Chapter1. Cisco IP DECT6800シリーズ

- Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

- 新規および変更情報

- Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

- ネットワークに110 リピーターをセットアップする

- ベースステーションアカウント

- ネットワーク輻輳時のシステムの動作

- 停電

- 用語の違い

- サポートされる文字

- Cisco IP DECT6800シリーズ マニュアル

Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

Cisco IP DECT6800シリーズは、中小規模の企業向けに設計されています。シリーズは次のように構成されています。

- Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション

- Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション

- Cisco IP DECT 110 リピータ

- Cisco IP DECT Phone 6823 ハンドセット

- Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット

- Cisco IP DECT 電話 6825 ルートパターン

ベースステーションとリピータは同じように見えます。ただし、それぞれの機能は異なります。

（注）

このドキュメントでは、Cisco IP DECT6800シリーズ の内容のみ取り上げます。このシリーズは、Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 とは異なります。Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話 の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html を参照してください。

Cisco IP DECT Phone 6823 ハンドセット、Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット、Cisco IP DECT 電話 6825 ルートパターン、Cisco IP DECT 110 リピータ、Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション、および Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション

オレンジ色 Cisco IP DECT 電話 6825 ルートパターンは IP65-rated です。IP65 とは、ハンドセットがほこり止めで、ノズルからの水に対して防御されていることを意味します。このオレンジ色によって、ハンドセットが見つけやすくなります。

次の表に、Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセットとCisco IP DECT Phone 6823 ハンドセットの主な違いを示します。

機能

Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット

Cisco IP DECT Phone 6823 ハンドセット

画面

ディスプレイ: 2 インチ

解像度: 240 x 320 ピクセル

ディスプレイ: 1.7 インチ

解像度: 128 x 160 ピクセル

緊急用押しボタン

現在

参加者不在

Bluetooth

サポートされる

サポート対象外

クレードルへの充電

USB ポートと LED

USB ポートまたは LED がありません

ハンドセットは、デジタルエンハンストコードレス通信（DECT）を使用してベースステーションと通信します。ベースステーションは、呼制御機能のために呼制御システムと通信します。

これらの設定では、次のようにシステムをセットアップできます。

- Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション1 つ、110 リピーターは最大 6 個

- Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション 1 つ、110 リピーターは最大 3 個。

複数のベースステーションは、より大きなオフィス空間のために無線カバレッジを拡張する。

各Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーションベースステーションで最大 30 個のハンドセットを設定できます。各110 シングルセルベースステーションベースステーションで最大 20 個のハンドセットを設定できます。ベースステーションでアクティブになっているコールの数は制限されています。詳細については、インストール要件 を参照してください。

このドキュメントでは、システムのインストール、構成、および管理について説明します。ハンドセットの使用方法については、Cisco IP DECT6800シリーズ ユーザ ガイドを参照してください。

次の表に、このドキュメントで使用されている一般的な用語とその意味を示します。

用語

用語

意味

ハンドセットまたは電話

6823 ハンドセット

6825 ハンドセット

6825高耐久ハンドセット

ベース ステーション

110 シングルセルベースステーション

210 マルチセルベースステーション

リピーター

110 リピーター

システム

顧客サイトにおけるハンドセット、リピータ、ベースステーションのセットです。

（注）

すべての機能がシステムでサポートされているわけではありません。サポートされている機能については、サービスプロバイダーに問い合わせてください。

- ベース ステーションとリピーターの ID

ベース ステーションとリピーターの ID

Cisco IP DECT6800シリーズデバイスの上部に表示されている記号を使用してデバイスを識別できます。

デバイス

記号

110 シングルセルベースステーション

210 マルチセルベースステーション

110 リピーター

ベースステーションとリピーターを次の方法で識別することもできます。

- デバイスの背面にあるプロダクト ID ラベル。

- リピーターには LAN ポートがありません。

新規および変更情報

- ファームウェアリース 4.8 の新機能

- ファームウェアリース 4.7 の新機能

- ファームウェア リリース V460 の新規および変更情報

ファームウェアリース 4.8 の新機能

機能

新しいまたは変更されたコンテンツ

110 シングルセルベースステーション

新しいセクション: ベース ステーションとリピーターの ID

更新されたセクション

- Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

- Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

- インストール要件

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

- ベースステーションの国を設定する

- 追加のベースステーションを追加して、マルチセル ネットワーク（ワークフロー）を作成、

- ハンドセット画面に「検索中」と表示される。

- 自動設定

- ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

110 リピーター

新しいセクション:

- ベース ステーションとリピーターの ID

- ネットワークに110 リピーターをセットアップする

- リピーターパッケージの内容

- リピーターの追加

- リピーター Web ページのフィールド

- リピーターのインストール問題

110 リピーター

更新されたセクション

- Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

- Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

- インストール要件

- ベースステーションをインストールする

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

- 内線番号 Web ページのフィールド

- [Streaming Statistics（ストリームの統計）] Web ページのフィールド

- 診断 Web ページのフィールド

- のサイト調査を実施する

- ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

- ハンドセットのインストールに関する問題

6823 ハンドセット

更新されたセクション

- Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

- インストール要件

- 充電クレードルをセットアップする

- アラームの設定

- ファームウェアアップデート Web ページのフィールド

- システムのアップグレード

- ハンドセットの仕様

ハンドセットへのコード追加へのアクセス

更新されたセクション

- ユーザにハンドセットを割り当てる

- ハンドセットの登録を開始する

- ハンドセットをベースステーションに設定します。

- カントリーウェブページのフィールド

証明書時間検証の機能拡張

更新されたセクション ベースステーションの国を設定する

ページング

新しいセクション:

- ページングの設定

- 管理設定 Web ページのフィールドの複数のページング グループ パラメータ表

- コールプログレストーン Web ページのフィールドのページトーンフィールド

パスワードの強化

新しいセクション:

- パスワードルールの設定 を選択します。

- セキュリティ Web ページのフィールドのWeb パスワード制約セクションフィールド表

マルチセル プロビジョニングの機能拡張

更新されたセクション 自動設定

メディアのセキュリティ

新しいセクション: メディア セキュリティのセットアップ

更新されたセクション

- セキュリティ

- サーバ Web ページのフィールドのセキュア RTP、新しいフィールドのメディアセキュリティ と TLS 専用のメディアセキュリティフィールド

共有コールの機能拡張

拡張 Web ページのフィールドの追加または編集の新しいフィールド、ブロードワークスビジーランプフィールドリスト URI

ベースステーションへの一時ハンドセットの追加

新しいセクション:

- ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

- 短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

- ベースステーションへの一時ハンドセットの追加

- 管理設定 Web ページのフィールドのプロミスカス モード セクション フィールド表

UI の機能拡張

内線番号 Web ページのフィールドの新しいフィールド、ステータスと拡張機能

トラブルシューティングの変更

新しいセクション: ハンドセットを登録できない

一般的な変更

でハンドセットパッケージの詳細追加 ハンドセットのパッケージの内容

でデフォルトパスワードの更新 ユーザ Web ページにサインインする

で静的 IP 詳細の追加 ネットワークの設定

でローカルテキストフォルダの詳細追加 セントラルディレクトリの設定

でアラームサーバ設定に関する情報の追加 アラームの設定

でマルチセル システムの前提条件の追加 プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定

でヘッドセットのサポート情報の更新 音質

さまざまな Web ページのフィールド表における説明の詳細追加

自動再同期の値の追加管理設定 Web ページのフィールド

ベースステーションをアップグレードするとハンドセットをアップグレードするでの LED パターンとアップグレード 時間の追加

新しいトラブルシューティング手順 充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続ける

ファームウェアリース 4.7 の新機能

このリリースから開始します。

- リリース番号のスキームは、標準の Cisco リリース番号に準拠するように変更されます。内部的には、前の番号のスキームが表示されます。ファームウェアリリース 4.7 およびファームウェアリリース V470 B6 は同じファームウェアリリースです。

- リリースに関連するすべてのドキュメントの更新が明確にマークされています。たとえば、新しいフィールドが追加されたり、フィールドが削除されたりすると、その変更のタイプと、その変更が適用されるリリースの情報がドキュメントに示されます。

機能

新規または変更情報

210 マルチセルベースステーション

Cisco IP DECT 6800 シリーズの概要

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

インストール要件

ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

ハンドセットをアップグレードする

ハンドセットの仕様

DNS NAPTR サポート

SIP トランスポートフィールドの情報をサーバ Web ページのフィールドに追加します。

Opus コーデック サポート

サーバ Web ページのフィールドのコーデック優先度フィールドに OPUS を追加します。

UI の機能拡張

Extensions Web ページとそのサブページが変更されています。これには、次のコンテンツが影響します。

- 内線番号 Web ページのフィールド

前のセクションはこちらファームウェアリリース V450 および V460 の拡張機能 Web ページのフィールドを参照してください。

- ターミナル Web ページのフィールド

前のセクションはこちらを参照してください。 ファームウェアリリース V450 およびV460 の端末 Web ページのフィールド

- 拡張 Web ページのフィールドの追加または編集

内線番号 Web ページのフィールドの内線情報、端末の位置、電池残量、RSSI 、および 計測時間 [mm:ss] フィールドを追加します。

拡張 Web ページのフィールドの追加または編集の認証ユーザ名 、認証パスワード 、XSI ユーザ名 と XSI パスワード フィールドの最大長を追加します。

フェールオーバー再接続時間をネットワーク設定 Web ページのフィールドに追加します。

緊急コール、緊急コールのためのコールドロップ、緊急コールの拒否フィールドを[Streaming Statistics（ストリームの統計）] Web ページのフィールドのコール表示に追加します。

一部のフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 の Web ページに表示されなくなりました。これらは削除済みとしてマークされています。

一般的な変更

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定するに更新して、タスクを並べ替えます。

ベースステーションの国を設定するの国に関する情報についての説明。

のサイト調査を実施する 書き換えられました。

新しいトラブルシューティング手順 ハンドセットがオンにならない および ハンドセットがオンのままにならない

ファームウェア リリース V460 の新規および変更情報

機能

新規または更新されたセクション

ベースステーションの Web ページの機能強化

新しい ベースステーションアカウント

新しい ユーザ Web ページにサインインする

ベースステーション Web ページを更新

内線番号 Web ページのフィールドを更新

ターミナル Web ページのフィールドを更新

サーバ Web ページのフィールドを更新

管理設定 Web ページのフィールドを更新

中央ディレクトリ Web ページのフィールドを更新

[Generic Statistics（ジェネリックの統計）] Web ページのフィールドを更新

Broadsoft ディレクトリ

中央ディレクトリ Web ページのフィールドを更新

CDP のサポート

ネットワーク設定 Web ページのフィールドとネットワーク プロトコルが更新されました

ハンドセットの設定済み機能の拡張

ハンドセットが登録されない (自動設定)を更新

PCAP ログ

診断 Web ページのフィールドを更新

新規タスク（New task） PCAP ログの生成

一般的な変更

新しいタスク:

- ハンドセットに 2 番目の回線を追加する

- ハンドセット間の回線の共有

- ハンドセットが登録されない (自動設定)

- ハンドセットが登録されない (手動設定)

- ベースステーションの LED が赤色に点滅し、ハンドセットが "SIP Reg" メッセージを表示しない

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

次のワークフローを使用して、お使いのシステムで110 シングルセルベースステーションまたは210 マルチセルベースステーションのセットアップをガイドします。

（注）

このワークフローは、単一ベースのシステム用に設計されています。210 マルチセルベースステーションを追加する必要がある場合は、追加のベースステーションに追加の知識が必要です。

インストールには、次の 2 つの方法があります。

- 自動: このシナリオでは、ベースステーションとハンドセットはサービスプロバイダーによって事前設定されます。

- 手動: このシナリオでは、ベースステーションとハンドセットを、管理 Web ページで設定する必要があります。サービスプロバイダーは、コール制御サービスと通信するための情報をシステムに提供する必要があります。

このワークフローを完了すると、ディレクトリ、セキュリティ、およびその他の機能を設定できます。詳細については、電話の管理 を参照してください。

手順

ステップ 1

インストール要件

システム インストレーションの準備。

ステップ 2

ベースステーションをインストールする

ベースステーションとネットワークが通信できることを確認します。システムが自動構成を使用する場合、システムは自動的に構成をダウンロードします。

ステップ 3

のサイト調査を実施する

計画的な場所にベースステーションを一時的に配置し、ハードウェアを永続的に設置する前に、設置範囲に適していることを確認します。

ステップ 4

次の作業のいずれかを実行します。

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

取り付け位置に、ベースステーションを取り付けます。

ステップ 5

管理 Web ページにログインする

ブラウザからベースステーションの Web ページに接続します。

ステップ 6

ベース ステーションを設定します。

（手動設定のみ）呼処理のために SIP サーバと通信するようにベースステーションを設定します。

ステップ 7

ベースステーションの国を設定する

（手動設定のみ）ベースステーションの国と時間を設定します。国は着信音とインバンド・トーンを決定します。また、時間の設定にも役立ちます。時刻は、ハンドセットとベースステーションのログファイルに表示されます。

ステップ 8

ネットワークの設定

（手動設定のみ）電話をかけることができるようにネットワークを設定します。

ステップ 9

ベースステーションにハンドセットを追加する

（手動設定のみ）ベースステーションにハンドセットを設定します。1 つのハンドセットまたは複数のハンドセットを設定できます。

ステップ 10

ユーザにハンドセットを割り当てる

（手動設定のみ）複数ハンドセットの設定シナリオでは、ハンドセットを特定のユーザに割り当てます。

ステップ 11

ハンドセットの登録を開始する

ハンドセットが登録して通信ループを完了できるようにベースステーションを準備する。

ステップ 12

ハンドセットをベースステーションに設定します。

ハンドセットとベースステーションの間の通信を設定します。

ステップ 13

システム設定の確認

電話をかけることができることを確認してください。

ステップ 14

（任意） のサイト調査を実施する

ハンドセットと通信するためにベースステーションが正しく配置されていることを確認してください。

ステップ 15

（任意） システム設定のバックアップ

バックアップを実行して設定を保存します。

次のタスク

110 リピーターを設定する必要がある場合は 、ネットワークに110 リピーターをセットアップするに移動します。

関連コンセプト

手動設定

自動設定

ネットワークに110 リピーターをセットアップする

次のワークフローを使用して、110 リピーターを110 シングルセルベースステーションと連携するようにを設定します。

（注）

リピーターの追加で指示されるまで、リピーターを電源に接続しないでください。

始める前に

ベースステーションがインストールされていて、アクティブになっている必要があります。

少なくとも 1 つのハンドセットがインストールされ、アクティブになっている必要があります。

手順

ステップ 1

インストール要件

システム インストレーションの準備。

ステップ 2

のサイト調査を実施する

計画的な場所にリピーターを一時的に配置し、ハードウェアを永続的に設置する前に、設置範囲に適していることを確認します。

ステップ 3

次のいずれかを実行します。

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

取り付け位置に、リピーターを取り付けます。

ステップ 4

管理 Web ページにログインする

ブラウザからベースステーションの Web ページに接続します。

ステップ 5

リピーターの追加

システムにリピーターを追加します。

ステップ 6

システム設定の確認

電話をかけることができることを確認してください。

ステップ 7

のサイト調査を実施する

ハンドセットと通信するためにベースステーションとリピーターが正しく配置されていることを確認してください。

ステップ 8

（任意） システム設定のバックアップ

バックアップを実行して設定を保存します。

ベースステーションアカウント

管理者またはユーザとしてベースステーションにログインできます。サービスプロバイダーは、ID とパスワードを提供します。

管理者 ID を使用して、このドキュメントで説明されているすべての Web ページとすべてのフィールドにアクセスできます。

ユーザ ID を使用して、次の Web ページのサブセットフィールドにアクセスすることだけができます。

- 開始/ステータス

- [内線（Extensions）]

- Terminal

関連コンセプト

ベースステーション Web ページ

ネットワーク輻輳時のシステムの動作

ネットワーク パフォーマンスの低下の原因となるものは、電話システムの音声品質にも影響を及ぼすため、場合によっては、通話が切断される可能性があります。ネットワーク パフォーマンスの低下は、次のような原因が考えられます。

- 内部ポート スキャンやセキュリティ スキャンなどの管理タスク

- サービス拒否攻撃など、ネットワーク上で発生した攻撃

停電

電話機を経由して緊急サービスにアクセスするには、そのベースステーションが電力を受信する必要があります。停電が発生した場合、電源が復旧するまでは、電話サービスおよび緊急コール サービス ダイヤルが機能しません。電源の異常および障害が発生した場合は、装置をリセットまたは再設定してから、電話サービスおよび緊急コール サービス ダイヤルを利用する必要があります。

緊急サービスにアクセスするには、ハンドセットに十分なバッテリー電力が必要です。バッテリーの電力が不足している場合は、バッテリーが十分に充電されるまでサービスまたは緊急電話サービスのダイヤルは機能しません。

用語の違い

次の表は、Cisco IP DECT6800シリーズ ユーザ ガイドとCisco IP DECT6800シリーズ アドミニストレーション ガイドの用語の相違点についてまとめたものです。

用語の違い

ユーザ ガイド

アドミニストレーション ガイド

メッセージ インジケータ

メッセージ受信インジケータ（MWI）またはメッセージ受信ランプ

ボイスメール システム

ボイス メッセージ システム

サポートされる文字

情報を入力すると、ベースステーションとハンドセットは次の文字に対応します。

サポートされる文字

（注）

の中央のソフトキーを押して、6823 ハンドセット特殊文字にアクセスすることができます。

Cisco IP DECT6800シリーズ マニュアル

お使いの言語、およびファームウェア リリース向けの資料を参照してください。次の URL から移動してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html

Chapter2. ハードウェアの設置

- インストール要件

- ベースステーションをインストールする

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

- ハンドセットにバッテリーを取り付ける

- 充電クレードルをセットアップする

- ハンドセットのバッテリーの充電

インストール要件

Cisco IP DECT6800シリーズは、次のハードウェアで構成されています。

- 6825 ハンドセット

- 6825高耐久ハンドセット

- 6823 ハンドセット

- 110 シングルセルベースステーション

- 210 マルチセルベースステーション

- 110 リピーター

（注）

110 シングルセルベースステーションは、マルチセルシステムでは使用できません。

Cisco IP DECT6800シリーズシステムのセットアップを始める前に、

- 必要なユーザ（ハンドセット）の数を決定します。

- 必要な電話回線（番号）の数を決定します。システムでサポートされている同時コールの総数に達していない場合、各ユーザは最大 2 回線および 2 つの同時コールを使用できます。

- ハンドセットの数を考慮して、必要なベースステーションの数を決定する：

- 同時ハンドセット使用量の見積もり。詳細については、ハンドセット登録を参照してください。

- カバーされるスペースのサイズ

- ベースステーションの範囲。各ベースステーションは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- 必要に応じて、中継をベースステーションに追加して、システムの範囲を拡張することができます。

ベースステーションの最大リピーター数

ベース ステーション

リピータ

110 シングルセルベースステーション

6

210 マルチセルベースステーション

3

リピーターの範囲を指定します。各リピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- コール制御システムをセットアップして運用する必要があります。サーバアドレス、ユーザ ID、およびパスワードを含むコール制御システム情報を取得します。情報を収集するときにワークシートは便利です。

- 各ベースステーションを設置する場所を計画します。

- ベースステーションを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

ベースステーションを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意しています。

- 各ベースステーションの計画された場所の近くに LAN 接続があることを確認してください。ベースに付属のイーサネットケーブルは 78.5 インチ（200 cm）ですが、最大で3937 インチ（10,000 cm）のストレート CAT5e ケーブルの長さは任意です。

- Power over Ethernet (PoE) を使用しない場合は、ベースステーションの適切な範囲を提供する領域にある、コンセントの近くにベースステーションを設置します。電源コードのアダプタの長さは 82 インチ（208 cm）です。

- ハンドセットが通信できるようにベースステーションが配置されていることを確認します。カバレッジがユーザにとって最適であることを確認してください。

110 シングルセルベースステーションを使用すると、中継を追加して、カバレッジを向上させることができます。

210 マルチセルベースステーションを使用して 、カバレッジを向上させるための追加のベースステーションまたは中継器を追加できます。

- リピーターが必要な場合は、次のようになります。

- リピーターを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

リピーターを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意しています。詳細については、取り付け手順を参照してください。

- 各リピーターの予定場所の近くに電気コンセントがあることを確認します。電源コードのアダプタの長さは 82 インチ（208 cm）です。

- リピーターがベースステーションの範囲内にあることを確認します。各ベースステーションは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- ハンドセット登録

