch detected.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0194

Fatal

Processor 0x family mismatch detected.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0196

Fatal

Processor 0x model mismatch.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0197

Fatal

Processor 0x speeds mismatched.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0198

Fatal

Processor 0x family is not supported.

障害のある部分を交換し、再起動します。

9667

Fatal

PEI module component encountered an illegal software state error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

96A7

Fatal

DXE boot services driver component encountered an illegal software state error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

96E7

Fatal

SMM driver component encountered an illegal software state error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0xA421

Fatal

PCI component encountered a SERR error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0xA5A1

Fatal

PCI Express component encountered a SERR error.

障害のある部分を交換し、再起動します。

0012

Major

CMOS date / time not set.

時刻と日付を設定します。

0048

Major

Password check failed.

ユーザ パスワードを確認します。再起動します。失敗した場合は、管理者パスワードを適用します。必要に応じて交換します。

0113

Major

Fixed media SAS RAID firmware cannot run properly.

ファームウェアを更新します。再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0140

Major

PCI component encountered a PERR error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0141

Major

PCI resource conflict.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0146

Major

PCI out of resources error.

リソース割り当てを確認します。不要なリソースを削除します。再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0195

Major

Processor 0x Intel QPI speed mismatch.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

019F

Major

Processor and chipset stepping configuration is unsupported.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

5220

Major

CMOS/NVRAM configuration cleared

設定をリセットします。再起動します。障害が発生する場合は交換します。

5221

Major

Passwords cleared by jumper.

パスワードをリセットします。再起動します。障害が発生する場合は交換します。

5224

Major

Password clear jumper is set.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8160

Major

Processor 01 unable to apply microcode update.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8161

Major

Processor 02 unable to apply microcode update.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8190

Major

Watchdog timer failed on last boot.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8198

Major

OS boot watchdog timer failure.

タイマーをリセットします。障害が発生する場合は交換します。

8300

Major

Baseboard management controller failed self test.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

84F2

Major

Baseboard management controller failed to respond.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

84F3

Major

Baseboard management controller in update mode.

更新の完了後、再起動します。

84F4

Major

Sensor data record empty.

ファイルを確認します。存在しない場合、再起動します。

8500

Major

Memory component could not be configured in the selected RAS mode.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8501

Major

DIMM population error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8502

Major

CLTT configuration failure error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8520

Major

DIMM_A1 failed self test (BIST).

DIMM_A1 を交換します。

8521

Major

DIMM_A2 failed self test (BIST).

DIMM_A2 を交換します。

8522

Major

DIMM_B1 failed self test (BIST).

DIMM_B1 を交換します。

8523

Major

DIMM_B2 failed self test (BIST).

DIMM_B2 を交換します。

8524

Major

DIMM_C1 failed self test (BIST).

DIMM_C1 を交換します。

8525

Major

DIMM_C2 failed self test (BIST).

DIMM_C2 を交換します。

8526

Major

DIMM_D1 failed self test (BIST).

DIMM_D1 を交換します。

8527

Major

DIMM_D2 failed self test (BIST).

DIMM_D2 を交換します。

8528

Major

DIMM_E1 failed self test (BIST).

DIMM_E1 を交換します

8562

Major

DIMM_B1 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_B1 を交換します

8563

Major

DIMM_B2 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_B2 を交換します。

8564

Major

DIMM_C1 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_C1 を交換します。

8566

Major

DIMM_D1 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_D1 を交換します。

8568

Major

DIMM_E1 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_E1 を交換します。

8569

Major

DIMM_E2 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_E2 を交換します。

856A

Major

DIMM_F1 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_F1 を交換します。

856B

Major

DIMM_F2 component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

DIMM_F2 を交換します。

85A0

Major

DIMM_A1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_A1 を交換します。

85A1

Major

DIMM_A2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_A2 を交換します。

85A3

Major

DIMM_B2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_B2 を交換します。

85A4

Major

DIMM_C1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_C1 を交換します。

85A5

Major

DIMM_C2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_C2 を交換します。

85A6

Major

DIMM_D1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_D1 を交換します。

85A7

Major

DIMM_D2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_D2 を交換します。

85A8

Major

DIMM_E1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_E1 を交換します。

85A9

Major

DIMM_E2 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_E2 を交換します。

85AA

Major

DIMM_F1 uncorrectable ECC error encountered.