- シングルセルマルチセルネットワーク

- ベースステーションパッケージの内容

- リピーターパッケージの内容

- ハンドセットのパッケージの内容

- 電力要件

ハンドセット登録

110 シングルセルベースステーションに登録されているハンドセットは最大 20 です。また、30 ハンドセットを210 マルチセルベースステーションに登録することができます。しかし、ベースステーションが処理できるアクティブなコールの数は、コーデックによって制限されています。

110 シングルセルベースステーション 1 つと210 マルチセルベースステーション 1 つに対してサポートされているアクティブコールの数

[Band]

110 シングルセルベースステーション

210 マルチセルベースステーション

コンカレントナローバンド

10

10

コンカレントセキュアナローバンド

8

8

広帯域

5

5

多くの210 マルチセルベースステーションに対してサポートされるアクティブコールの最大数

[Band]

マルチセルシステム

コンカレントナローバンド

2000

コンカレントセキュアナローバンド

2000

広帯域

1250

（注）

ユーザが Push to Talk をオンにすると、ベースステーションによって、サポートされるアクティブコールの数が少なくなる場合があります。

（注）

リピータを使用する場合、基本はより少ないアクティブなハンドセットをサポートします。

シングルセル展開とマルチセル展開では、ハンドセットとベースステーションの最大数が異なります。詳細については、「シングルセルマルチセルネットワーク」を参照してください。

シングルセルマルチセルネットワーク

1 つのセルシステムまたはマルチセルシステムのいずれかを設定できます。

1 つのセルシステムは、最大 20 ハンドセットの110 シングルセルベースステーション 1 つまたは最大 30 ハンドセットの210 マルチセルベースステーションで構成されています。また、ラジオのカバーを向上させるために、最大 6 つの110 シングルセルベースステーションを搭載した110 リピーター、最大 3 つの210 マルチセルベースステーションを搭載した110 リピーターを使用することもできます。次の図は、1 つのベースステーションを持つシングルセルネットワークを示しています。

単一セルネットワーク

次の図は、1 つのベースステーションを持つリピーターを搭載したシングルセルベースステーションを示しています。

1 つのリピーターを搭載した単一のベースステーション

マルチセルシステムは、最大 1000 ハンドセットと最大 250 の210 マルチセルベースステーションで構成されています。このシステムでは、ラジオのカバレージを向上させるために、最大で 100 の110 リピーターを使用することもできます。次の図は、3 つのベースステーションを持つマルチセルネットワークを示しています。

マルチセルネットワーク

ベースステーションパッケージの内容

ベースステーションパッケージの内容は次のとおりです。

- ベース ステーション

- ベースステーションスタンド

- イーサネット ケーブル

- 地域の電源アダプタ

- USB-電源ジャックケーブル

- 取り付けネジとプラグ

- 印刷されたコンプライアンス文書

ベースステーションを天井に取り付ける場合は、別の天井取り付けキットを注文する必要があります。

リピーターパッケージの内容

リピーターパッケージには、次の内容が含まれています。

- リピーター

- リピータースタンド

- 地域の電源アダプタ

- USB-電源ジャックケーブル

- 取り付けネジとプラグ

- 印刷されたコンプライアンス文書

リピーターを天井に取り付ける場合は、別の天井取り付けキットを注文する必要があります。

ハンドセットのパッケージの内容

あなたの携帯電話パッケージには次の内容があります：

- 付属のベルトクリップ付きハンドセット。ハンドセットの内側にはバッテリーがあり、バッテリーの接触部にはプラスチック片があります。

（注）

バッテリーの接触部を覆うプラスチックを取り外す必要があります。詳細については、ハンドセットにバッテリーを取り付けるを参照してください。

- 付属の USB ケーブルでクレードルを充電してください。

- 充電クレードルの地域電源アダプタ。

- ハンドセットのベルトクリップを取り替えるためのプラスチックカバー。

（注）

ベルトクリップを使用せずにハンドセットを使用する場合は、この小さいプラスチックのカバーを必ず保存してください。

- 印刷されたコンプライアンス文書。

ハンドセットを登録するときに、箱にラベルを付ける必要があります。

電力要件

ベースステーションには、次のいずれかの電源が必要です。

- Power over Ethernet（PoE）- 最小 IEEE 802.3：パワークラス 2（3.84〜6.49W）

- あなたの地域に特有の電源アダプター（USB-電源ジャックケーブル）。電源アダプターはコンセントに接続されます。

携帯電話は、3.7V、1000mAh、4.1Wh、リチウムイオン電池によって供給されています。

ハンドセット充電器の電源ケーブルは地域の電源アダプタに接続し、電源アダプタはコンセントに接続する必要があります。

ベースステーションをインストールする

ベースステーションがネットワークに接続すると、LED が点灯してネットワークの状態を示します。

- グリーン接続。

- 黄色の接続が進行中です。

- 赤色、点滅 - ネットワークに接続できません。

- 赤色、実線 - ネットワーク接続のリセット。

この手順を使用して、ベースステーションを選択した場所にマウントする前に、ベースステーションとネットワークが相互に通信できることを確認します。

始める前に

ベースステーションには次のものが必要です。

- Power over Ethernet（PoE）または電源アダプター

- LAN 接続

- ネットワークで DHCP によって割り当てられた IP アドレス

手順

ステップ 1

イーサネットケーブルの一方の端をベースステーションに差し込みます。

ステップ 2

LAN ポートにイーサネット ケーブルの他方の端を差し込みます。

ステップ 3

PoE を使用しない場合は、電源アダプタをベースステーションに差し込み、コンセントに差し込みます。

ステップ 4

数分後に LED が赤く点滅する場合は、次の手順を実行します。

1. ベースステーションの下端にあるリセットボタンを探します。

2. LED が赤色に点灯するまでリセットを長押しします。

3. リセットをリリースします。

LED がオレンジ色に点滅し、接続しようとします。LED が緑色に点灯しない場合、ベースステーションは IP アドレスを取得できません。詳細ヘルプはベースステーションの LED は赤色ですをご覧ください。

次のタスク

次のいずれかの手順でベースステーションを取り付けます。

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付けることができます。それらは、天井に取り付けるカスタムの天吊り金具を使用します。天井取付金具を注文する必要があります。

天井マウント ブラケット

ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーション またはリピーターを意味します。

始める前に

以下の物が必要です:

- 天井マウント ブラケット

- 鉛筆

- 天井構造に適した取り付け用のハードウェア（ネジとプラグ）。

- ベースステーション: 取り付け場所に近い LAN 接続

- ベースステーション: PoE を使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

- リピーター: 取り付け場所に近い電源コンセント

- ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーションをインストールするを参照）。通信可能になり、LED が緑色になると、ケーブルを抜くことができます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。

- 210 マルチセルベースステーションがある場合は 、追加のベースステーションまたは中継器を追加する必要がある場合があります。

- 110 シングルセルベースステーションがある場合は 、110 リピーターを追加する必要がある場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1

取り付け位置に、壁面用ブラケットを取り付けます。

ステップ 2

ネジの位置をマークします。

ステップ 3

製造元の指示に従ってプラグを取り付けます。

ステップ 4

ブラケットとプラグにネジを取り付けます。

ステップ 5

ベースステーションのみ: イーサネットケーブルをデバイスに接続し、デバイスのスロットにケーブルを配線します。

ステップ 6

デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

- LAN 上で PoE を使用するベースステーション: 追加の電力は必要ありません。

- PoE なしのベースステーション: 電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブルをベースステーションのスロットに通します。

- リピーター: 電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを介してルーティングします。

ステップ 7

ブラケットのスロットをデバイスのスロットに合わせ、デバイスが所定の位置にロックされるまで左に回します。

この図は、ベースブラケットのベースステーションへの位置合わせを示しています。リピーターの背面は、ベースステーションと似ています。

この図は、デバイスを回して取り付けブラケットに固定する方法を示しています。

ステップ 8

ベースステーションのみ: LAN ポートにイーサネット ケーブルを差し込みます。

ステップ 9

必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

- ベースステーションのインストール:

- 手動設定: 管理 Web ページにログインする and ベース ステーションを設定します。

- 自動設定: 管理 Web ページにログインする and ハンドセットの登録を開始する

- リピーターのインストール: リピーターの追加

ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

ベースステーションまたはリピーターは、机などの水平面に置くことができます（ブックシェルフなど）。ベースステーションまたはリピーターが簡単にノックオフされない場所を選択してください。

ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーション またはリピーターを意味します。

始める前に

以下の物が必要です:

- ベースステーション: 取り付け場所に近い LAN 接続

- ベースステーション: PoE を使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

- リピーター: 取り付け場所に近い電源コンセント

- ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーションをインストールするを参照）。通信が可能で LED が緑色の場合、最終的な場所でベースステーションをテストしていない場合は、ケーブルのプラグを抜くことができます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。

- 210 マルチセルベースステーションがある場合は 、追加のベースステーションまたは中継器を追加する必要がある場合があります。

- 110 シングルセルベースステーションがある場合は 、110 リピーターを追加する必要がある場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1

ベースステーションのみ: イーサネットケーブルをデバイスに接続し、デバイスのスロットにケーブルを配線します。

ステップ 2

デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

- LAN 上で PoE を使用するベースステーション: 追加の電力は必要ありません。

- PoE なしのベースステーション: 電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブルをベースステーションのスロットに通します。

- リピーター: 電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを介してルーティングします。

ステップ 3

スタンドをデバイスに差し込み、カチッと所定の位置に収まるまで押します。

このスライドの図は、ベースステーションへのスタンド接続を示しています。リピーターの背面は、ベースステーションと似ています。

ステップ 4

ベースステーションのみ: LAN ポートにイーサネット ケーブルを差し込みます。

ステップ 5

必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

- ベースステーションのインストール:

- 手動設定: 管理 Web ページにログインする and ベース ステーションを設定します。

- 自動設定: 管理 Web ページにログインする and ハンドセットの登録を開始する

- リピーターのインストール: リピーターの追加

ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

ベースステーションまたはリピーターを壁に取り付けることができます。壁に 2 本のネジを差し込み、ベースステーションまたはリピーターをネジの頭に滑り込ませるか、または天井取り付けブラケットを使用できます。

できるだけ高いところにベースステーションまたはリピーターを設置することをお勧めします。可能であれば、ラジオカバレッジを向上させるため、下向きの角度で取り付けてください。

ベースステーションやリピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

このタスクでは、デバイスという用語は、ベースステーション またはリピーターを意味します。

始める前に

以下の物が必要です:

- 鉛筆

- レベル

- 巻き尺

- 壁構造に適した取り付け用ハードウェア（ネジと壁のプラグ）。天井取り付け用ブラケットを使用することもできます。

- ベースステーション: 取り付け場所に近い LAN 接続

- ベースステーション: PoE を使用しない場合は、取り付け場所に近い電源コンセント

- リピーター: 取り付け場所に近い電源コンセント

- ベースステーションがネットワークと通信できることを確認します（ベースステーションをインストールするを参照）。通信可能になり、LED が緑色になると、ケーブルを抜くことができます。

カバレッジエリアと建物の建設資材を考慮して最適な配置を決定します。

- 210 マルチセルベースステーションがある場合は 、追加のベースステーションまたは中継器を追加する必要がある場合があります。

- 110 シングルセルベースステーションがある場合は 、110 リピーターを追加する必要がある場合があります。

ハンドセットのサイト調査ツールを使用して、配置を計画することができます。

手順

ステップ 1

レベルを希望の場所で、天井より少なくとも 2.25 インチ（5.7 cm）下に保持し、レベルラインを描きます。

ステップ 2

ネジの位置をマークします。

- 天井取り付け用ブラケットがない場合: ネジが 2.126 インチ (54 mm) の位置 (中央から中央) になるように回線をマークします。

- 天井取り付け用ブラケットを使用した場合: ブラケットを固定して、2 本の穴が回線に交差するようにします。穴をマークします。

ステップ 3

製造元の説明に従って、壁面のプラグを取り付けます。

ステップ 4

ネジを差し込みます。

- 天井取り付けブラケットなしの場合: ネジの頭と壁の間が約 0.375 インチ（9.52 mm）になるまでネジでネジを締めます。

- 天井取り付け用ブラケットを使用した場合: ネジの穴とネジの上にブラケットを固定します。ブラケットが動かないようにします。

ステップ 5

ベースステーションのみ: イーサネットケーブルをベースステーションに接続し、ベースステーションのスロットにケーブルを配線します。

ステップ 6

デバイスに電力を供給するには、次のようにします。

- LAN 上で PoE を使用するベースステーション: 追加の電力は必要ありません。

- PoE なしのベースステーション: 電源アダプタをベースステーションに差し込み、ケーブルをベースステーションのスロットに通します。

- リピーター: 電源アダプタをリピーターに接続し、ケーブルをリピーター内のスロットを介してルーティングします。

ステップ 7

装置を壁面に取り付けます。

- 天井取り付け用ブラケットがない場合: この図は、ネジ頭とデバイスの位置合わせを示しています。

この図は、デバイスをネジ頭に固定する方法を示しています。

- 天井取り付け用ブラケットの場合: 底部の Cisco ロゴの文字を含むデバイスを押さえて、少し右に旋回します。デバイスの底部にあるスロットとブラケット上のフックを合わせて、デバイスをブラケットに挿入し、デバイスを取り付けます。

ステップ 8

ベースステーションのみ: LAN ポートにイーサネット ケーブルを差し込みます。

ステップ 9

必要に応じて、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

次のタスク

次のいずれかの操作を実行します。

- ベースステーションのインストール:

- 手動設定: 管理 Web ページにログインする and ベース ステーションを設定します。

- 自動設定: 管理 Web ページにログインする and ハンドセットの登録を開始する

- リピーターのインストール: リピーターの追加

ハンドセットにバッテリーを取り付ける

受話器の電池は送受話器の内部に出荷されますが、電池の接点の上にプラスチックのタブがあります。プラスチックタブを取り外す必要があります。

手順

ステップ 1

ハンドセットの背面には、ラッチを反時計回りに回して背面のロックを解除し、クリップを持ち上げ、カバーを持ち上げてバッテリカバーを取り外します。

ステップ 2

ハンドセットからバッテリを取り外します。

ステップ 3

接触の上のプラスチックを取り出します。

ステップ 4

バッテリーをクリップの下に置き、コンパートメントに落としてください。

バッテリの接点は、バッテリの左上端とバッテリコンパートメントの左上端にあります。連絡先が適合し、バッテリーがコンパートメントに装着されていることを確認します。

（注）

バッテリは、コンパートメント内の 1 つの方向にのみ適合します。バッテリの電源を誤った方法でバッテリコンパートメントに装着しないようにします。

ステップ 5

バッテリーカバーを取り付け、カバーが閉じていることを確認し、ラッチを時計回りに回してロック位置にします。

カバーを強制的に閉じないでください。それが簡単に閉じることができない場合は、取り外して、バッテリーがバッテリーコンパートメントに完全に装着されていることを確認します。

次のタスク

ハンドセットを使用する前に、そのハンドセットを充電する必要があります。ハンドセットのバッテリーの充電を参照してください。

充電クレードルをセットアップする

充電クレードルを使用してハンドセットを充電します。クレードルには電源アダプタに接続された USB ケーブルが内蔵されています。電源アダプタは、国の電源コンセント構成と定格電力に合わせて設計されています。

6825 ハンドセット と 6825高耐久ハンドセット の充電用クレードルには、クレードルの側面に USB ポート、前面に LED インジケーターが付いています。現時点では側面の USB ポートを使用がサポートされていません。ハンドセットの充電中に LED インジケーターが点灯します。

6823 ハンドセット に付属の充電用のクレードルには、USB ポートと LED インジケータがありません。6825 ハンドセット の充電クレードルを使用してこのハンドセットを充電できます。

手順

ステップ 1

クレードルを水平面に置きます。

ステップ 2

電源コードの USB コネクタを電源アダプタに差し込みます。

ステップ 3

電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

6825 ハンドセット と 6823 ハンドセット のクレードル充電

ハンドセットのバッテリーの充電

ハンドセット充電器を使用して、ハンドセットバッテリを充電します。

（注）

バッテリーは部分的に充電されていますが、初めて使用する前に最低 10 時間充電してください。バッテリが完全に充電されていない場合、バッテリの寿命が短くなることがあります。

バッテリを取り外して交換する場合は、バッテリインジケータが正確になるようにバッテリを完全に放電させてから完全に充電する必要があります。

注意

付属のハンドセット充電器でバッテリーを充電してください。別の方法を使用すると、バッテリ、ハンドセット、または周囲の領域が損傷する可能性があります。

温度が 32°F（0°C）〜104°F（40°C）の環境では、バッテリーを充電しないでください。

注意

危険な環境や爆発の危険性がある場所でバッテリーを充電しないでください。

充電器にハンドセットを置くと、ハンドセットがオンになっていればオンになり、ハンドセットが充電中であるというメッセージが表示されます。設定された時間にハンドセットの画面が暗くなり、オフになります。

ハンドセットの LED が点滅し始めると、ハンドセットはファームウェアを更新しています。

始める前に

充電クレードルをセットアップするで説明されているようにクレードルをセットアップします。

お使いのハンドセット充電器がコンセントに接続されていることを確認してください。

手順

ハンドセット内の接点と充電器の接点が一致するように、ハンドセットを充電器に置きます。

ハンドセットがビープ音を鳴らし、画面がオンになり、ハンドセットが充電中であることを示すメッセージが表示されます。これが起こらない場合は、充電器からハンドセットを取り出して、再試行してください。

充電器の再生中にハンドセットのビープ音が鳴り続ける場合は、セクション 充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続ける のトラブルシューティングソリューションを使用してみてください。

Chapter3. 電話の管理

- ベースステーションの IP アドレスを見つける

- 管理 Web ページにログインする

- ユーザ Web ページにサインインする

- 自動設定

- 手動設定

- ハンドセット情報を変更する

- 内線番号を変更する。

- セキュリティ

- ローカル連絡先

- セントラルディレクトリの設定

- 機能の設定

- 追加のベースステーションを追加して、マルチセル ネットワーク（ワークフロー）を作成、

ベースステーションの IP アドレスを見つける

ハンドセットを使用して、ネットワーク内のベースステーションの IP アドレスを検索します。ハンドセットは、範囲内のすべてのベースステーションの IP アドレスを表示します。

ルータ管理ページにアクセスできる場合は、IP アドレスを検索するために使用することもできます。

ベースステーションワークシートは設定を追跡するのに便利です。

始める前に

これらが必要です：

- ベースステーションをネットワークに接続する必要があります。

- 充電されたバッテリーを使用する必要があります。

手順

ステップ 1

画面がオンになるまでパワー/エンドを長押しします。

ステップ 2

メニューを押す。

ステップ 3

* 47 *を入力します。

管理 Web ページにログインする

ベースステーションの Web ページを使用して、ベースステーションとハンドセットを設定します。

（注）

HTTP または HTTPS でベースステーションに接続しているかどうかについては、サービスプロバイダーにお問い合わせください。この手順は、ユーザが HTTP を使用することを前提としています。

Web ページは、5 分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。

始める前に

ベースステーションの IP アドレスが必要です。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

ベースステーションの IP アドレスを見つけるを使用してベースステーションの IP アドレスを検索します。

ステップ 2

ブラウザに、ベースステーションのアドレスを入力します。

フォーマット:

http：// <address> /main.html

説明：

- 住所はベースステーションの IPv4 アドレスです。

例

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html xxx.xxx.xxx.xxx は IPv4 アドレスです。

ステップ 3

管理者としてベースステーションにログインします。

（注）

デフォルトのパスワードから変更することを強く推奨します。詳細については、Web ページ管理者のパスワードを変更するを参照してください。

ユーザ Web ページにサインインする

ベースステーションの Web ページは、システムステータスを表示し、制限された設定タスクを実行するためのユーザとして使用します。

（注）

HTTP または HTTPS でベースステーションに接続しているかどうかについては、サービスプロバイダーにお問い合わせください。この手順は、ユーザが HTTP を使用することを前提としています。

Web ページは、5 分間非アクティブであると、自動的にサインアウトします。

始める前に

ベースステーションの MAC が必要です。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

ベースステーションの IP アドレスを見つけるを使用してベースステーションの IP アドレスを検索します。

ステップ 2

ブラウザに、ベースステーションのアドレスを入力します。

フォーマット:

http：// <address> /main.html

説明：

- 住所はベースステーションの IPv4 アドレスです。

例

http://xxx.xxx.xxx.xxx/main.html xxx.xxx.xxx.xxx は IPv4 アドレスです。

ステップ 3

ユーザーとしてベースステーションにログインします。

デフォルトのパスワードは、ユーザまたはエンジニアです。デフォルト以外のパスワードを使用した場合は、管理者に問い合わせてください。

自動設定

ベースステーションを LAN に接続すると、自動的にサーバを探して設定を取得できるように、システムが設定されている可能性があります。設定サーバは、ベースステーションとハンドセットを設定するための設定情報を送信します。ハンドセット情報には、電話番号が含まれていますが、電話番号は特定のハンドセットにマップされていません。

通常、マルチセル システムを含むシステム構成はサービスプロバイダによって設定および管理されています。ファームウェアリリース 4.8 では、プライマリベースステーションなしでマルチセル システムを自動的に設定できます。マルチセル システムでは、すべてのベースステーションに対して 1 つのベースステーション設定ファイルが使用されます。

ベースを設定したら、ハンドセットをベースステーションとペアリングして、電話回線をハンドセットにマップします。

- 一時的: ハンドセットを、無作為モードのベースステーションに一時的に登録し、ハンドセットを更新できます。次のタスクを表示します。

- ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

- 短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

- 自動: ハンドセットをベースステーションとペアリングするために使用します。このタスクは、設定されている番号プールから電話番号を割り当てられたハンドセットを割り当てます。次のタスクを参照してください。

- ハンドセットを自動的にセットアップする

- 手動: ハンドセットを電話番号に手動で一致させた後、ハンドセットをベースステーションとペアリングします。次のタスクを表示します。

- ユーザにハンドセットを割り当てる

- ハンドセットの登録を開始する

- ハンドセットをベースステーションに設定します。

ハンドセットに複数の回線 (プライベートまたは共有) が必要な場合は、最初の回線に自動設定を使用して、他の回線を手動で設定することができます。参照先：

- ハンドセットに 2 番目の回線を追加する

- ハンドセット間の回線の共有

- ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

- 短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

- ハンドセットを自動的にセットアップする

関連タスク

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

新しいハンドセットの電源をオンにすると、そのハンドセットは無作為検出モードであるベースステーションに自動的に登録されます。サーバが承認を要求する場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。複数のハンドセットを登録する必要がある場合は、1 つのハンドセットの電源をオンにして、ログイン情報を入力することを推奨します。他のハンドセットは、登録時に承認要求を受信しません。
ユーザ名とパスワードは、数字、文字、記号の組み合わせを使用できます。ユーザ名は 1 ~ 24 文字で、パスワードは 1 ~ 128 文字である必要があります。

誤ったユーザ名またはパスワードを入力すると、エラーメッセージが表示されます。正しいユーザ名とパスワードを入力は 3 回まで試行できます。すべての試行を失敗させた場合は、ベースステーションからハンドセットが登録解除されます。ハンドセットを再起動して、正しいユーザ名とパスワードを入力するか、管理者に連絡します。

始める前に

管理者またはサービスプロバイダーは、ユーザ名、およびパスワードを提供します。

手順

ステップ 1

画面がオンになるまでパワー/エンドを長押しします。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードをサインイン画面で入力します。

ステップ 3

送信を押します。

短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

新しいハンドセットの電源をオンにすると、そのハンドセットは無作為検出モードであるベースステーションに自動的に登録されます。サーバが短いアクティベーションコードを要求した場合は、短いアクティベーションコードを入力します。短いアクティベーションコードを入力した後、サーバが認証を要求する場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。複数のハンドセットを登録する必要がある場合は、1 つのハンドセットに電源を投入して、短時間のアクティベーションコードを入力することを推奨します。他のハンドセットは、登録時に承認要求を受信しません。
短いアクティベーションコードは # で始まり、3 ~ 16 桁の番号の間で変化します。ユーザ名とパスワードは、数字、文字、記号の組み合わせを使用できます。ユーザ名は 1 ~ 24 文字で、パスワードは 1 ~ 128 文字である必要があります。

誤った短いアクティベーションコードを入力すると、エラーメッセージの画面が表示されます。正しく短いアクティベーションコードの入力は、3 回まで試行できます。すべての試行を失敗させた場合は、ベースステーションからハンドセットが登録解除されます。ハンドセットを再起動して、正しい短いアクティベーションコードを入力するか、管理者に問い合わせてください。

始める前に

管理者またはサービスプロバイダーは、短時間のアクティベーションコード、ユーザ名、およびパスワードを提供します。

手順

ステップ 1

画面がオンになるまでパワー/エンドを長押しします。

ステップ 2

アクティベーションコードの入力画面に短いアクティベーションコードを入力します。

ステップ 3

送信を押します。

ステップ 4

(オプション) ユーザ名とパスワードをサインイン画面で入力します。

ステップ 5

送信を押します。

ハンドセットを自動的にセットアップする

手順 1 ~ 3 を実行して展開を開始し、ユーザがステップ 4 と 5 を実行します。ユーザがステップ 4 と 5 を実行する場合は、AC フィールドで利用可能なアクセスコードを指定していることを確認してください。

始める前に

管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

ACフィールドのコンテントをメモします。

このページには、電話番号のリストも含まれています。

ステップ 3

[ログアウト（Logout）] をクリックします。

ステップ 4

ハンドセットの電源をオンにします。

ステップ 5

ハンドセットのピンエントリメッセージで、ステップ 2 でキャプチャした情報を入力します。

ハンドセットは、ベースステーションへの接続を完了し、その設定をダウンロードします。ハンドセットには、使用可能な番号のプールから電話番号が割り当てられます。

手動設定

システムで自動設定が使用されていない場合は、ベースステーションとハンドセットを手動で設定する必要があります。

- ベース ステーションを設定します。

- ベースステーションの国を設定する

- ネットワークの設定

- ベースステーションにハンドセットを追加する

- ユーザにハンドセットを割り当てる

- ハンドセットの登録を開始する

- ハンドセットをベースステーションに設定します。

- リピーターの追加

関連タスク

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

ベース ステーションを設定します。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

[Server] をクリックします。

ステップ 2

[サーバの追加] をクリックします。

ステップ 3

サーバエイリアスフィールドを設定します。

ステップ 4

レジストラフィールドをサービスプロバイダが指定したアドレスに設定します。

ステップ 5

アウトバウンドプロキシフィールドをサービスプロバイダが指定したアドレスに設定します。

ステップ 6

サーバ Web ページのフィールドの説明に従って、残りのフィールドを設定します。

ステップ 7

[保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ベースステーションの国を設定する

ベースステーションの国を設定する

ベースステーションの国と時間を設定する必要があります。ベースステーションは、マルチセルシステムで時間情報を用いてデータ同期を制御する。端末にはシステム時刻が表示されます。

（注）

ベースステーションは、自分の場所の特定の DECT 周波数範囲に対して事前にプログラムされています。このページの国情報は、システムの日付とタイムゾーンを識別するためにのみ使用されます。

ネットワークタイムサーバを使用するか、PC の時刻を設定することができます。ただし、マルチセルシステムを設定する場合は、ネットワークタイムサーバを使用する必要があります。TLS 認証時には、この時間が証明書の時間検証に使用されます。ベースステーションがサーバからの時間または PC の時刻を受信しなかった場合、証明書時刻の検証は無視されます。

国または時間を設定または変更する場合は、ベースステーションを再起動する必要があります。ベースステーション 1 つに最大 1 分かかる場合があります。また、システム内の複数のベースステーションは、リブートに数分かかることがあります。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

国をクリックします。

ステップ 2

国を選択リストで所在国を選択します。

ステップ 3

該当する場合は、州/地域を設定します。

ステップ 4

言語を設定するリストでお使いの言語を選択します。

ステップ 5

タイムサーバの方法を選択してください：

- ネットワークタイムサーバを使用しない場合は、タイム PC をクリックして PC の現在の時刻を使用します。

- ネットワークタイムサーバを使用している場合は、タイムサーバフィールドにアドレスを入力します。

ネットワークタイムサーバアドレスの例は次のとおりです。0.us.pool.ntp.org。

ステップ 6

カントリーウェブページのフィールドの説明に従って、残りのフィールドを設定します。

ステップ 7

[Save and Reboot]をクリックします。

次のタスク

ネットワークの設定

ネットワークの設定

システムは、デフォルトで DHCP を使用して IP アドレスを取得します。DHCP が利用できない場合、ベースステーションは 5 分間の遅延後に、事前に定義されたスタティック IP アドレス 169.254.xx.xx を使用します。ハンドセットを使用してベースステーションの IP アドレスを取得すると、ログインして設定を変更することができます。定義済みの静的 IP アドレスは、別の静的 IP アドレスに変更できます。

サービスプロバイダの指示に従って、これらのフィールドを変更する必要があります。

- [VLAN]

- 異なる SIP ポートを使用する

- RTP ポート

フィールドの詳細については、ネットワーク設定 Web ページのフィールドを参照してください。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

[ネットワーク（Network）]をクリックします。

ステップ 2

ネットワークで DHCP を使用していない場合は、DHP /静的 IP フィールドを固定 IPに設定します。

固定 IP を選択した場合、次の追加フィールドを設定する必要があります。

- IP アドレス

- サブネットマスク

- デフォルト ゲートウェイ

- DNS プライマリ（DNS Primary）

- DNS セカンダリ (DNS Secondary）

ステップ 3

シングルベースシステムを設定する場合は、異なる SIP ポートを使用するを有効化済に設定します。

ステップ 4

RTP ポートフィールドを、サービスプロバイダーの指示通りに設定します。

ステップ 5

ネットワーク設定 Web ページのフィールドの説明に従って、残りのネットワークフィールドを設定します。

ステップ 6

[保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

ベースステーションにハンドセットを追加する

ベースステーションにハンドセットを追加する

ベースステーションに接続して通信できるように、ハンドセットを構成する必要があります。

一度に 1 つずつハンドセットを追加したり登録したり、複数のハンドセットを設定することができます。

- シングルハンドセットのセットアップ：この手順の最後に、ベースステーションにハンドセットのセットアップに関する情報がありますが、ハンドセットはベースステーションに登録されておらず、通話も可能です。

- 複数のハンドセットのセットアップ：この手順の最後に、ベースステーションがセットアップされていますが、ハンドセットを正しい人に割り当てるためには、ユーザ固有の設定を完了する必要があります。

ハンドセット構成パラメータワークシートが役立ちます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

（任意） アクセスコード（AC）を変更してください。

ユーザが端末の登録を解除できないように、AC を変更することを推奨します。

ステップ 3

[内線の追加（Add Extension）]をクリックします。

ステップ 4

ライン名を設定します。通常、これはユーザの名前です。

ステップ 5

新しいハンドセットでは、ターミナルを新しいターミナルに設定します。

ステップ 6

拡張フィールドに、ユーザに割り当てられた電話番号を設定します。

ステップ 7

認証ユーザ名フィールドに、ユーザに割り当てられたユーザ ID を設定します。

ステップ 8

認証パスワードフィールドに、ユーザの割り当てられたパスワードを設定します。

ステップ 9

表示名フィールドに、ハンドセット画面に表示したい名前を設定します。

ステップ 10

サーバフィールドに、ベースステーション追加時に設定したサーバエイリアスを設定します。

ステップ 11

拡張 Web ページのフィールドの追加または編集の説明に従って、残りの内線フィールドを設定します。

ステップ 12

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 13

（任意） 手順 2〜10 を繰り返して、ハンドセットを追加します。

次のタスク

- 一度に 1 つのハンドセットをシステムに設定する場合は、実行しますハンドセットの登録を開始する。

- 複数のハンドセットを設定する場合は、を実行しますユーザにハンドセットを割り当てる。

ユーザにハンドセットを割り当てる

複数のハンドセットを設定する場合は、各ハンドセットを特定のユーザに割り当てる必要があります。各ユーザは一意の電話番号とボイスメールボックスを持ち、異なる機能を持つことがあります。各ハンドセットに、端末の Web ページフィールドまたは設定ファイル (cfg .xml) で個々のアクセスコードを割り当てることができます。設定ファイルでは、次の方法でアクセスコードを設定できます。

<Subscr_Dect_Ac_Code_x_>nnnn</Subscr_Dect_Ac_Code_x_>
ここでは x はハンドセット番号、nnnn はアクセスコードです。

アクセスコードが 4 桁を超える場合は、最初の 4 桁のみが受け入れられます。

ハンドセットをユーザに割り当てるには、ハンドセットの国際携帯機器識別番号（IPEI）番号を、正しく設定された内線番号に割り当てます。受話器の IPEI 番号は、次の場所にあります。

- ハンドセットを含むボックスのラベル上

- 携帯電話バッテリーの下

ハンドセット構成パラメータワークシートが役立ちます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

ハンドセットは、ベースステーションにハンドセットを追加する に記載されているように設定する必要があります。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

特定のユーザのハンドセットの内線情報列のリンクをクリックします。

IPEI リンクには、ヌル IPEI 番号 FFFFFFFFFFが表示されます。

ステップ 3

ターミナルページで、IPEI フィールドをユーザの新しいハンドセット向けの IPEI に設定します。

ステップ 4

AC フィールドを設定します。

ステップ 5

（任意） ターミナル Web ページのフィールドの説明に従って、その他のフィールドを設定します。

ステップ 6

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 7

（任意） 手順 3〜7 を繰り返して、さらにハンドセットを設定します。

次のタスク

ハンドセットの登録を開始する。

ハンドセットの登録を開始する

ベースステーションに 1 つまたは複数のハンドセットが設定されたら、ベースステーションに登録プロセスを開始するように指示します。ベースステーションは、ハンドセットからの登録メッセージを受信して通信ループを完了するのを待ちます。

すべてのハンドセットを同時に登録するか、1 つずつ登録することができます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

- 単一ハンドセットの設定：ハンドセットは、記載されている通りに設定される必要があります。 ベースステーションにハンドセットを追加する

- 複数のハンドセットが設定されている場合：ハンドセットは、記載されている通りにユーザーに割り当てられる必要があります。 ユーザにハンドセットを割り当てる

手順

ステップ 1

拡張機能ページで、登録される新しいハンドセットの側にあるチェックボックスをチェックします。

ステップ 2

ターミナルを登録をクリックします。

ステップ 3

拡張列にあるハンドセットのチェックボックスを確認します。

ステップ 4

SIP 登録を開始をクリックします。

次のタスク

- 各ハンドセットで、ハンドセットをベースステーションに設定します。を行います。

ハンドセットをベースステーションに設定します。

ベースステーションに接続するようにハンドセットを設定すると、ハンドセットが登録されます。登録が完了したら電話をかけることができます。

ユーザがこの手順を実行する場合は、プロシージャとアクセスコードを提供する必要があります。

始める前に

- ハンドセットのバッテリーを取り付ける必要があります。ハンドセットにバッテリーを取り付けるを参照してください。

- ハンドセットのバッテリーを充電する必要があります。ハンドセットのバッテリーの充電を参照してください。

- ハンドセットは、次のベースステーションにハンドセットを追加するベースステーションアクセスコード（AC）が必要です。

手順

ステップ 1

ハンドセットの電源を入れます。ハンドセットをオンにするを参照してください。

ステップ 2

メニューを押す。

ステップ 3

接続性 > 登録を選択します。

ステップ 4

[選択（Select）] を押します。

ステップ 5

（任意） アクセスコードを交流フィールドに入力します。

ステップ 6

[OK]を押します。

- ハンドセットをオンにする

ハンドセットをオンにする

手順

画面がオンになるまでパワー/エンドを長押しします。

リピーターの追加

110 シングルセルベースステーションをお持ちの場合は 、110 リピーターを使用して場所のカバレッジを拡張できます。最大 6 つのリピーターを使用できます。

210 マルチセルベースステーションをお持ちの場合は 、110 リピーターを使用して場所のカバレッジを拡張できます。ベースステーションには最大 3 人のリピーターを含めることができます。

（注）

手順 6 まではリピーターを電源に接続しないでください。

新しいリピーターをオンにすると、ベースステーションへの登録が試行されます。この登録は 5 分以内に行われる必要があります。

リピーターは、設定の最後で再起動します。これは、暗号化された通信をセットアップしているためで、正常な状態です。リブートの後、 使用準備が整います。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

リピーターをクリックします。

ステップ 2

リピーターの追加をクリックします。

ステップ 3

DECT 同期モードフィールドを設定します。

- 手動: パラメータを手動で割り当てる必要があります。

- ローカル自動: リピーターが基本信号を検出して、自動的に設定されます。

ステップ 4

手動設定の場合は、ドロップダウンメニューからリピーター RPN を選択してください。

各リピーターには、固有の RPN が必要です。

- シングルセルシステム: ベースは常に RPN000 です。最初のリピータは、RPN01、2 番目の RPN02 などのようになります。

- マルチセルシステム: 基本番号は 4 (RPN00、RPN04 など) ずつ増加します。最初のベースステーションの最初のリピーターは RPN01 です。2 番目のベースステーションは 2 番目の RPN02 です。2 番目のベースステーションの最初のリピーターは RPN05 で 2 番目の RPN06 です。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 6

リピーターの電源をオンにします。

リピーターの LED は緑色 (2 つの短い点滅) に点滅し、登録モードを示します。登録が完了すると、リピーターとベースステーションがリブートして、暗号化された通信を設定します。

リピーターが手順 5 を完了する前にリピーターを電源を投入していて、リピーターの LED が赤色になっている場合、リピータは登録されません。登録モードでリピータを取得するには、リピーターをセットアップできない: 赤色 LEDの情報に従う必要があります。

ハンドセット情報を変更する

アクセスコード、アラーム情報、共有回線、電話帳などの一般的なハンドセット情報を設定できます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

IPEI 列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3

ターミナル Web ページのフィールドの説明に従って、端末フィールドを設定します。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。

内線番号を変更する。

ハンドセットの各内線を設定できます。内線情報には、ユーザの名前とパスワード、電話番号、ボイスメール、および一部の機能が含まれます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3

内線番号 Web ページのフィールドの説明に従って、サーバーフィールドを設定します。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。

セキュリティ

システムハードウェアには、すでに製造インストール済み証明書（MIC）がインストールされています。しかし、システムのセキュリティを強化することができます。

セキュリティを強化するには、認証局（CA）によって生成されたカスタム証明書が必要です。

メディアのセキュリティを向上させることもできます。詳細については、「メディア セキュリティのセットアップ」を参照してください。

- デバイス証明書と鍵ペアの設定

- 信頼できるサーバ証明書の設定

- 信頼できるルート証明書の設定

- メディア セキュリティのセットアップ

- Web ページ管理者のパスワードを変更する

- パスワードルールの設定

- HTTP または HTTPS 用に Web サーバを設定する

- シスコ製品のセキュリティの概要

デバイス証明書と鍵ペアの設定

ベースステーションは、ベースステーションがサーバとして機能する場合、またはサーバがクライアント SSL 認証を要求する場合に、デバイス識別証明書とキーペアを使用します。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできます。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場合、証明書は DER でエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

デバイス識別セクションで、ファイルを選択をクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティ Web ページのフィールドを参照してください。

ステップ 3

適切な証明書を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 4

[ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

信頼できるサーバ証明書の設定

ベースステーションは、証明書チェーンを検証するために信頼できるサーバ証明書を必要とすることがある。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできます。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場合、証明書は DER でエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

信頼できるサーバ証明書セクションで、ファイルを選ぶをクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティ Web ページのフィールドを参照してください。

ステップ 3

適切な証明書を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 4

[ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

信頼できるルート証明書の設定

ベースステーションは、サーバからの信頼されたルート証明書を使用して、SSL ハンドシェイクを認証します。

証明書は、工場出荷時のシステムまたはサービスプロバイダーによってインストールできます。自分の証明書を購入することもできます。独自の証明書を購入してインストールする場合、証明書は DER でエンコードされたバイナリ X.509（.cer）形式である必要があります。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

カスタム証明書を取得します。

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

信頼できるルート証明書セクションで、ファイルを選ぶをクリックします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティ Web ページのフィールドを参照してください。

ステップ 3

適切な証明書を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 4

[ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 5

（任意） オプションの証明書のみを使用するフィールドを設定します。

ステップ 6

[保存（Save）]をクリックします。

メディア セキュリティのセットアップ

ベースステーションは、メディアのセッションを保護するためにメディアのセキュリティを使用します。メディアセキュリティ機能を有効にして、SIP 転送プロトコルが TLS の場合にのみ使用することができます。メディアプロトコルを RTP または SRTP に変更することができます。フィールドの詳細については、サーバ Web ページのフィールドを参照してください。