DIMM_F1 を交換します。

92A3

Major

Serial port component was not detected.

コンポーネントがある場合は再起動します。障害が発生する場合は交換します。コンポーネントがない場合は追加します。

92A9

Major

Serial port component encountered a resource conflict error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

94C9

Major

LPC component encountered a resource conflict error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xA022

Major

Processor component encountered a mismatch error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xA5A4

Major

PCI Express IBIST error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0108

Minor

Keyboard component encountered a locked error.

キーボードのロックを解除します。

0109

Minor

Keyboard component encountered a stuck key error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0193

Minor

Processor 0x stepping mismatch.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

8180

Minor

Processor 0x microcode update not found.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

84FF

Minor

System event log full.

イベント ログをエクスポートし、ファイルを削除します。

9226

Minor

Keyboard component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9243

Minor

Mouse component was not detected.

再起動します。

9246

Minor

Mouse component encountered a controller error.

再起動します。

9268

Minor

Local uonsole component encountered an output error.

再起動します。

9269

Minor

Local uonsole component encountered a resource conflict error.

再起動します。

9287

Minor

Remote uonsole component encountered an input error.

再起動します。

9288

Minor

Remote uonsole component encountered an output error.

再起動します。

92C6

Minor

Serial port controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

92C7

Minor

Serial port component encountered an input error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

92C8

Minor

Serial port component encountered an output error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9506

Minor

ATA/ATPI component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

95A6

Minor

PCI component encountered a controller error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

95A8

Minor

PCI component encountered a write error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

9641

Minor

PEI Core component encountered a load error.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

96AB

Minor

DXE boot services driver component encountered invalid configuration.

再起動します。障害が発生する場合は交換します。

0xA000

Minor

TPM device not detected.

TPM デバイスを追加します。それ以外の場合は交換します。

0xA001

Minor

TPM device missing or not responding.

TPM デバイスを必要に応じて追加します。それ以外の場合は交換します。

0xA002

Minor

TPM device failure.

TPM デバイスを交換します。

0xA003

Minor

TPM device failed self test.

TPM デバイスを交換します。

0xA027

Minor

Processor component encountered a low-voltage error.

続行しますが、モニタします。他のエラーが表示される場合は、交換します。

0xA500

Minor

ATA/ATPI ATA bus SMART not supported.

追加してから再起動します。再び障害が発生する場合は交換します。

0xA5A0

Minor

PCI Express component encountered a PERR error.

再起動します。再び障害が発生する場合は交換します。

0xA6A0

Minor

DXE boot services driver Not enough memory available to shadow a legacy option ROM.

シャドウ メモリが不要な場合は続行します。それ以外の場合は、不要なオプションを削除してメモリを解放します。

Cisco BIOS メッセージとコード

表 8-3 に、Cisco BIOS に固有の追加メッセージを示します。

表 8-3 Cisco BIOS に固有の追加メッセージ。

コード

重大度

メッセージ

追加/変更

アクション

E000

Major

Memory RAS mirror fail.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E001

Major

Memory RAS spare fail.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E00A

Major

Memory BMC SPD read fail.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E1xx

Major

DIMM xx disabled.

854x から変更。

障害のある DIMM を交換し、DIMM の設定が有効であることを確認します

E2xx

Major

DIMM xx component encountered a Serial Presence Detection (SPD) fail error.

856x から変更。

障害の発生した DIMM を交換します。

E3xx

Major

DIMM xx encountered a mismatch error.

追加。

一致しない DIMM を交換します。

E4xx

Major

DIMM xx failed self test (BIST).

852x から変更。

障害の発生した DIMM を交換します。

E500

Major

Memory-other DIMM failed.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E600

Major

Memory-invalid population.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E700

Major

Memory-mismatch population.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E800

Major

Memory-SPD error.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

E900

Major

Memory-platform specific.

追加。

障害の発生した DIMM を交換します。

D000

Fatal（ブレードがブートしない）

Unsupported SPI flash.

追加。

ブレードの製造時に誤った SPI フラッシュ部品が使用されています。ブレードを返品許可（RMA）します。

Cisco UCS リリース 3.1(3) 障害およびエラー メッセージ リファレンス ガイド

2017 年 5 月 24 日

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco UCS リリース 3.1(3) 障害およびエラー メッセージ リファレンス ガイド

© 2013—2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.