サーバの Web ページまたは設定ファイルでメディアのセキュリティを設定します。

この機能は、設定ファイル (cfg.xml) でも次のように設定できます。

<MediaSec_Request_n_>enabled</MediaSec_Request_n_>
<MediasSec_Over_TLS_Only_n_>disabled</MedissSec_Over_TLS_Only_n_>

ここで、n はサーバ番号を示します。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

[Server] をクリックします。

ステップ 2

メディアセキュリティフィールドで、有効を選択します。

ステップ 3

TLS 専用のメディアセキュリティフィールドで、有効を選択します。

ステップ 4

セキュア RTPフィールドで、自動を選択します。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

Web ページ管理者のパスワードを変更する

システムのセットアップ時に管理者パスワードを変更することを推奨します。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

パスワードセクションで、パスワードフィールドを設定します。

フィールド要件の詳細については、セキュリティ Web ページのフィールドを参照してください。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

パスワードルールの設定

パスワードの最小長を定義し、セキュリティ Web ページまたは設定ファイル (cfg.xml) のパスワードでの ASCII 文字の使用を制限することができます。

デフォルトのパスワード長は 4 で、最大長は 127 です。

この機能は、設定ファイル (cfg.xml) でも次のように設定できます。

<Web_Min_Pass_Len>4</Web_Min_Pass_Len>
<Web_Pass_Constraint_To_Ascii>0</ Web_Pass_Constraint_To_Ascii>

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

Web パスワードの制約セクションで、次のフィールドを設定します。

- 最小長 (最小 1): パスワードの最小長の値を入力します。

- ASCII 文字のみ: パスワードの文字の使用を制限する場合ははいを選択します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

HTTP または HTTPS 用に Web サーバを設定する

ベースステーションをより安全にするために、HTTPS との通信のみを設定することができます。デフォルトにより、HTTP または HTTPS が可能です。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

[セキュリティ（Security）]をクリックします。

ステップ 2

セキュア Web サーバ セクションで、HTTPS の要件を有効または無効にします。

フィールド要件の詳細については、セキュリティ Web ページのフィールドを参照してください。

ステップ 3

[Save and Reboot]をクリックします。

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国の法律の対象となります。Cisco の暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意したものと見なされます。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm をご覧ください。

ローカル連絡先

ユーザの連絡先リストを管理できます。たとえば、チームや部門のすべてのメンバーの連絡先リストを設定することができます。次のオプションがあります。

- 受話器に連絡先リストを作成し、受話器からそれをエクスポートし、別の受話器にインポートします。

- テキストエディタで連絡先リストを作成し、別のハンドセットにインポートします。

（注）

連絡先リストをインポートすると、既存の連絡先リストが上書きされます。ユーザがカスタム連絡先を作成した場合、これらのカスタム連絡先は失われます。

- 連絡先リストのインポート

- 連絡先リストのエクスポート

連絡先リストのインポート

標準連絡先リストをハンドセットにインポートすることができます。たとえば、チームや部門のすべてのメンバーの連絡先リストを設定することができます。

（注）

連絡先リストをインポートすると、既存の連絡先リストが上書きされます。ユーザがカスタム連絡先を作成した場合、これらのカスタム連絡先は失われます。

始める前に

ハンドセットから連絡先リストをエクスポートするか、メモ帳などのテキストエディタを使用して連絡先リストを作成できます。他のプログラムは、正しく解析できない追加情報を挿入することがあります。ファイル拡張子を .csv または .txt に設定します。

リストはカンマ区切り値（CSV）形式で作成されます。次に例を示します。

John Smith,+2345678901,+2345678901,,+2345678911
Ann Jones,+2345678902,+2345678902,,+2345678912
Fred Brown,+2345678903,+2345678903,,

ファイルの各行の形式は次のとおりです。

<name>,<work number>,<mobile number>,<home number>,<other number>

説明：

- ＆lt; name＆gt;は、ユーザの名前です。名前の制約は次のとおりです。

- 最大 23 文字を使用できます。23 文字を超える名前は切り捨てられます。

- カンマ（、）は使用できません。

- サポートされる文字に記載されている文字のみを使用します。

- <仕事番号>、<携帯番号>、<家番号>、<その他>は電話番号です。各番号の制約は次のとおりです。

- 空白のままにできます。2 つのコンマ (,) の間にスペースを指定することはできません。たとえば、連絡先に携帯番号がない場合、その行は次のようになります。 <名前>、<勤務先番号>、<自宅番号>、<その他の番号>

- 最大 21 桁（+を含む）にすることができます。数字が 21 桁を超える場合、その項目は警告なしで破棄されます。

- これらの文字のみを含めることができます：+0123456789

- SIP URI にすることはできません。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3

ローカル電話帳のインポート領域で、ファイルを選ぶをクリックします。

ステップ 4

ファイルを参照して選択し、OKをクリックします。

ステップ 5

[ロード（Load）]をクリックします。

ステップ 6

OKをクリックします。

連絡先リストのエクスポート

ローカルの連絡先リストをハンドセットからエクスポートすることができます。

連絡先リストをハンドセットに作成してエクスポートし、他のハンドセットにインポートすると便利です。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

内線番号列で、電話機のリンクをクリックします。

ステップ 3

ローカル電話帳のエクスポート領域で、 エクスポートをクリックします。

ステップ 4

ファイルに保存するように選択し、[OK] をクリックします。

セントラルディレクトリの設定

セントラルディレクトリは、ユーザが簡単にユーザを検索して呼び出すことを可能にする、ハンドセット上のディレクトリである。使用するディレクトリの種類は、さまざまな要因によって異なります。

- 小規模ネットワークを管理する場合は、次のいずれかを実行できます。

- ローカルディレクトリをテキストファイルとして作成し、ベースステーションにアップロードすることができます。

- ローカルディレクトリのテキストファイルを作成し、サーバのフォルダディレクトリに保存します。ベースステーションは、http プロトコルを使用している場合、このディレクトリでファイルを検索します。

- 小規模なネットワークを管理する場合は、ローカルディレクトリを XML ファイルとして作成できます。このファイルには、最初の箇条書きのテキストファイルよりも多くの情報が含まれています。

（注）

このタイプは、現在サポートされていません。

- 組織に、すでにデスク フォン用の Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）電話ディレクトリがある場合は、ベースステーションで同じディレクトリを構成できます。

- テキストの中央ディレクトリを設定する

- LDAP 中央ディレクトリを設定する

- XML 中央ディレクトリを設定する

テキストの中央ディレクトリを設定する

始める前に

ディレクトリのテキストファイルを作成します。テキストファイルの形式は次のとおりです。

<name>,<number>

説明：

- ＆lt; name＆gt;は、ユーザの名前です。名前の制約は次のとおりです。

- 最大 23 文字を使用できます。23 文字を超える名前は切り捨てられます。

- カンマ（、）は使用できません。

- これらの文字のみを使用します。

- A–Z

- a–z

- 0–9

- -

- '

- ＆lt; number＆gt;は電話番号です。番号の制約は次のとおりです。

- 最大 21 桁（+を含む）にすることができます。数字が 21 桁を超える場合、その項目は警告なしで破棄されます。

- これらの文字のみを含めることができます：+0123456789

- SIP URI にすることはできません。

（注）

カンマと電話番号の間にスペースを入れないでください。そうしないと、エントリは破棄されます。

ここにサンプルの txt ファイルがあります。

John Smith,+2345678901
Ann Jones,+2345678902
Fred Brown,+2345678903

ファイルサイズは 100 KB 未満でなければなりません。

このリストは、メモ帳などのテキストエディタで作成します。他のプログラムは、正しく解析できない追加情報を挿入することがあります。ファイル拡張子を .csv または .txt に設定します。

（注）

ディレクトリをアップロードしてから新しいディレクトリをアップロードすると、新しいディレクトリが古いディレクトリを上書きします。

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2

ロケーション フィールドをローカルに設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4

CSV ファイルを検索してインポートします。詳細は、中央ディレクトリ Web ページのフィールドにある"ローカルディレクトリのフィールド"および"インポートセントラルディレクトリセクションのフィールド"テーブルを参照してください。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

LDAP 中央ディレクトリを設定する

始める前に

LDAP ディレクトリに関する情報が必要です。

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2

ロケーション フィールドをLDAP サーバーに設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4

中央ディレクトリ Web ページのフィールドにある、"LDAP セントラルディレクトリフィールド"および" LDAP セントラルディレクトリ：ハンドセット ID セクションのフィールド"テーブルに記載の通りに、LDAP フィールドを設定します。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

XML 中央ディレクトリを設定する

（注）

このタイプは、現在サポートされていません。

ディレクトリエントリを含む XML ファイルを作成し、その XML ファイルをベースステーションにアップロードすることができます。

このリストは、メモ帳などのテキストエディタで作成します。他のプログラムは、正しく解析できない追加情報を挿入することがあります。ファイル拡張子を次のように設定します。 .xml。

（注）

ディレクトリをアップロードしてから新しいディレクトリをアップロードすると、新しいディレクトリが古いディレクトリを上書きします。

始める前に

XML ディレクトリファイルを作成する必要があります。要件は次のとおりです。

- ファイルの拡張子は.xml でなければなりません。

- 23 文字を超える名前は 23 文字に切り捨てられます。

- サポートされる文字に記載されている文字のみを使用します。

- 電話番号はプラス（+）を含めて最大 21 桁です。

- 電話番号には+0123456789 文字しか含まれません。

- 電話番号は SIP URI にすることはできません。

- 各<DirectoryEntry>タグは、<Name>および<Telephone>タグを必要とする。電話タグはメインの電話番号を識別します。

XML ファイルのスキーマは次のとおりです。

<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>x</Name>
<Telephone>x</Telephone>
<Office>x</Office>
<Mobile>x</Mobile>
<Fax>x</Fax>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>

＆lt; DirectoryEntry＆gt;タグは必要なだけ追加します。タグを閉じることを忘れないでください（たとえば、</ DirectoryEntry>）。

次に XML ファイルのサンプルを示します。

<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>John Smith</Name>
<Telephone>1001</Telephone>
<Office>+2345678901</Office>
<Mobile>+2345678901</Mobile>
<Fax>+2345678911</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Ann Jones</Name>
<Telephone>1002</Telephone>
<Office>+2345678902</Office>
<Mobile>+2345678902</Mobile>
<Fax>+2345678912</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Fred Brown</Name>
<Telephone>1003</Telephone>
<Office>+2345678903</Office>
<Mobile>+2345678903</Mobile>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

中央ディレクトリをクリックします

ステップ 2

ロケーション フィールドをXML サーバーに設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4

中央ディレクトリ Web ページのフィールドにある、"XML セントラルディレクトリフィールド"および"XML セントラルディレクトリ：ディレクトリ名フィールド"テーブルに記載の通りに、XML フィールドを設定します。

ステップ 5

[保存（Save）]をクリックします。

機能の設定

ユーザエクスペリエンスに影響を与える機能の一部を変更する必要がある場合があります。これらの機能のいずれかを変更した場合は、必ずユーザに伝えてください。

- 管理設定を設定する

- テキストメッセージの設定

- ページングの設定

- スターコードを変更する

- コールプログレストーンを変更する

- アラームの設定

- [緊急電話番号（Emergency Numbers）]を設定する

- ベースステーションへの一時ハンドセットの追加

- ハンドセットに 2 番目の回線を追加する

- ハンドセット間の回線の共有

管理設定を設定する

管理ページでは、内部システムの機能やユーザに影響する機能を制御します。

- 設定領域：いくつかの通信要件と機能を制御します。

- 構成領域：ベースおよびハンドセットの構成変更の処理方法を制御します。

- テキストメッセージ領域：ユーザがテキストメッセージを送受信する機能を制御します。詳細については、テキストメッセージの設定 を参照してください。

- Syslog / SIP Log領域：システムメッセージやその他の情報の保存を制御します。

- 緊急番号：ユーザの緊急番号を制御します。詳細については、[緊急電話番号（Emergency Numbers）]を設定する を参照してください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

設定、設定、およびSyslog / SIP ログの各フィールドを、管理設定 Web ページのフィールドの設定テーブルの記載通りに設定します。

少なくとも、このフィールドは設定する必要があります。

- [緊急電話番号（Emergency Numbers）]

ステップ 3

以下のいずれかの操作を行います。

- VLAN フィールドを変更した場合は、保存して再起動をクリックします。

- 他のすべての変更については、保存するをクリックします。

テキストメッセージの設定

管理ウェブページにあるテキストメッセージ領域の設定を変更することができます。これらのフィールドは、ハンドセットがテキストメッセージを送受信する能力を制御します。デフォルトでは、テキストメッセージは無効になっています。

有効にすると、システム内のメッセージのみを許可したり、他のシステムとの間でメッセージを送受信できるようにシステムを設定できます。

（注）

テキストメッセージを有効にする場合は、ユーザに通知するようにしてください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

管理設定 Web ページのフィールドの「テキストメッセージ」の表の説明に従って、テキストメッセージフィールドを設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

ページングの設定

ページンググループを設定して、ハンドセットのグループをページにすることができます。同一ネットワーク内のハンドセットグループにページを送信します。

最大 3 個のページンググループにハンドセットを追加できます。各ページンググループには、固有のマルチキャストポートと番号があります。ページンググループ内の電話機は、同じマルチキャスト IP アドレス、ポート、およびマルチキャスト番号に登録する必要があります。

着信ページの優先順位は、特定のグループから設定します。優先順位レベルの範囲は 0 ~ 3 です。優先順位は、次のことを示します。

- 0: 受信ページはアクティブコールを保留にします。ページが再生された後にコールが再開されます。

- 1: 着信ページとアクティブコール再生が同時に再生されます。

- 2: 着信ページにトーンが通知されます。ページングは、アクティブコールが保留になったとき、または通話が終了したときに再生されます。

- 3: 受信ページはアクティブコール中にアラートを送信しません。

複数のページセッションが発生すると、ページは時間的な流れに沿って応答が行われます。アクティブページが次のページに応答するのを終了する必要があります。サイレント（DND）が有効になっている場合、電話機は着信ページを無視します。

音声コーデックはG.711u に設定されます。

始める前に

- ページンググループ内のすべてのハンドセットが同じマルチキャストネットワーク内にあることを確認します。

- 電話管理の Web ページにアクセスします。

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

管理設定 Web ページのフィールドで複数のページング グループ パラメータを設定します。

文字列を入力して、マルチキャストページングをリッスンし、開始するように電話機を設定します。各文字列の長さは 128 文字までです。最大 3 個のページンググループに電話機を追加できます。次の形式でスクリプトを入力します。

pggrp:multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];pri=n

それぞれの説明は次のとおりです。

- マルチキャストアドレス : マルチキャスト IP アドレスを示します。ベースステーションがページを待機して受信します。

- ポート: ページにポートを示します。各ページンググループに対して、異なるポートを使用します。ポートは 0 ~ 65534 で、値は同じである必要があります。

- name=xxxx: ページング グループの名前を示します。（オプション）名前の最大長は 35 文字です。

- num=yyy: ページング グループにアクセスするのにダイヤルする一意の番号です。数字は 3 桁または 4 桁です。

- listen={yes|no}: 電話機がページ グループをリッスンするかどうかを示します。最初の 2 つの有効なグループだけがリッスンできます。フィールドが定義されていない場合、デフォルト値はいいえです。

- pri=n: ページングの優先度レベルを示します。優先度レベルの範囲は 0 ～ 3 です。

手順の例を参照してください。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

例

pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0

XML (cfg .xml) を使用したハンドセット設定ファイルでは、次のように文字列が表示されます。

<Group_Paging_Script_1_>pggrp=224.168.168.169:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0</Group_Paging_Script_1_>

スターコードを変更する

ベースステーションには一連のスターコードが設定されています。スターコードを使用すると、ユーザは一部の機能にすばやくアクセスできます。

Cisco IP DECT6800シリーズ ユーザ ガイドには標準のスターコードのリストが含まれています。

（注）

スターコードを変更する場合は、変更内容をユーザに伝えてください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

スターコードをクリックします。

ステップ 2

スターコード Web ページのフィールドで説明されているように、スターコードフィールドを変更します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

コールプログレストーンを変更する

ベースステーションは、一連のコールプログレストーンでセットアップされる。コールプログレストーンは、コールのセットアップと進行中に聞こえるトーンです。

デフォルトのコールプログレストーンは、ベースステーション用に設定した国と地域によって異なります。トーンをデフォルト値から変更することができます。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

コールプログレストーンをクリックします。

ステップ 2

コールプログレストーン Web ページのフィールドの説明に従って、フィールドを設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

アラームの設定

6825 ハンドセットまたは6825高耐久ハンドセットの一番上にある緊急ボタンが押されると、警報を鳴らすように設定することができます。

（注）

6823 ハンドセット に緊急ボタンはありません 。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

管理設定ページでアラームサーバを設定できます。管理設定を設定する および管理設定 Web ページのフィールド を参照してください。アラームサーバを設定しない場合は、定義された番号を呼び出すことができます。

手順

ステップ 1

警報をクリックします。

ステップ 2

アラーム Web ページのフィールドの説明に従って、警報フィールドを設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

アラームプロファイルエイリアスを設定したら、ハンドセット情報を変更するに進みアラームを必要とする各ハンドセットにアラームを割り当てます。警報プロファイルを設定して、警報ラインと警報番号フィールドを設定する必要があります。ハンドセットでアラームを設定した後、ハンドセットを再起動する必要があります。

[緊急電話番号（Emergency Numbers）]を設定する

管理ウェブページで緊急電話番号の設定を変更することができます。これらのフィールドは、緊急コールに関連付けられている番号を制御します。

ユーザが緊急番号に精通していることを確認してください。キーパッドがロックされていても、ユーザはこれらの番号をダイヤルできます。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

管理設定 Web ページのフィールドの緊急番号表に記載されているように、緊急番号を設定します。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

ベースステーションへの一時ハンドセットの追加

プロミスカスモードでベースステーションにハンドセットを一時的に登録することができます。ベースステーションは、初期設定がリセットされているときに、プロミスカスモードで使用できます。プロミスカスモードは、管理 Web ページまたは設定ファイル (cfg .xml) から有効にした場合には 255 分、ベースステーションのリセットボタンを押すと 5 分間アクティブになります。ベースステーションに登録されていないハンドセットを追加し、ハンドセットを更新することができます。

ベースステーションは、前に有効化データオーケストレーションシステム (EDOS) または DHCP サーバとして認識されていた顧客のデバイスアクティベーション (CDA) から設定ファイルをダウンロードし、ハンドセットを更新します。サーバが承認を要求する場合は、ハンドセットを使用してユーザ名とパスワードを入力します。ベースステーションの設定ファイルに < profile_rule > が設定されていない場合 、EDOS サーバは、ハンドセットに入力された短時間のアクティベーションコードを要求します。

プロミスカスモードがタイムアウトしたときのハンドセットの登録解除。ハンドセットの更新が進行中の場合は、タイマーがリセットされます。

次の方法で、プロミスカスモードを有効にすることができます。

- 設定ファイルまたは管理 Web ページ。詳細については、ファームウェアから無作為検出モードをオンにするを参照してください。

- リセットボタン詳細については、「ベースステーションの [リセット] ボタンを使用して無作為検出モードをオンにします。」を参照してください。

- ファームウェアから無作為検出モードをオンにする

- ベースステーションの [リセット] ボタンを使用して無作為検出モードをオンにします。

ファームウェアから無作為検出モードをオンにする

一時ハンドセットの登録を有効にするために、プロミスカスモードをセットアップすることができます。ベースステーションがプロミスカスモードの場合、LED は次の順序で点滅します。赤、オレンジ、緑。ベースステーションは、255 分間無作為検出モードになっています。このモードでは、最大 30 台のハンドセットをベースステーションに登録できます。

次の方法で、設定ファイル (cfg.xml) でモードを設定します。

<Promiscuous_mode>n</Promiscuous_mode>

ここで、n はモードを有効にするまでの時間を分単位で示します。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

無作為検出モードが開始されるまでの時間を分単位で表示するように有効 (分)を設定します。

無作為検出モード フィールドで、無作為検出モードが終了するまでの時間を分単位で表示します。ページを更新して、残り時間を表示します。

詳細については、管理設定 Web ページのフィールドの無差別モードの表を参照してください。

ステップ 3

[保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

- ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

- 短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

関連タスク

ハンドセットの登録を開始する

ベースステーションの [リセット] ボタンを使用して無作為検出モードをオンにします。

リセットボタンで、ベースステーションのプロミスカスモードを手動で有効にします。設定ファイル (cfg) 内の Promiscuous_button_enabledオプションがいいえに設定されている場合は 、ボタンを 15 秒間押して、ベースステーションを工場出荷時のデフォルト値にリセットしてから、プロミスカスモードを有効にします。プロミスカスモードを有効にすると、ベースステーションの LED が赤からオレンジに 2 秒間点滅し、6 秒後に緑に点滅します。ベースステーションは、5 分間無作為検出モードになっています。

始める前に

ベースステーションの下端にあるリセットボタンを探します。

手順

リセットボタンを6 秒間押し続けます。

次のタスク

- ユーザ名とパスワードを使用してハンドセットを自動的にセットアップする

- 短いアクティベーションコードを使用した自動ハンドセットのセットアップをする

ハンドセットに 2 番目の回線を追加する

ハンドセットに別の回線を追加することができます。

手順

ステップ 1

[内線番号] をクリックします

ステップ 2

ハンドセットの左側の列でインデックス番号を確認します。

ステップ 3

[内線の追加（Add Extension）]をクリックします。

ステップ 4

ライン名を設定します。

この回線に他の回線からの別の名前を指定すると、混乱を避けることができます。

ステップ 5

端末フィールドで、2 つ目の内線番号のハンドセットを選択します。

たとえば、ステップ 2 のインデックス 2 を使用してハンドセットに回線を追加する場合は、端末 Idx 2 を選択します。

ステップ 6

拡張フィールドに、ユーザに割り当てられた電話番号を設定します。

ステップ 7

認証ユーザ名フィールドに、ユーザに割り当てられたユーザ ID を設定します。

ステップ 8

認証パスワードフィールドに、ユーザの割り当てられたパスワードを設定します。

ステップ 9

表示名フィールドに、ハンドセット画面に表示したい名前を設定します。

ステップ 10

サーバフィールドに、ベースステーション追加時に設定したサーバエイリアスを設定します。

ステップ 11

拡張 Web ページのフィールドの追加または編集の説明に従って、残りの内線フィールドを設定します。

ステップ 12

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 13

内線番号ページで、関連付けられている VoIP Idx のチェックボックスをオンにします。

ステップ 14

SIP 登録を開始をクリックします。

ステップ 15

ハンドセットをオフにしてから、もう一度電源を入れます。

ステップ 16

ハンドセットで番号の入力を開始し、回線を押します。

ステップ 17

新しい内線番号がリストされていることを確認します。

次のタスク

この内線番号を共有する場合は、次を参照してください。 ハンドセット間の回線の共有

ハンドセット間の回線の共有

2 つ以上のハンドセットで使用可能になるように回線を設定できます。

ハンドセットでは、ユーザがコールを行うと、共有回線が回線リストに表示されます。また、ハンドセットのヘッダー行のすぐ下のアイコンが表示されます。アイコンは共有回線のステータスを表示します。

手順

ステップ 1

各ハンドセットに同じ内線番号を追加します。ハンドセットに 2 番目の回線を追加するを参照してください。

次に例を示します。

- 端末 Idx 1 に内線を設定し、登録します。

- 端末 Idx 2 に内線を設定し、登録します。

ステップ 2

内線ページで、内線を共有する最初のハンドセットのハンドセットリンク (IPEI 番号) をクリックします。

ステップ 3

共有コールのアピアランス設定で、Idx を共有する内線に設定します。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5

手順 2~4 を繰り返して、2 つ目のハンドセットが番号を共有します。

追加のベースステーションを追加して、マルチセル ネットワーク（ワークフロー）を作成、

210 マルチセルベースステーションがある場合、一部のハンドセットに接続に問題がある場合は、追加のベースステーションをネットワークに追加できます。たとえば、ハンドセットがベースステーションから離れすぎているか、ベースステーションがビジー状態になっている可能性があります。複数のベースステーションがある場合、マルチセル システムができます。

マルチセルシステムの制約条件は次のとおりです。

- マルチセル システムの210 マルチセルベースステーションの最大数：250

- マルチセルシステム内のハンドセットの最大数：1000

マルチセルシステムをセットアップすると、ベースステーションは定期的にデータを同期します。登録されたすべてのハンドセットは、マルチセルシステムの任意のベースステーションと通信できます。プライマリベースステーションが応答しなくなると、マルチセルシステムの別のベースステーションが自動的にプライマリ基地局になります。

このワークフローを使用して、マルチセルシステムを設定します。

手順

ステップ 1

Cisco IP DECT6800シリーズワークフローを設定する

最初のベースステーションをセットアップします。

ステップ 2

プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定

第 1 のベースステーションをマルチセルシステムの第 1 のベースステーションとして設定する。

ステップ 3

二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定

セカンダリベースステーションを設定します。このステップを、追加されたベースステーションごとに繰り返します。

ステップ 4

（任意） システム設定のバックアップ

バックアップを実行して設定を保存します。

- プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定

- 二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定

プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定

複数のベースステーションを連携させるには、マルチセルネットワークの各ベースステーションに同じシステムチェーン ID を割り当てます。この手順を使用して、マルチセル用の既存のベースステーションを設定します。この手順は 1 回だけ行います。

始める前に

- ベースステーションでタイムサーバを設定する必要があります。

- 少なくとも 1 つの内線をベースステーションに追加する必要があります。

手順

ステップ 1

既存のベースステーション Web ページにアクセスします。管理 Web ページにログインするを参照してください。

ステップ 2

マルチセルをクリックします。

ステップ 3

マルチセルシステムを有効に設定します。

ステップ 4

システムチェーン IDを設定します。

システムチェーン ID を内線番号のように見えない番号に変更しることを推奨します。たとえば、4 桁の内線番号を使用する場合は、システムチェーン ID 4 桁以上にする必要があります。

ステップ 5

残りのフィールドを マルチセル Web ページのフィールドに記載の通りに設定します。

ステップ 6

[Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 7

ベースステーションを再起動したら、管理 Web ページに再接続します。管理 Web ページにログインするを参照してください。

ステップ 8

ブラウザーをリフレッシュして、ホーム/ステータスページ表示マルチセルリンク解除（非連鎖）プライマリとして参加することを許可の中にシステムインフォメーションフィールド。

次のタスク

二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定

二次ベースステーションでのマルチセルシステムの設定

マルチセル用にプライマリベースステーションを設定したら、この手順で 1 つ以上のベースステーションを追加します。マルチセル構成のすべてのベースステーションは、同じシステムチェーン ID を使用します。

セカンダリベースステーションがマルチセルを有効にして再起動すると、プライマリベースステーションは自動的にデータの同期処理を開始します。

（注）

マルチセル構成を開始する前にプライマリベースステーションの管理パスワードを変更した場合、同期フェーズでセカンダリベースステーションでパスワードが自動的に変更され、

始める前に

- プライマリベースステーションでのマルチセルシステムの設定を完了する必要があります。

- 一次ベースステーションのホーム/ステータスページはプライマリとして参加可能をシステム情報フィールドに表示する必要があります。

- 一次ベースステーションからのシステムチェーン ID 設定が必要です。

- 新しいベースステーションの MAC アドレスを知る必要があります。

手順

ステップ 1

新しいベースステーションのハードウェアをセットアップしますベースステーションをインストールする。

ステップ 2

次のいずれかのオプションを使用して、新しいベースステーションを取り付けます。

- ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターをデスクに取り付ける

- ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

ステップ 3

新しいベースステーションの Web ページにアクセスします。管理 Web ページにログインするを参照しベースステーションの MAC アドレスを使用します。

ブラウザに表示されている、このベースステーションの IP アドレスを書き留めます。

ホーム/ステータスページにマルチセルは無効ですと表示されます。

ステップ 4

マルチセルをクリックします。

ステップ 5

マルチセルシステムを有効に設定します。

ステップ 6

システムチェーン ID を1 次ベースステーションのフィールドと一致するように設定します。

ステップ 7

残りのフィールドを マルチセル Web ページのフィールドに記載の通りに設定します。

ステップ 8

[Save and Reboot]をクリックします。

ステップ 9

新しいベースステーションの管理 Web ページに接続します。管理 Web ページにログインするを参照し、手順 3 でメモした新しい IP アドレスを使用します。

ステップ 10

ホーム/ステータスページがマルチセルリンク解除（初期同期 1）セカンダリとして参加できますをシステムインフォメーションフィールドに表示するまで、ブラウザをリフレッシュします。

メッセージが表示された後、ベースステーションはデータの同期を開始します。既存の基地局と新しいベースステーションの同期には最大 5 分かかることがあります。メッセージが次のように変わることがわかります。マルチセルリンク解除（初期同期 1）プライマリのセカンダリ待機、

ステップ 11

ホーム/ステータスページがマルチセルリンクレディ（キープアライブ）セカンダリをシステムインフォメーションフィールドに表示するまで、ブラウザをリフレッシュします。

第 1 のベースステーションの管理 Web ページを見ている場合、ホーム/ステータスページはマルチセルレディ（キープアライブ）プライマリをシステムインフォメーションフィールドに表示します。

次のタスク

あなたのマルチセルシステムをセットアップした後、システム設定のバックアップ。

Chapter4. ヘッドセット

- サポートされているヘッドセット

- ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

- 音質

サポートされているヘッドセット

これらのタイプのヘッドセットは、ハンドセットで使用できます。

- 3.5 mm オーディオプラグ付きヘッドセット

シスコ ヘッドセット 530シリーズを推奨します。シスコ ヘッドセット 530シリーズは標準の Bluetooth ヘッドセットとしてサポートされており、高度な機能は 6825 ハンドセット ではサポートされていません 。

- Bluetooth LE ヘッドセット

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

高音圧：聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてください。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中にヘッドセットを使用しないでください。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルを放置しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルの近くに子供がいる場合は、常に目を離さないようにしてください。

音質

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方にとって良質である必要があります。音質の判断は主観によるため、シスコではどのサードパーティのヘッドセットのパフォーマンスも保証することはできません。しかし、大手メーカーのさまざまなヘッドセットについて、Cisco IP 電話で良好に作動することが報告されています。

シスコは、自社製品のサードパーティヘッドセットを推奨またはテストすることはできません。シスコ製品のサードパーティ製ヘッドセットサポートについては、製造元の Web サイトを参照してください。

シスコは、Cisco IP 電話を使用してシスコヘッドセットをテストします。シスコ ヘッドセットと Cisco IP 電話のサポート詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.htmlを参照してください 。

Chapter5. モニタリング

- ベースステーション Web ページ

- ハンドセットステータスの表示

- のサイト調査を実施する

ベースステーション Web ページ

ベースステーションの Web ページを使用して、ベースステーションを構成し、ステータスと統計情報を取得できます。

すべてのページは、管理者ビューで使用できます。管理者ビューでベースステーションの Web ページにアクセスする方法については、管理 Web ページにログインするを参照してください。

ユーザビューでは、いくつかのページを使用できます。ユーザビューでベースステーションの Web ページにアクセスする方法については、ユーザ Web ページにサインインするを参照してください。

特に指定されていない限り、Web ページは管理者ビューにのみ表示されます。

- ようこそ/ステータス Web ページのフィールド

- 内線番号 Web ページのフィールド

- サーバ Web ページのフィールド

- ネットワーク設定 Web ページのフィールド

- 管理設定 Web ページのフィールド

- ファームウェアアップデート Web ページのフィールド

- カントリーウェブページのフィールド

- セキュリティ Web ページのフィールド

- 中央ディレクトリ Web ページのフィールド

- マルチセル Web ページのフィールド

- LAN 同期の Web ページフィールド

- スターコード Web ページのフィールド

- コールプログレストーン Web ページのフィールド

- ダイヤルプラン Web ページのフィールド

- リピーター Web ページのフィールド

- アラーム Web ページのフィールド

- [Streaming Statistics（ストリームの統計）] Web ページのフィールド

- [Generic Statistics（ジェネリックの統計）] Web ページのフィールド

- 診断 Web ページのフィールド

- 構成 Web ページのフィールド

- Syslog Web ページのフィールド

- SIP ログ Web ページのフィールド

- 以前のファームウェアリリース用 Web ページ

関連資料

ベースステーションアカウント

ようこそ/ステータス Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのウェルカム/ステータスウェブページに表示されるフィールドです。このフィールドは読み取り専用です。

ページは、[管理者とユーザビュー] に表示されます。

ようこそ/ステータス Web ページのフィールド

フィールド

説明

システム情報（System Information）

マルチセルモードが有効か無効かを識別します。

マルチセルの情報は、210 マルチセルベースステーションにのみ表示されます。

電話タイプ

ベースステーションのハードウェアバージョン (IPDECT-Vx) とタイプ ( DBS-110-3PCまたはDBS-210-3PC) を識別します。

システム タイプ（System Type）

有効なプロトコルを識別します。

RF バンド

システムによって使用される無線周波数（RF）帯域を識別します。

RF 帯域は、機器が設置されている国に固有です。

現在のローカル時間

システムの現在の日付と時刻を識別します。

操作時刻

前回の再起動以降の日数、時間、分、秒単位の時間を示します。

RFPI アドレス

ベースステーションの無線固定部品識別（RFPI）を識別する。

MAC アドレス

ベースステーションの MAC アドレスを識別します。

IP アドレス

ベースステーションに割り当てられた IP アドレスを識別します。

製品構成

将来使用するために予約されています。

ファームウェア バージョン

ベースステーションで現在動作しているファームウェアのバージョンとファームウェアの日付を示します。

ファームウェア URL

ファームウェアアップデートサーバの IP アドレスとサーバ上のファームウェアパスを識別します。

Reboot

過去 6 回の再起動のエントリーを日付、時刻、再起動の種類、ファームウェアのバージョンといっしょに表示します。

再起動の種類には、通常の再起動、強制再起動、停電、予期しない再起動があります。

ベースステーションステータス

現在のステータスを識別します。

- アイドル - アクティブコールなし

- 使用中 - 1 つ以上のアクティブコール

このベースステーションの SIP アイデンティティステータス

ベースステーションに設定されている内線番号と内線番号のステータスを示します。

- OK - ハンドセットは OK です。

- SIP エラー - ハンドセットに SIP 登録エラーがあります。

内線番号 Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの内線 Web ページに表示されるフィールドです。

ページは、[管理者とユーザビュー] に表示されます。

このセクションは、ファームウェアリリース 4.7 以降に適用されます。ファームウェアリリース V450 および V460 のページについては、ファームウェアリリース V450 および V460 の拡張機能 Web ページのフィールドを参照してください。

[General] セクション

フィールド

目次

説明

AC

4 桁の数値コード

ベースステーションのアクセスコード（AC）を識別します。

このフィールドは、管理ビューで変更する必要があります。

内線番号セクション

フィールド

目次

説明

Idx

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットのインデックスを識別します。

内線番号、情報

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットの固有の DECT 識別番号である International Portable Equipment Identity（IPEI）を示します。

このフィールドは、ターミナルページのハンドセットについての詳細情報へのリンクです。

IPEI リンクの下に、ハンドセットと内線番号のステータスが表示されます。

- ステータス: 色付きの点は、次のステータスを示しています。

- 緑: ハンドセットが登録されています。

赤: ハンドセットが取り外されています。

- 内線番号: 内線の名前

2 回線割り当てられている場合、ハンドセットはリストに 2 回表示されます。

ステータス

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8 で新規に追加されています。

色付きの点は、次のステータスを示します。

- 緑: ハンドセットが登録されています。

- 赤: ハンドセットが取り外されています。

[内線番号（Extension）]

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8 で新規に追加されています。

内線の名前を示します。

2 回線割り当てられている場合、ハンドセットはリストに 2 回表示されます。

場所（Location）

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットが通信する接続済みのベースステーションまたはリピーターを指定します。

端末の位置

このフィールドは読み取り専用です。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

PRN 番号とベースステーションの名前を示します。

端末状態

このフィールドは読み取り専用です。

受話器の現在の状態を示します。

- 現在の@RPNxx: ハンドセットはベースステーション RPNxx に接続されています。

- デタッチされている: ハンドセットが接続されていません (たとえば、電源が切れているか、登録されていないなど)。

- 場所: ハンドセットが特定のベースステーションと通信するように設定されていますが、接続できません。たとえば、ハンドセットの電源が入っていても、ベースステーションの電源が切れている場合に表示されます。

- 削除されている: ハンドセットが特定の時間（通常は 1 時間）ベースステーションに接続されていません。

ターミナルタイプ、FW 情報

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットのモデル番号とファームウェアのバージョンを識別します。

FWU 進捗状況

このフィールドは読み取り専用です。

ファームウェアアップデート（FWU）状態を示します。

- オフ - sw バージョンフィールドが 0 に設定されていることを示します。ファームウェアアップデートページ。

- 初期化: 更新プロセスが開始されていることを示します。

- X％: ダウンロードの進捗状況を示します。X は進捗量（0〜100）です。

- X％の確認: 使用前にファームウェアの検証が進行中であることを示します。

- 充電の待機: 新しいファームウェアをインストールするために、ファームウェアのダウンロードが完了し、ハンドセットを充電器に入れる必要があることを示します。

- Conn.term.wait: リピーターファームウェアのアップデートが完了し、リピータのリセットが進行中であることを示します。

- 完了: ファームウェアのアップデートが完了したことを示します。

- エラー: 更新が成功しなかったことを示します。考えられる原因は次のとおりです。

- ファイルが見つかりません。

- ファイルが無効です。

電池残量

このフィールドは読み取り専用です。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

ハンドセットの現在の充電レベルのスナップショットを表示します。

電池残量、RSSI、および Meas を更新するには、IPEI チェックボックスの左にある更新をクリックします。

RSSI

このフィールドは読み取り専用です。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

接続されているベースステーションまたはリピーターの受信信号強度インジケータ (RSSI) のスナップショットを表示します。

電池残量、RSSI、および Meas を更新するには、IPEI チェックボックスの左にある更新をクリックします。

測定時刻 [分:秒]

このフィールドは読み取り専用です。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

バッテリおよび RSSI 情報がハンドセットからキャプチャされてからの時間を分と秒で表示します。

電池残量、RSSI、および Meas を更新するには、IPEI チェックボックスの左にある更新をクリックします。

- 拡張 Web ページのフィールドの追加または編集

- ターミナル Web ページのフィールド

拡張 Web ページのフィールドの追加または編集

これらは、ベース ステーションの内線を追加するそして内線の編集ウェブページに表示されるフィールドです。

内線 Web ページのフィールドを追加する

フィールド

目次

説明

回線名

文字列

文字の長さが、1 ～ 7 文字の場合。

着信呼および発信呼の回線名を示します。

Terminal

選択：

- 新ターミナル

- ターミナル Idx 1

- ターミナル Idx 2

拡張機能の割り当て方法を指定します。

- 新しい端末 - 新しいハンドセットが設定されています。

- Terminal Idx x：（Servers ページから）既存のハンドセットのインデックスを識別します。

2 番目の内線番号をハンドセットに割り当てるときに使用されます。

[内線番号（Extension）]

ディジット ストリング

電話番号を識別します。

拡張機能は、ハンドセットが通話を発信して受信する前に、SIP サーバ上で設定する必要があります。

拡張子は、ハンドセットのメイン画面に表示されます。

[認証ユーザ名（Authentication User Name）]

文字列

コール制御システムでハンドセットに割り当てられたユーザ名を識別します。

ファームウェアリリース 4.7 では、名前は最大 128 文字までである必要があります。

認証パスワード（Authentication Password）

文字列

コール制御システムでユーザのパスワードを識別します。

ファームウェアリリース 4.7 では、名前は最大 128 文字までである必要があります。

表示名

文字列

拡張機能に表示する名前を指定します。

この名前は、日付と時刻の直後にメイン画面に表示されます。

XSI ユーザ名

文字列

BroadSoft XSI 電話帳のユーザ名を指定します。

ファームウェアリリース 4.7 では、名前は最大 128 文字までである必要があります。

XSI パスワード

文字列

BroadSoft XSI 電話帳のパスワードを指定します。

ファームウェアリリース 4.7 では、名前は最大 128 文字までである必要があります。

Mailbox Name

文字列

ボイスメールシステムのユーザ名を指定します。

メールボックス番号（Mailbox Number）

ディジット ストリング

有効な内容は 0-9、*、＃です。

ボイスメールシステムにダイヤルする番号を指定します。この番号は、SIP サーバで有効にする必要があります。

サーバ

IP アドレスのドロップダウンリスト

コール制御システムの SIP サーバアドレスを識別します。

コール待機機能

機能のステータス：

- 無効

- 有効（デフォルト）

コールウェイティングが電話で利用可能かどうかを識別します。

ブロードワークスビジーランプフィールドリスト URI

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ビジーランプフィールド（BLF）情報に使用する URL を指定します。

BroadSoft SIP サーバにのみ適用されます。

BroadWorks 共有コールアピアランス

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

行が共有されているかどうかを示します。

BroadSoft SIP サーバにのみ適用されます。SIP サーバで有効にする必要があります。

BroadWorks Feature イベントパッケージ

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

BroadWorks パッケージが利用可能かどうかを示します。機能は次のとおりです：妨害しないで、転送する（すべて、ビジー、無回答）。

BroadSoft SIP サーバにのみ適用されます。SIP サーバで有効にする必要があります。

無条件番号転送

（2 フィールド）

ディジット ストリング：

- 有効な内容は 0-9、*、＃です。

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

次の点を特定できる

- コールフォワード無条件が利用可能な場合

- 電話機に着信呼が到着したときにダイヤルする番号。

すべての着信への適用

無応答番号転送

（3 フィールド）

ディジット ストリング：

- 有効な内容は 0-9、*、＃です。

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

秒単位の時間：

- 範囲は 0 ～ 255 です

- デフォルト90

次の点を特定できる

- コール転送の場合、無応答が利用可能です。

- 着信がハンドセットに着信し、応答されないときにダイヤルする番号。

- 通話が未応答であるとみなされるまでの待機時間（秒単位）。

すべての未応答のコールに適用されます。

ビジー番号での転送

（2 フィールド）

- 有効な内容は 0-9、*、＃です。

機能のステータス：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

次の点を特定できる

- 話中転送が利用可能な場合。

- ハンドセットがビジーのときにダイヤルする番号。ハンドセットにすでに 2 つのコール（1 つはアクティブ、もう 1 つは保留中）がある場合、そのハンドセットはビジーです。

ハンドセットが既存の通話中であるときに適用されます。

[非通知着信拒否(Reject Anonymous Calls)]

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ハンドセットが発信者 IC を持たない通話を拒否するかどうかを示します。

番号を隠す

値：

- オフ

- 次のコール用にオンにする

- 常時稼働

発信者 ID なしで電話をかけるようにハンドセットを設定できるかどうかを示します。

取り込み中

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ユーザが妨害（DND）モードをオンにできるかどうかを示します。

ターミナル Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのターミナルウェブページに表示されたフィールドです。この画面を表示するには内線ページにあるハンドセットのIPEI番号をクリアします。

ページは、[管理者とユーザビュー] に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使用できません。

このセクションは、ファームウェアリリース 4.7 に適用されます。ファームウェアリリース V450 および V460 のページについては、ファームウェアリリース V450 およびV460 の端末 Web ページのフィールドを参照してください。

ターミナル Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

IPEI

10 文字列

ハンドセットの国際携帯機器識別情報（IPEI）を識別します。各ハンドセットには固有の IPEI 番号があり、その番号はハンドセットバッテリの下のラベルとハンドセットボックスのラベルに表示されます。

このフィールドを変更すると、ハンドセットの登録が解除されます。

ターミナルとペアリング

値：

- ペアになっていない端末

- ハンドセット ID

ハンドセットとペアになっている端末を識別します。

AC

4 桁のコード

ハンドセットを登録するために使用されたアクセスコードを識別します。ハンドセット登録後、このコードは使用されません。

（注）

セキュリティを強化するためにシステムを設定するときは、これをデフォルトから変更することをお勧めします。

アラームライン

値：

- アラーム行が選択されていない

- 電話番号（Telephone number）

アラームコールに使用する回線を指定します。

アラーム番号

電話番号

ユーザがダイヤルする番号を指定します。緊急ボタンを 3 秒以上押します。

ダイヤル プラン ID

値：1〜10

管理者ビューのみ

ダイヤルプラン Web ページのフィールド で設定されているダイヤルプランのインデックスを識別します。

[内線（Extensions）]

VoIP Idx

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットのインデックスを識別します。

[内線番号（Extension）]

このフィールドは読み取り専用です。

設定された拡張の名前を識別します。

拡張機能は、ハンドセットが通話を発信して受信する前に、SIP サーバ上で設定する必要があります。

管理者ビューのみ: このフィールドは、拡張の編集ページのハンドセットの詳細情報へのリンクです。

表示名

このフィールドは読み取り専用です。

電話番号を識別します。

この情報は、ハンドセットのメイン画面に表示されます。

サーバ

このフィールドは読み取り専用です。

コール制御システムの SIP サーバアドレスを識別します。

サーバエイリアス

このフィールドは読み取り専用です。

通話制御システムの名前を識別します。

状態（State）

このフィールドは読み取り専用です。

SIP 登録状態を識別します。フィールドが空の場合、ハンドセットは SIP 登録されていません。

ビーコン設定

受信モード

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

送信間隔

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

Alarm Profiles

プロファイル 0〜7

管理者ビューのみ

アラームのリストを示します。

アラームタイプ

アラームの名前

管理者ビューのみ

特定のプロファイルに対して設定されているアラームの種類を示します。アラームが設定されていない場合、フィールドには設定されていませんと表示されます。

[アラームの種類] チェックボックス

チェックボックス（デフォルトではチェックされていない）

管理者ビューのみ

受話器でアクティブなアラームの種類を識別します。

共有コールアピアランスの設定

Idx 1〜8

管理者ビューのみ

拡張機能のインデックス

[内線番号（Extension）]

内線番号

管理者ビューのみ

共有コールアピアランスをサポートするハンドセット回線を識別します。機能をサポートする回線がない場合は、フィールドに設定されていませんと表示されます。

ローカル電話帳をインポート

ファイル名

ローカルディレクトリをコンマ区切り値（CSV）形式でコンピュータから電話機にアップロードするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先 を参照してください。

ローカル電話帳をエクスポート

電話機からローカルディレクトリを CSV 形式でコンピュータにエクスポートするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先を参照してください。

サーバ Web ページのフィールド

これらはセットアップを開始するとベースステーションのサーバウェブページ、またはサーバの追加Web ページに表示されるフィールドです。

サーバ Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

サーバエイリアス

文字列

コール制御サーバの短縮名を識別します。

NAT の適応

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

SIP 対応ルータで SIP メッセージを処理する方法を示します。

- Enabled - システムが REGISTER 要求に対する SIP 応答を経由ヘッダー受け取った（たとえば、「Via：SIP / 2.0 / UDP 10.1.1.1:4540;受信 68.44.20.1」）、ベースは受信したパラメータからの IP アドレスにその連絡先情報を適合させます。ベースは、更新された連絡先情報を有する別の REGISTER 要求を発行する。

- 無効 - 受信したパラメータは無視されます。

Registrar

IP アドレス、DNS アドレスまたは URL

SIP サーバ（呼制御システム）プロキシサーバを識別します。

アドレスのポート番号は任意です。

アウトバウンド プロキシ

IP アドレス、DNS アドレスまたは URL

セッションボーダコントローラまたは SIP サーバのアウトバウンドプロキシを識別します。

アウトバウンドプロキシをプライベート NAT ゲートウェイのアドレスとポートに設定して、SIP メッセージが NAT ゲートウェイ経由で送信されるようにします。

会議サーバの有効化

値

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

外部会議サーバの使用を制御します。

- 無効: 外部会議サーバが設定されていません。ユーザが会議を開始すると、ハンドセットは内部のサードパーティ会議機能を使用して会議を開始します。

- 有効: 外部会議サーバが設定されています。ユーザが会議を開始すると、ハンドセットが会議サーバフィールドで設定された会議サーバ上で会議を開始します。

会議サーバ

IP アドレス

利用可能な場合、サービスプロバイダの会議サーバの IP アドレスを識別します。

コールログサーバ

IP アドレス

XSI コールログサーバを示します。

設定されると、ハンドセットは通話記録サーバに通話を記録します。ブランクのままにすると、ハンドセットはローカル通話記録を使用します。

再登録時間

整数

範囲：1-65636

デフォルト：3600

有効な SIP 登録の時間を秒単位で示し、SIP アカウントの SIP 登録間の最大時間を表します。

（注）

60 秒未満に設定しないことをお勧めします。

再試行間隔の登録

整数

範囲: 1 ~ 2147483

デフォルト：30

登録が失敗した後に、ハンドセットを再登録するまで待機する時間を秒単位で指定します。登録の失敗メッセージが登録の再試行 RSCの場合に使用されます。

登録再試行間隔の長さ

整数

範囲: 1 ~ 2147483

デフォルト：1200

登録が失敗した後に、ハンドセットを再登録するまで待機する時間を秒単位で指定します。登録失敗メッセージが登録の再試行 RSC以外の場合に使用されます。

このフィールドが 0 に設定されている場合、ハンドセットは登録を再試行しません。

このフィールドには、登録再試行間隔の値よりも大きな間隔を指定する必要があります。

登録の再試行 RSC

再試行をトリガーする応答 SIP コード (RSC) を指定します。

最大 4 つのコンマ区切りの値を設定して、ワイルドカード文字 (?) を使用できます。たとえば、5??, 6??と入力します。

SIP セッション タイマー

値

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

コールのキープアライブメカニズムを示します。これは、セッションリフレッシュ信号間の最大時間を指定します。電話機がコール中で、設定された時間内にセッションリフレッシュ信号を送信しない場合、コールは終了します。

無効にすると、セッションタイマーは使用されません。

セッションタイマー値

整数

範囲：90-65636

デフォルト：1800

SIP セッションタイマーの時間の長さを秒単位で示します。

[SIPトランスポート（SIP Transport）]

値：

- UDP（デフォルト）

- TCP

- TLS

- 自動

SIP 転送のプロトコルを示します。

- UDP: UDP を使用した SIP の使用を強制します。NAPTR ルックアップが成功し、エントリが返された場合、SIP/UDP エントリのみが使用されます。

- TCP: TCP を介した SIP の使用を強制します。NAPTR ルックアップが成功し、エントリが返された場合、SIP/TCP エントリのみが使用されます。

- TLS: TCP を介した TLS の使用を強制します。NAPTR ルックアップが成功し、エントリが返された場合、SIPS/TCP エントリのみが使用されます。

- 自動: NAPTR ルックアップが成功する必要があります。DNS NAPTR ルックアップからのエントリの順序 (通常、TLS、TCP、UDP) は、考慮されます。TLS、TCP、および UDP はすべて受け入れられます。SCTP は受け入れられません。

信号 TCP 発信元ポート

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

送信元ポートが SIP メッセージで明示的にシグナリングされる必要があるかどうかを示します。

SIP トランスポートが TCP または TLS に設定されている場合は、SIP 拡張機能ごとに接続が確立されます。接続の送信元ポートは TCP スタックによって選択され、ローカル SIP ポートパラメータは使用されません。

SIP 拡張機能ごとに 1 つの TCP 接続を使用する

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

TCP / TLS 接続の使用方法を示します。

SIP 転送に TCP または TLS を使用する場合、接続には 2 つの選択肢があります。

- 無効 - 各ベースステーションには、ハンドセットが共有する単一の TCL / TLS 接続があります。

- 有効 - 各回線には個別の TCL / TLS 接続があります。

自ベースステーションからの RTP

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

RTP ストリームが送信されることを示します。

このフィールドは、Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

- 無効 - RTP ストリームは、ハンドセットに関連付けられたベースステーションから送信されます。

- 有効 - RTP ストリームは SIP 登録があるベースステーションから送信されます。

シングルベースシステムの場合このフィールドを有効に設定します

[Keep Alive]

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

該当する NAT 対応ルータのポートが 30 秒間開いているかどうかを示します。

ハンドセットアイドル画面に内線番号を表示する

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ハンドセットアイドル画面に内線が表示されているかどうかを示します。

ホールド行動

値：

- RFC 3264

- RFC 2543（デフォルト）

ハンドセットでホールドが動作する方法を示します。

- RFC 3264 - SDP の接続情報部分にはエンドポイントの IP アドレスが含まれています。方向属性はコンテキストに基づいてのみ、recvonly または inactive です。

- RFC 2543 - SDP の接続情報部分は 0.0.0.0 に設定され、direction 属性はコンテキストに基づいてのみ送信、recvonly、または非アクティブになります。

ローカル リング バック トーン（Local Ring Back Tone）

値

- 無効

- 有効（デフォルト）

着信音がハンドセットによってローカルに生成されるかどうかを制御します。

- 無効 - ハンドセットは着信音を生成しません。

- 有効（デフォルト）- ハンドセットは着信音を生成します

リモート着信音制御

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

コールコントロールシステムがハンドセットの着信音を選択できるかどうかを示します。

- 無効（デフォルト）：コール制御システムは着信音を選択できません。

- 有効 - 呼制御システムは着信音を選択できます。

在席転送挙動

値：

- 第 2 コールを保留

- 第 2 コールを保留しない

出席転送中に 2 番目の通話を保留にするかどうかを示します。

2 つの通話があり、1 つの通話が保留されている場合、出席転送を実行することができます。転送 ソフトキーが押されたら、SIP REFER 要求が送信される前に、アクティブなコールが保持されます。一部の PBX システムでは、2 回目のコールが保留になることが期待されないため、出席した転送は失敗します。

- 第 2 コールを保留 - 第 2 コールは保留になります。

- 第 2 コールを保留しない - 第 2 コールを保留にしません。

独自のコーデック優先度を使用する

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

着信コールのコーデック優先度を示します。

- 無効 - 発信側の優先順位を使用します。

- 有効 - システムコーデックの優先順位を使用します。

たとえば、有効になっていて、ベースに G722 がトップコーデックとして存在し、発信側が Alaw を上に、G722 をさらにリストダウンしている場合、G722 コーデックがコール用に選択されます。

DTMF シグナリング

値：

- SIP INFO

- RFC 2833（デフォルト）

- RFC 2833 および SIP INFO

DTMF の処理方法を制御します。

- SIP INFO-DTMF トーンは、音声ストリームと同じレイヤーで処理されます。

- RFC 2833-DTMF トーンは、音声ストリームとは異なるインターネット層のデータパケットで送信されます。

- RFC 2833 および SIP INFO-DTMF トーンは、同じレイヤーまたは異なるレイヤーで処理されます。

DTMF ペイロードタイプ

整数

デフォルト：101

DTMF シグナリングフィールドが RFC 2833 に設定されている場合の DTMF ペイロードのタイプを示します。

発信者 ID ソース優先度を削除する

値：

- PAI - FROM（デフォルト）

- 変化前

- ALERT_INFO - PAI - FROM

発信者 ID の発信元に使用される SIP 情報が含まれます。

ブラインド転送の有効化

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

直接転送を使用できるかどうかを示します。

コーデック優先度

コーデックの最大数は、5 です。

値、1 つ以上の：

- G711A

- G711U

- G722

- G726

- [G729]

- OPUS

ベースステーションがオーディオの圧縮と送信に使用するコードの優先順位を指定します。コーデックの順序を変更することができます。

リストに表示するために OPUS を取得するには、コーデックのリセットをクリックします。

（注）

リストを何らかの方法で変更した場合は、このページのコーデックをリセットするおよびマルチセルページの再起動チェーンを押す必要があります。

ファームウェアリリース 4.7 からは、リスト内の最初の 5 つのコーデックのみが使用されます。

G729 Annex B

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

G729 の付属書 B が使用されているかどうかを示します。

ptime を使う

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

RTP Packet Size パラメータが使用されているかどうかを示します。

[RTPパケットサイズ（RTP Packet Size）]

値：

- 20 ms（デフォルト）

- 40 ms

- 60 ms

- 80 ms

パケットサイズのネゴシエーション時の優先 RTP パケットサイズを示します。

RTCP

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

RTCP が使用されているかどうかを示します。

セキュア RTP（Secure RTP）

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

- オプション

- 自動

使用する RTP のタイプを示します。

- 有効: 呼設定時に SDP プロトコルでネゴシエートされたキーを使用して RTP が AES-128 で暗号化されているかどうかを示します。

- オプション: システムが SRTP と RTP を送受信できることを示します。

- 自動: RTP または SRTP を使用するためのメディアのセキュリティを示します。SRTP が使用中の場合、RTP はブロックされます。システムが SRTP を使用している場合、通話キャパシティが減少します。

このオプションは、ファームウェアリリース 4.8 で追加されています。

セキュアな RTP 認証

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

安全な RTP が RTP パケットの認証を使用するかどうかを示します。

（注）

有効にすると、ベースは最大 4 つの同時コールをサポートできます。

SRTP クリプトスイート

値：

- AES_CM_128_HMAC_SHA1_32

- AES_CM_128_HMAC_SHA1_80

サポートされている SRTP Crypto Suites のリストを示します。各デバイスは 2 つのスイートから始まります。スイートの順序を変更することができます。

（注）

リストを何らかの方法で変更した場合は、このページの暗号スイートをリセットするを押す必要があります。

メディアセキュリティ

値：

- 有効

- 無効

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8 で新規に追加されています。

メディアセキュリティを制御する

TLS のメディアセキュリティのみ

値：

- 有効

- 無効

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8 で新規に追加されています。

SIP 転送プロトコルが TLS の場合にのみ、メディアのセキュリティを制御します。

ネットワーク設定 Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのネットワーク設定のウェブページに表示されます。

IP 設定セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

DHCP /静的 IP

値：

- DHCP（デフォルト）

- Static

デバイスが TCP / IP パラメータを取得する方法を示します。

- DHCP - アドレスプールから自動的に割り当てられます。DHCP を使用する場合、他の IP 設定またはオプションは設定できません。

- 静的 - 手動で設定します。

IP アドレス

デバイスの IPv4 アドレスを示します。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

サブネットマスク

デバイスの 32 ビットサブネットマスクを示します。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

デフォルトゲートウェイ

デフォルトのネットワークルーターまたはゲートウェイの IPv4 アドレスを示します。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

DNS プライマリ（DNS Primary）

ドメインネームシステム（DNS）クエリに使用されるメインサーバの IPv4 アドレスを示します。

DHCP を使用しない場合は必須です。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

DNS セカンダリ (DNS Secondary）

代替 DNS サーバを示します。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

MDNS

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

マルチキャストドメインネームシステム（MDNS）が使用可能かどうかを示します。

DHCP が有効になっていない場合にのみ変更できます。

NAT 設定セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

STUN を有効にする

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

NAT（STUN）用の RFC3489 セッショントラバーサル UDP が使用されているかどうかを示します。

[STUNサーバ（STUN Server）]

IPv4 アドレスまたは URL

STUN サーバの場所を示します。

STUN Bindtime 決定

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ベースステーションが NAT バインディングから STUN バインドタイムを検出するかどうかを決定します。

- 無効：NAT バインディングは使用できません

- 有効：NAT バインディングを使用できます。

STUN バインドタイムガード

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：80

STUN バインディングの存続期間を識別します。

RPORT を有効にします。

値:

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

SIP メッセージで RPORT が使用されているかどうかを示します。

キープアライブ時間

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：90

NAT バインディングを維持するためのサーバへのキープアライブメッセージの頻度（秒）を決定します。

VLAN 設定セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

ID

整数

範囲: 0–4094

デフォルト：0

802.1Q VLAN を識別します。

ユーザ優先度

整数

範囲：0 ～ 7

デフォルト：0

ユーザの優先順位を定義します。これらの値は、さまざまなクラスのトラフィック（ボイス、ビデオ、データ）に優先順位を付けるために使用できます。

- 0-ベスト エフォート

- 1 つの最低優先度

- 7 つの最高優先度

同期

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

VLAN ID がチェーン内のベースステーション間で自動的に同期するかどうかを示します。

このフィールドは、Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

SIP / RTP 設定セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

異なる SIP ポートを使用する

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

SIP シグナリングポートを示します。

- 無効 - Local SIP Port フィールドは、システム内の SIP シグナリングに使用される送信元ポートを指定します。

- 有効：Local SIP Port フィールドは、最初のユーザエージェント（UA）インスタンスに使用される送信元ポートを指定します。後続の UA は連続するポートを取得します。

シングルベースシステムの場合このフィールドを有効に設定します

RTP 衝突検出

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

- ディセーブル - 2 つのソースが同じ SSRC を持つ場合、2 番目のソースは破棄されます。

- 有効 - デバイスはすべてのソースを受け入れます。

常にチェック同期で再起動

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

新しい構成がロードされたときにベースステーションがリブートするかどうかを示します。

アウトバウンド プロキシ モード

値：

- 常に使用（デフォルト）

- 初期要求のみ

アウトバウンドプロキシの使用を示します。

- 常に使用 - アウトバウンドプロキシに送信されたすべてのアウトバウンドコール。

- 初期リクエストのみ - 最初の SIP リクエストにはアウトバウンドプロキシを使用します。

フェールオーバー SIP タイマー B

整数

デフォルト：5

フェールオーバーがトリガーされる前に、SIP サーバからの INVITE メッセージからの応答を待つ時間を示します。

フェールオーバー SIP タイマー F

整数

デフォルト：5

フェイルオーバーがトリガーされる前に、SIP サーバからの非 INVITE メッセージからの応答を待つ時間を示します。

フェールオーバー再接続タイマー

整数

デフォルト：60

フェールオーバー中にプライマリサーバを特定するためのベースステーションからのクエリ間の遅延を秒単位で制御します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

ローカルSIPポート

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：5060

SIP シグナリング送信元ポートを示します。

SIP ToS / QoS

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：0x68

IP レイヤの Type of Service（ToS;サービスタイプ）バイトに基づいて、コール制御シグナリングトラフィックのプライオリティを示します。ToS は、パケットベースのネットワークにおける Serviec（QoS）の品質と同じです。

RTP ポート

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：16384

RTP オーディオストリーミングに使用する最初の RTP ポートを示します。

RTP ポート範囲

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：40

RTP オーディオストリーミングに使用するポート数を示します。

RTP ToS / QoS

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：0xB8

IP 層の ToS バイトに基づいて、RTP トラフィックの優先順位を示します。詳細については、RFC 1349 を参照してください。

- ビット 7-5 は優先順位を定義する

- ビット 4-2 は ToS を定義する

- ビット 1〜0 は無視されます。

（注）

コストビットはサポートされていません。

[非通知着信拒否(Reject Anonymous Calls)]

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

コールが匿名で行われた場合に拒否されるべきかどうかを示します。

DHCP オプションセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

プラグ アンド プレイ

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ベースが自動的に DHCP オプション 66 で PBX IP アドレスを受信するかどうかを示します。

TCP オプションセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

TCP のキープ アライブ間隔（TCP keep alive interval）

整数

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：120

クライアントが TCP 接続でキープアライブメッセージを送信するまでに待機する時間の長さ（秒単位）を指定します。

検出セクションフィールド

フィールド

目次

説明

CDP 送信

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ベースでの Cisco Discovery Protocol (CDP) の使用を制御します。CDP の詳細については、ネットワーク プロトコルを参照してください。

- 無効: ベースステーションは CDP メッセージを送信しません。

- 有効: ベースステーションが CDP メッセージを送信します。

CDP 送信遅延

整数

範囲：1 ～ 255

デフォルト：60

デバイスが CDP メッセージ間を待機する時間 (秒単位) を識別します。

管理設定 Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの管理設定基地局のウェブページに表示されるフィールドです。

管理設定 Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

ベース ステーション名

1〜35 文字

ベースステーションの名前を示します。

設定セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

管理転送プロトコル

値：

- TFTP（デフォルト）

- HTTP

- HTTPS

設定ファイルとセントラルディレクトリに割り当てられた転送プロトコルを示します。

HTTP 管理アップロードスクリプト

フォルダまたはパス

構成サーバ上の構成ファイルの場所を示します。

このフィールドは、スラッシュ（/）またはバックスラッシュ（\）で始まらなければなりません。

このフィールドは、管理転送プロトコルが HTTP または HTTPS に設定されている場合にのみ使用できます。

HTTP 管理ユーザ名

8 文字の文字列

構成サーバへのアクセスのためのユーザ名を示します。

このフィールドは、管理転送プロトコルが HTTP または HTTPS に設定されている場合にのみ使用できます。

HTTP 管理パスワード

8 文字の文字列

構成サーバへのアクセスのためのパスワードを示します。

このフィールドは、管理転送プロトコルが HTTP または HTTPS に設定されている場合にのみ使用できます。

工場出荷時設定ボタン

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ベースステーションのリセットボタンを使用できるかどうかを示します。無効に設定すると、リセットボタンが押されても何も起こりません。

テキストメッセージングセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

テキスト メッセージング

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

- サーバなしで有効にする

ユーザがテキストメッセージをサポートする他のデバイスにテキストメッセージを送信できるかどうかを示します。

- 無効：ユーザはテキストメッセージを送信できません。

- 有効：ユーザは誰にでもテキストメッセージを送信できます。これには、この領域の残りのフィールドを設定する必要があります。

- サーバなしで有効：ユーザは、システムの他のメンバーにのみテキストメッセージを送信できます。

テキストメッセージ＆amp;アラームサーバ

IP アドレスまたは URL

メッセージングとアラームサーバの IP アドレスまたは URL を示します。ユーザがシステム外のユーザとテキストメッセージを交換できるようにアドレスを設定します。

このフィールドを空白のままにすると、ユーザはシステム内でのみ通信できます。

テキストメッセージングポート

デフォルト：1300

メッセージに使用されるメッセージングおよびアラームサーバポートを示します。ユーザがシステム外のユーザとテキストメッセージを交換できるようにポートを設定します。このフィールドの値は、メッセージサーバによって異なります。

このフィールドを空白のままにすると、ユーザはシステム内でのみ通信できます。

テキスト・メッセージ・キープ・アライブ（m）

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：30

キープアライブメッセージの頻度を分単位で示します。

テキスト・メッセージ・レスポンス

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：30

システムがメッセージサーバから応答を受信しない場合のタイムアウトを示します。このフィールドは秒単位です。

テキストメッセージング TTL

範囲：0 ～ 65535

デフォルト：0

テキストメッセージの生存時間（TTL）を秒単位で示します。設定されている場合、設定された時間だけメッセージが表示されます。その後、メッセージは自動的に削除されます。

デフォルトの 0 は、メッセージが期限切れでないことを意味します。

端末セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

[キープアライブ（Keep Alive）]（m）

整数

デフォルト：0

自動緊急通知メッセージをサーバに送信する前にハンドセットが待機する時間を分単位で示します。

0 に設定すると、ハンドセットは通知を送信しません。

自動停止アラーム

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ハンドセットが自動緊急通知を停止する必要があるかどうかを示します。

- 無効：受話器は通知を停止しません。

- 有効：自動停止アラーム遅延に設定された秒数が経過すると、ハンドセットは通知を停止します。

自動停止アラーム遅延

整数

デフォルト：30

ハンドセットが自動緊急通知を停止するまでの時間（秒）を示します。

構成セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

コンフィギュレーション ファイルのダウンロード

値：

- 無効

- ベース特定ファイル（デフォルト）

- マルチセル固有のファイル

- ベースおよびマルチセル固有のファイル

ベースステーションの設定ファイルのタイプを示します。

- 無効: ファイルは必要ありません。

- ベース特定ファイル：ベースステーションは、このフォーマットのファイル名が必要です。

<mac address>.cfg

- マルチセル固有のファイル：ベースステーションは、この形式でファイル名を要求します。

＆lt;チェーン ID> .cfg

- ベースおよびマルチセル固有ファイル：ベースステーションは、次のフォーマットのファイル名が必要です。

- <mac address>.cfg

- ＆lt;チェーン ID> .cfg

構成サーバのアドレス

IP アドレスまたは URL

ベースステーションに構成ファイルを提供するサーバまたはデバイスを識別します。

ベース特定ファイル

基本構成ファイル名を指定します。

マルチセル固有のファイル

マルチセルシステムの構成ファイルを指定します。ファイル名はチェーン ID です。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

自動再同期ポーリング

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

自動同期のための新しい構成ファイルを探す機能を制御します。

- 無効 - 自動同期なし

- 有効 - 自動同期を有効にしました。

再同期時間

hh:mm

デフォルト：00:00

最大：23:59

ベースステーションが設定ファイルを再同期するのにかかる時間（24 時間制）を示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが有効になっている場合に使用できます。

自動再同期の日数

最小：0 秒

最大：364

再同期操作の間の日数を示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが有効になっている場合に使用できます。

自動再同期定期 (分)

最小：0 秒

最大：65535

再同期時間を分単位で示します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが有効になっている場合に使用できます。

自動再同期最大遅延

デフォルト：15

最小：0 秒

最大：1439

時間遅延を秒単位で示します。同時に新しい設定ファイルを要求しないように、各ベースステーションに異なる遅延時間を設定します。

このフィールドは、自動再同期ポーリングが有効になっている場合に使用できます。

DHCP 制御の構成サーバ

構成サーバを識別します。

DHCP オプションの優先順位

デフォルト：66,160,159,150,60

DHCP オプションの優先順位を指定します。

Syslog / SIP ログセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

SIP ログのアップロード

値

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

低レベルの SIP デバッグメッセージをサーバに保存するかどうかを示します。SIP ログはファイル形式で保存されます。

<MAC_address><Time_stamp>SIP.log

Syslog レベル

値

- オフ

- 通常の動作（デフォルト）

- システム分析

- [デバッグ(Debug)]

syslog サーバに保存されるシステムレベルのログメッセージのレベルを指定します。

- オフ - 保存されたメッセージはありません。

- 通常動作 - 通常のメッセージ：操作イベント、着信コール、発信コール、ハンドセット登録、DECT ロケーション、ビジー状態の重大なシステムエラーによるコールの損失、および一般的なシステム情報

- システム分析 - ハンドセットのローミング、ハンドセットファームウェアの更新ステータスのログを取得します。システム分析レベルには、通常の操作からのメッセージも含まれます。

- デバッグ - デバッグの問題をログに記録します。

（注）

通常の操作中はデバッグログを有効にしないでください。これらのログにより、システムが減速する可能性があります。

TLS セキュリティ

値

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

TLS 1.2 のセキュリティを制御します。

- 無効：システムは TLS 1.2 を使用しません。

- 有効：システムは TLS 1.2 を使用します。

SyslogサーバのIPアドレス

IP アドレスまたは URL

Syslog サーバの IP アドレスを示します。

Syslog サーバとポート

0-xx

デフォルト：514。

Syslog サーバのポートを示します。

緊急番号セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

数字のリスト

利用可能な緊急番号を示します。

プロミスカスモードセクションは、ファームウェアリリース 4.8 で新しく追加されています。

プロミスカスモードセクションフィールド

フィールド

目次

説明

有効 (分)

証明書番号

プロミスカスモードでのベースステーションの時刻を示します。

プロミスカスモードモードのタイムアウト

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットの登録を解除するための残り時間を示します。

複数ページンググループパラメータセクションは、ファームウェアリリース 4.8 で新しく追加されています。

複数のページング グループ パラメータ

フィールド

目次

説明

グループ 1-3 ページング スクリプト

最大 128 文字のストリング

詳細については、ページングの設定を参照してください。

ファームウェアアップデート Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのファームウェアアップデートウェブページに表示されるフィールドです。

（注）

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

ファームウェアアップデート Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

ファームウェアアップデートサーバのアドレス

IP アドレスまたは URL

アップデートサーバの場所（TFTP サーバアドレス）を示します。

ファームウェアパス

文字列

ファームウェア更新ファイルが格納されている更新サーバ上のパスを示します。

たとえば、このフィールドをシスコに設定します。

タイプ

ベースステーションを更新する

6825

6823

RPT-110-3PC

ハードウェアを示します。

ベースステーションの更新: ベースステーションを更新するのに表示されます。

6825: 6825 ハンドセットが設定されているときに表示されます。

6823: 6823 ハンドセットが設定されているときに表示されます。

RPT-110-3PC: 110 リピーターが設定されているときに表示されます。

必要なバージョン

8 文字の文字列

更新するファームウェアのバージョンを示します。フィールドにゼロ（0）が含まれる場合、ファームウェアのアップグレードは無効になります。

このフィールドを更新すると、バージョン番号に先行ゼロは必要ありません。つまり、バージョンが" v0445 "である場合、あなたはバージョンを 445として入力できます。

必要なブランチ

8 文字の文字列

ファームウェアのブランチを示します。

このフィールドを更新すると、ブランチに先行ゼロは必要ありません。つまり、ブランチが" b003 "である場合、あなたはバージョンを 3と入力できます。

カントリーウェブページのフィールド

これらは、ベースステーションの国/時間の設定ウェブページに表示されるフィールドです。

国/時間設定 Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

国を選択

国のリスト

ベースステーションが位置する国を識別します。

都道府県

選択された国に基づく、州または地域のリスト。

ベースステーションが位置する状態または領域を識別する。

注

テキスト

設定に関するメモを含みます。

言語を選択

言語のリスト

ベースステーションの Web ページの言語を示します。

タイム サービス

テキスト

定義されているタイム サービスが表示されます。

Time Server

テキスト

ネットワークタイムサーバの DNS 名または IP アドレスを指定します。

（注）

IPv4 アドレスのみがサポートされています

ブロードキャスト NTP を許可する

チェックボックス（Check box）

デフォルト：チェック済み

すべてのデバイスでタイムサーバを使用するかどうかを指定します。

更新時間 (h)

整数（1-24）

デフォルト：24

ベースステーションがその時間（時間単位）を時間サーバと同期させる頻度を識別します。

国/地域別にタイムゾーンを設定する

チェックボックス（Check box）

デフォルト：チェック済み

ベースステーションが、この画面の国および州/地域フィールドのタイムゾーン設定を使用していることを示します。

このボックスをオンにすると、このテーブルの他のフィールドの一部を更新することはできません。

タイムゾーン

0 または hh：mm

GMT または UTC 形式のタイムゾーンを示します。

最小：-12：00

最大：+13：00

国/地域別に DST を設定する

チェックボックス（Check box）

デフォルト：チェック済み

州または地域の夏時間（DST）を使用できるかどうかを示します。

夏時間(DST)

値

- 自動（デフォルト）

- 無効

- 有効

DST の設定方法を示します。

- 自動：国に関連する設定を使用します。

- 有効残りの DST フィールドを設定する必要があります。

- 無効：DST は必要ありません。

日によって固定された DST

値：

- 月と曜日を使用する

- 月と日付を使用する

DST の管理方法を指定します。

- 月と曜日を使用：DST は特定の月と曜日に開始します。DST が毎年異なる日付で開始する場合は、これを使用します。

- 月と日付を使用する：DST は特定の月と日に開始されます。DST が毎月同じ日に開始される場合は、これを使用します。

DST 開始月

月のリスト

DST が開始する月を示します。

DST 開始日

整数 0-31

DST が開始する特定の曜日を示します。0 に設定すると、DST Start Day of Week エントリが使用されます。

DST 開始時間

整数 0–23

DST が開始される時間を示します。

DST 開始日

平日

DST が開始する曜日を示します。

月の DST 開始曜日

値：

- 月の最初

- 月の最後

- 月の2 番目

- 月の最後から 2 番目

- 月の 3 番目

DST が開始する月の日を示します。

- 最初の月：DST は月の最初の DST 開始日に開始します。

- 月末：DST は月の最後の DST 開始日に開始します。

- 月に 2 番目の：DST は月の2番目の DST 開始日に開始します。

- 2 番目の月末：DST は 月の2 番目の DST 開始日に開始します。

- 月に 3 番目：DST 月のは 3 番目の DST 開始日に開始します。

DST の停止月

月のリスト

DST が停止する月を示します。

DST 停止日

整数 0-31

DST が開始する特定の曜日を示します。0 に設定すると、DST Stop Day of Week エントリが使用されます。

DST 停止時間

整数 0–23

DST が停止する時間を示します。

DST の停止日

平日

DST が停止する曜日を示します。

月の最後のDSTの停止日

値：

- 月の最初

- 月の最後

- 月の2 番目

- 月の最後から 2 番目

- 月の 3 番目

DST が停止する月の日を示します。

- 月の初め：DST は月の最初の DST の停止日で停止します。

- 月の最後：DST は月の最後の DST の停止日で停止します。

- 月の最初から 2 番目：DST は今月の2回目の DST の停止日に停止します。

- 2 番目の月末：DST は 2 番目に最後に停止します DST の停止日今月の。

- 月の最初から3 番目：DST は月の 3 番目の DST の停止日に停止します。

セキュリティ Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのセキュリティウェブページに表示されるフィールドです。

デバイス ID セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

Idx

証明書のインデックスを示します。

発行先

文字列

証明書の認証局（CA）の名前を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

発行元

文字列

証明書が作成される組織または会社を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

有効期限の終了（Valid Until）

mm/dd hh:mm:ss yyyy

証明書の期限が切れる日を示します。この日付は証明書ファイルの一部です。

証明書とキー ペア ファイルのインポート：ファイル名

文字列

インポートされたファイルのファイル名を表示します。

信頼できるサーバ証明書セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

Idx

証明書のインデックスを示します。

発行先

文字列

証明書の CA の名前を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

発行元

文字列

証明書が作成される組織または会社を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

有効期限の終了（Valid Until）

mm/dd hh:mm:ss yyyy

証明書の期限が切れる日を示します。この日付は証明書ファイルの一部です。

信頼できる証明書をインポートする：ファイル名

インポートされたファイルのファイル名を表示します。

信頼できるルートサーバ証明書セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

Idx

証明書のインデックスを示します。

発行先

文字列

証明書の CA の名前を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

発行元

文字列

証明書が作成される組織または会社を示します。この名前は証明書ファイルの一部です。

有効期限の終了（Valid Until）

mm/dd hh:mm:ss yyyy

証明書の期限が切れる日を示します。この日付は証明書ファイルの一部です。

信頼できるルート証明書をインポートする：ファイル名

インポートするルート証明書の名前を示します。

信頼できる証明書のみ使用

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

- 無効: サーバからすべての証明書を受け入れます。

- 有効: サーバからの証明書を検証し、システムにロードします。一致する証明書が見つからない場合、TLS 接続は失敗します。

[Web パスワード制約] セクションは、ファームウェアリリース 4.8 で新しく追加されています。

Web パスワード制約セクションのフィールド

フィールド

目次

説明

最小長：1

デフォルト値: 4

パスワードの最小長。最小長は 1 文字で、最大長は 127 文字です。

ASCII 文字のみ

値：

- はい

- 不可

パスワードでの ASCII 文字の使用方法を定義します。

- はい: パスワードに大文字、小文字、および特殊文字を含めることができます。詳細については、サポートされる文字を参照してください。パスワードにスペース文字を含めることはできません

- いいえ: パスワードには unicode 文字を含めることができます。

パスワードセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

ユーザ名

最大 15 文字のストリング

管理ユーザ名（admin）を示します。

現在のパスワード

最大 15 文字のストリング

現在のパスワードを入力して、パスワードの変更を承認します。

新しいパスワード

最大 15 文字のストリング

有効な文字は：

- 0–9

- a–z, A–Z

- @ / | < > - _ : . ? * + #

[パスワードの確認（Confirm Password）]

最大 15 文字のストリング

このフィールドと前のフィールドは一致する必要があります。

セキュアな Web サーバセクションのフィールド

フィールド

目次

説明

HTTPS

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

Web サーバのセキュリティの種類を示します。

- 無効：HTTP または HTTPS を使用できます。

- 有効：HTTPS のみを使用します。

中央ディレクトリ Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの中央ディレクトリウェブページに表示されるフィールドです。ロケーションフィールドは、表示される残りのフィールドを決定します。

中央ディレクトリ Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

場所（Location）

値：

- [ローカル]

- [LDAP Server]

- XML サーバー

中央ディレクトリのタイプを識別します。

- ローカル - インポートされたコンマ区切り値（CSV）ファイルが使用されることを示します。"ローカルローカルディレクトリ"を見ます。

- LDAP サーバ - LDAP ディレクトリが使用されていることを示します。以下の" LDAP ディレクトリ"を見ます。

- XML サーバ - XML ディレクトリが使用されていることを示します。（例: BroadSoft ディレクトリ）以下の" XML ディレクトリ"を見ます。

（注）

このフィールドを変更すると画面が更新され、ディレクトリの種類に基づいて異なるフィールドが表示されます。

ローカル ディレクトリ

ローカルディレクトリ フィールド

フィールド

目次

説明

サーバ

IP アドレスまたは URL

ディレクトリを含むサーバを識別します。

ファイル名

サーバ上のディレクトリファイルの名前を指定します。

電話帳のリロード間隔

0–xx

ベースステーションが電話帳の内容を数秒でリフレッシュする頻度を制御します。フィールドが 0 に設定されていると、リフレッシュは発生しません。

ユーザには十分な頻度であるが、ベースステーションに過負荷がかかる頻度はあまり高くない時間を指定します。

セントラルディレクトリセクションのフィールドをインポートします

フィールド

コンテンツ(Content)

説明

ファイル名

文字列

インポートされたセントラルディレクトリの名前を表示します。

LDAP ディレクトリ

LDAP セントラルディレクトリフィールド

フィールド

コンテンツ(Content)

説明

サーバ

IP アドレスまたは URL

ディレクトリファイルを含むサーバを識別します。

TLS セキュリティ

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

TLS 1.2 のセキュリティを識別します。

- 無効：システムは LDAP サーバにアクセスするときに TLS 1.2 を使用しません。

- 有効：システムは LDAP サーバにアクセスするときに TLS 1.2 を使用します。

Port（ポート）

LDAP 接続用に開いているサーバのポート番号を指定します。

Sbase

検索基準を指定します。

例：CN =ユーザ、DC =番号、DC = loc

LDAP フィルタ

検索フィルタを指定します。

例：フィールドがに設定されている場合（|（givenName =％*）（sn =％*））システムは、LDAP サーバからのエントリーを要求するときにこのフィルターを使用します。％は、検索操作中にユーザが入力した内容で置き換えられます。したがって、ユーザが" J "検索条件の場合、サーバに送信される文字列は次のようになります。（|（givenName = J *）（sn = J *））サーバは、文字で始まる指定された名前または姓の一致を送信します" J".

バインド（Bind）

電話機がサーバに接続するときに使用されるユーザ名を識別します。

パスワード

LDAP サーバのパスワードが含まれます。

バーチャルリスト

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

バーチャルリストの検索が可能かどうかを制御します。

- 無効：すべての検索結果が読み込まれます。

- 有効：一度に読み込まれる連絡先は 25 個だけです。

端末 ID

フィールド

コンテンツ(Content)

説明

名前（Name）

値：

- cn

- Sn + givenName

指定された名前の一般名または姓が LDAP 検索結果で返されるかどうかを示します。

勤務先（Work）

デフォルト: telephoneNumber

ハンドセットの作業番号にマップされる LDAP の作業番号の属性を示します。

ホーム

デフォルト: homePhone

ハンドセットのホーム番号にマップされる LDAP のホーム番号の属性を示します。

モバイル

デフォルト: mobile

ハンドセットの携帯電話番号にマップされる LDAP の携帯電話番号の属性を示します。

XML サーバー

XML セントラルディレクトリフィールド

フィールド

コンテンツ(Content)

説明

サーバ

文字列

XML サーバを識別します。

XML 中央ディレクトリ：ディレクトリ名のフィールド

フィールド

コンテンツ(Content)

説明

エンタープライズ

文字列とチェックボックス

Enterprise 文字列を別のラベルに変更することを許可します。たとえば、このフィールドを"会社"に設定すると、ハンドセットには"企業（Enterprise）"の代わりに"会社（Company）"が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディレクトリページにディレクトリが表示されます。

EnterpriseCommon

文字列とチェックボックス

EnterpriseCommon 文字列を別のラベルに変更することを許可します。

チェックボックスをオンにすると、中央ディレクトリページにディレクトリが表示されます。

グループ

文字列とチェックボックス

グループ文字列を別のラベルに変更できるようにします。たとえば、このフィールドを"部門"に設定すると、ハンドセットには"グループ（Group）"の代わりに"部門（Department）"が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディレクトリページにディレクトリが表示されます。

GroupCommon

文字列とチェックボックス

GroupCommon 文字列を別のラベルに変更できるようにします。

チェックボックスをオンにすると、中央ディレクトリページにディレクトリが表示されます。

個人

文字列とチェックボックス

個人用文字列を別のラベルに変更できるようにします。たとえば、このフィールドを"ホーム（Home）"に設定すると、ハンドセットには"個人（Personal）"の代わりに"ホーム（Home）"が表示されます。

チェックボックスをオンにすると、中央ディレクトリページにディレクトリが表示されます。

マルチセル Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのマルチセルウェブページに表示されるフィールドです。

このページは、210 マルチセルベースステーションにのみ表示されます。

複数セルステータスセクションのフィールド

フィールド

説明

システム情報（System Information）

マルチセル構成におけるベースステーションの現在の状態を示す。

IP から受信した最後のパック

ベースステーションへの最後のコミュニケータの IP アドレスを示します。

このユニットセクションのフィールドの設定

フィールド

目次

説明

マルチセルシステム

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ベースステーションがマルチセル構成の一部であるかどうかを示します。

このフィールドを変更する場合は、保存して再起動します。

システムチェーン ID

512 (デフォルト)

最大 5 桁

マルチセルチェーンを識別します。チェーン内の各ベースステーションは同じ ID を使用します。

（注）

内線番号に似たチェーン ID は使用しないことをお勧めします。

同期の所要時間 (s)

値：

- 30

- 60（デフォルト）

- 90

- 120

- 150

- 180

- 240

- 270

- 300

チェーン内のベースステーションによる同期要求の間隔を秒単位で示します。

データ同期

値：

- マルチキャスト （デフォルト）

- ピアツーピア

データ同期のタイプを示します。

- マルチキャスト - コール制御システムでマルチキャスト/ IGMP を有効にする必要があります。

- 使用されるマルチキャストポートの範囲と IP アドレスは、チェーン ID から計算されます。

- マルチキャスト機能は、ポート範囲：49200〜49999 を使用します

- マルチキャスト機能の IP 範囲：224.1.0.0〜225.1.0.0

- マルチキャスト UDP

- ピアツーピア: ネットワークでマルチキャストが許可されていない場合にこのモードを使用します。LAN 同期の Web ページフィールドを参照してください。

プライマリデータ同期 IP

IP アドレス

ベースステーションのデータ同期 IP アドレスを示します。

マルチキャストを使用すると、このベース IP が自動的に選択されます。

データ同期機能は、ポート範囲 49200〜49999 を使用します

（注）

ピアツーピアモードを使用して、データ同期ソースに使用されるベースの IP を定義しなければなりません。

（注）

V306 より下のバージョンでピアツーピアモードを使用すると、システムの自動復旧機能が制限されます。ピアツーピアモードでは、データ同期ソースの自動回復はありません。

マルチセルデバッグ

値：

- なし（デフォルト）

- データ同期

- 自動ツリー

- 両方

マルチセルデバッグ情報のレベルがログに保存されていることを示します。

- None (デフォルト)—No d

- データ同期 - 特別な問題をデバッグするために送受信されたすべてのパケットのヘッダー情報を書き込みます。

（注）

この設定では多くのログが生成されるため、デバッグ時に短時間使用してください。

- 自動ツリー - 自動ツリー構成機能に関連する状態とデータを書き込みます。

- 両方ともデータ同期と自動ツリーが有効になっています。

（注）

この設定では多くのログが生成されるため、デバッグ時に短時間使用してください。

マルチセル システム フィールドを 有効に設定し、ベースステーションを再起動すると、メッセージがページに表示されます。

DECT システム設定

フィールド

目次

説明

RFPI システム

すべてのベースステーションがマルチセルシステムに使用する無線 ID を表示します。

自動構成 DECT 同期ソースツリー

値

- 無効

- 有効（デフォルト）

マルチセルシステムの同期機能を制御します。

- 無効：オリジナルの場合。プライマリベースステーションに到達できない場合、システムは同期するプライマリなしで継続します。

- 有効：元のプライマリベースステーションに到達できない場合、別のベースステーションがプライマリベースステーションとして引き継ぎます。

複数プライマリを許可する

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

複数の場所にシステムをセットアップできます。

複数のプライマリを自動作成する

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ベースステーションの設定

フィールド

目次

説明

分散ロード前の SIP アカウントの数

アカウントごとに複数の登録をサポートする SIP Server

値

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

システムの組み合わせ（ベースステーション/リピータ/基地局の数

ベースステーショングループ

フィールド

目次

説明

ID

読み取り専用インデックス番号

RPN

ベースステーションの無線固定部品番号（RPN）を示します。各ベースステーション RPN は固有である。

バージョン

ファームウェアのバージョンを示します。

MAC アドレス

ベースステーションの MAC アドレスが含まれます。

IP アドレス

ベースステーションの IP アドレスが含まれます。

[IPステータス（IP Status）]

値：

- 接続中

- 接続の損失

- このユニット

ベースステーションの状態を示します。

- 接続済：ベースステーションがオンラインです。

- 接続損失：ベースステーションがネットワーク上にない

- このユニット：情報を表示しているベースステーション。

DECT 同期ソース

マルチセルチェーンに関する情報が含まれています。

DECT プロパティ

値

- プライマリ

- ロック済み

- 検索

- フリーランニング

- 不明（Unknown）

- アシストロック

- 同期失注

ベースステーションのステータスを示します。

- プライマリ：ベースステーションはプライマリベースステーションであり、他のすべてのベースステーションはこのベースステーションと同期する。

- ロックされている：ベースステーションはプライマリベースステーションと同期しています。

- 検索中：ベースステーションが主ベースステーションと同期しようとしています。

- フリーランニング：ベースステーションがプライマリベースステーションとの同期を失った。

- 不明：接続情報がありません。

- アシストロック：ベースステーションは DECT を使用してプライマリベースステーションと同期できず、イーサネットを使用して同期しています。

- 同期消失：ベースステーションが同期を失ったが、関連するハンドセットにアクティブなコールがあることを示します。コールが完了すると、ベースは同期を試みますが、

ベース ステーション名

管理ページで指定されたベースステーション名を示します。

DECT チェーンセクションには、ベースステーションの階層がグラフィック形式で表示されます。

LAN 同期の Web ページフィールド

これらは、ベースステーションのLAN Syncウェブページに表示されるフィールドです。

IEEE1588 LAN 同期の設定

フィールド

目次

説明

IEEE1588

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

有効: LAN 同期の使用を示します。LAN 同期のネットワーク要件を次に示します。

- Sync Master ベースステーションと同期スレーブベースステーションは、最大 3 台のカスケードイーサネットスイッチをサポートしています。

- IEEE1588 イーサネット同期要件を満たすスイッチのみを推奨し、サポートしています。

- すべてのベースステーションは、専用の DECT VLAN に接続する必要があります。

- DECT インフラストラクチャに接続するすべてのスイッチの DECT VLAN は、最高の優先順位を持つように設定する必要があります。

- バックボーンネットワークの負荷は、リンクキャパシティの合計の 50 パーセントを超えることはできません。

- イーサネットスイッチは、DSCP を QoS パラメータとして使用する必要があります。

- ネットワークは、IEEE1588 からマルチキャストデータグラムをサポートしている必要があります。

スターコード Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのスターコードウェブページに表示されるフィールドです。

スターコード Web ページのフィールド

フィールド

Code

説明

コールの戻り

デフォルト: 69

このスターコードをダイヤルして電話をかける。

ブラインド転送

デフォルト：88

このスターコードをダイヤルして、相談せずに電話を転送します。

コール転送はすべて有効

デフォルト：72

すべての通話を転送するには、このスターコードをダイヤルします。

すべて転送を無効にする

デフォルト：73

このスターコードをダイヤルして、電話をかけることをやめる。

コールウェイトのアクティブ化

デフォルト：56

このスターコードをダイヤルして、コールウェイティングトーンを有効にします。

通話待機を無効にする

デフォルト：57

このスターコードをダイヤルして、コールウェイティングトーンを無効にします。

発信コールの発信者 ID をブロックする

デフォルト：67

発信コードで発信者 ID を送信しないようにするには、このスターコードをダイヤルします。

発信通話の発信者番号をブロックする

デフォルト：68

このスターコードをダイヤルして、発信通話で発信者 ID を送信します。

匿名着信をブロックする

デフォルト：77

このスターコードをダイヤルすると、発信者番号のない通話をブロックできます。

匿名着信コールをブロックする

デフォルト：87

このスターコードをすべての電話機にダイヤルして、発信者番号のない通話を受信します。

応答不可を有効にする

デフォルト：78

このスターコードをダイヤルすると、電話で呼び出し音が鳴らなくなります。

応答不可を非アクティブ化する

デフォルト：79

このスターコードをダイヤルして、電話で呼び出し音が鳴るようにします。

コールプログレストーン Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのコールプログレストーンウェブページに表示されるフィールドです。

標準通話のコールプログレストーンは地域によって異なります。システムの国を設定すると、このページには国のデフォルトの音色が表示されます。

コールプログレストーンセクションのフィールド

フィールド

説明

[ダイヤルトーン（Dial Tone）]

ユーザに電話番号を入力するように促します。

[外部ダイヤルトーン（Outside Dial Tone）]

ダイヤル トーンの代わり。内線番号とは対照的に、ユーザに外部の電話番号を入力するように促します。これは、ダイヤル プランで検出される ,（カンマ）文字によってトリガーされます。

[プロンプトトーン（Prompt Tone）]

ユーザにコール転送電話番号を入力するように促します。

[ビジートーン（Busy Tone）]

発信コールで 486 RSC が受信されると再生されます。

[リオーダー音（Reorder Tone）]

発信コールが失敗した場合、または相手先が確立されたコール中に電話を切った後に再生されます。リオーダー音は、<ダイヤル トーン> またはその代わりとなるものがタイムアウトすると自動的に再生されます。

[オフフック警告トーン（Off Hook Warning Tone）]

受話器が一定時間外されていると再生されます。

[リングバックトーン（Ring Back Tone）]

相手先を呼び出しているときの発信コール中に再生されます。

[コールウェイティングトーン（Call Waiting Tone）]

コールの待機時に再生されます。

[トーンの確認（Confirm Tone）]

最後の入力値が受け入れられたことをユーザに通知する短いトーン。

[保留音（Holding Tone）]

相手先がコールを保留にしたことをローカル発信者に通知します。

[会議トーン（Conference Tone）]

3 者間の電話会議が進行中の場合に、すべての当事者向けに再生されます。

[ページトーン（Page Tone）]

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.8 で新規に追加されています。

ベースステーションがページを受信したときにすべてのハンドセットに再生されます。

ダイヤルプラン Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのダイヤルプランウェブページに表示されるフィールドです。

ダイヤルプランのフィールド

フィールド

説明

Idx

ダイヤルプランのインデックス番号を示します（ターミナル Web ページのフィールドページで使用されています）。

ダイヤル プラン（Dial Plan）

ダイヤルプランの定義が含まれています。

リピーター Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのリピーターウェブページに表示されるフィールドです。

リピーター Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

Idx

このフィールドは読み取り専用です。

リピーターのインデックスを識別します。

RPN

このフィールドは読み取り専用です。

リピーター番号を指定します。

名前/IPEI

このフィールドは読み取り専用です。

リピーターの設定された名前と IPEI を示します。

DECT 同期ソース

このフィールドは読み取り専用です。

リピーターが通信するベースステーションを示します。

DECT 同期モード

このフィールドは読み取り専用です。

ベースステーションとの同期のタイプを示します。

状態（State）

このフィールドは読み取り専用です。

リピーターの状態を示します。

- 無効: リピーターがベースと通信するように設定されていません。

- 有効: リピーターがベースと通信するように設定されています。

FW 情報

このフィールドは読み取り専用です。

リピーターのファームウェアのバージョンを示します。

FWU 進捗状況

このフィールドは読み取り専用です。

ファームウェアアップデート（FWU）状態を示します。

- オフ - sw バージョンフィールドが 0 に設定されていることを示します。ファームウェアアップデートページ。

- 初期化 - 更新プロセスが開始されていることを示します。

- X％ - 更新の進捗状況を示します.X は進捗量（0〜100）です。

- X％の確認 - 使用前にファームウェアの検証が進行中であることを示します。

- Conn.term.wait - リピーターファームウェアのアップデートが完了し、リピータのリセットが進行中であることを示します。

- 完了 - ファームウェアのアップデートが完了したことを示します。

- エラー - 更新が成功しなかったことを示します。考えられる原因は次のとおりです。

- ファイルが見つかりません

- ファイルが無効です。

- リピーター Web ページのフィールドの追加または編集

リピーター Web ページのフィールドの追加または編集

これらは、ベースステーションのリピーター Web ページに表示されるフィールドです。このページは、リピータの設定を追加または変更した場合に表示されます。

リピーター Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

名前（Name）

文字列

リピーター名を指定します。場所に名前を設定することができます。

DECT 同期モード

選択：

- 手動

- 自動

リピーターの登録タイプを示します。

- 手動: パラメータを手動で割り当てる必要があります。

- 自動: リピーターが基本信号を検出して、自動的に設定されます。

RPN

選択：

- エラー

- RPNxx

リピーターの RPN を示します。

- エラー: リピーターは、最初に利用可能なベースステーションスロットを選択します。

- RPNxx: リピーターは、設定されているベースステーションスロットを選択します。

DECT 同期ソース

利用可能な RPN のリスト

ベースステーションで使用可能な RPN を識別します。

アラーム Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの警報ウェブページに表示されるフィールドです。

アラーム Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

Idx

桁

アラームのインデックス番号を示します。

プロファイルエイリアス

文字列

アラームの名前を識別します。

アラームタイプ

値：

- アラーム ボタン

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

緊急ボタンからのアラームの種類を識別します。

アラーム信号

値：

- メッセージ

- 通話

- ビーコンメッセージ

ハンドセットがアラーム（緊急）ボタンをアクティブにするときのアラーム信号の表示します。

- メッセージ - テキストメッセージがアラームサーバに送信されます。

- コール - 発信コールが指定された緊急番号に送信されます。

ハンドセットからのアラームを停止する

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ハンドセットがアラームをキャンセルできるかどうかを示します。

トリガー遅延

0〜255 桁

受話器がプリアラーム警告を表示するまでの遅延を秒単位で示します。

- 0 - プリアラーム警告なし。すぐにアラームが送信されます。

- その他 - プリアラーム警告が表示される時間。秒数が経過すると、アラームが送信されます。アラームが設定された場所に送信されるまで数秒かかることがあります。

ハンドセットからプレアラームを停止する

値：

- 無効

- 有効（デフォルト）

ユーザがアラームを停止できるかどうかを示します。

プリアラームディレイ

0〜255 桁

プリアラームが表示される時刻とアラームが通知される時刻との間の遅延を示します。

ハウリング

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

ハンドセットがハウリング信号を開始するかどうかを示します。無効にすると、通話またはメッセージ信号のみが送信されます。

[Streaming Statistics（ストリームの統計）] Web ページのフィールド

ザ統計ウェブページには多数の統計ビューがあります：

- システム

- 呼び出し

- リピータ（使用されていない）

各ページには、システムの使用方法を理解するのに役立つ情報があり、早期に問題を特定するのに役立ちます。

システム Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのシステムリンクに表示されるフィールドです。

統計：システム Web ページのフィールド

フィールド

説明

ベース ステーション名

ベース IP アドレスと名前が含まれます。表の最後の行には、表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にベースステーションが 1 つしかない場合は、要約（合計）行だけが表示されます。

操作/期間

D-H：M：S

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後のファームウェアのアップグレード以降の累積アップ時間を表示します。

DECT 操作

D-H：M：S

DECT プロトコルがアクティブであった時間を示します。

ビジー

ベースがビジーであった回数（アクティブなコールをさらに処理できない回数）が含まれます。

ビジー時間

D-H：M：S

ベースがビジー状態だった累積時間を表示します。

SIP 失敗

SIP 登録が失敗した回数を表示します。

削除された端末

ハンドセットが削除済みとしてマークされた回数を表示します。

検索

ベースが同期ソースを検索していた回数を表示します。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

フリーランニング

ベースが同期ソースからのデータを同期していない回数を表示します。

この状態が頻繁にトリガーされる場合は、ベースステーションの設定を変更する必要があります。詳細については、ベースステーションの状態 を参照してください。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

ソースが変更されました

ベースが同期ソースを変更した回数を表示します。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

ウェブページのフィールドを呼び出す

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのコールリンクに表示されるフィールドです。

ウェブページのフィールドを呼び出す

フィールド

説明

ベース ステーション名

ベース IP アドレスと名前が含まれます。表の最後の行には、表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にベースステーションが 1 つしかない場合は、要約（合計）行だけが表示されます。

操作/期間

D-H：M：S

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後のファームウェアのアップグレード以降の累積アップ時間を表示します。

Count

基地局で処理されたコール数が表示されます。

Dropped

ドロップされたアクティブコールの数を表示します。ドロップされた各コールは、syslog エントリになります。

ドロップされた呼の例は、ユーザがアクティブな呼出をしてからベースステーションの圏外を歩くときである。

応答なし

ハードウェアの問題のために着信コールに応答しなかったコールの数を表示します。各コールは、syslog エントリになります。

非応答呼の例は、外部ユーザが基ベースステーションの範囲内にないハンドセットを呼び出すことを試みる場合である。

緊急コール

緊急コールの合計数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

緊急コールが原因でコールが削除される

緊急コールによって削除されたコールの数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

緊急コールが拒否されました

拒否された緊急コールの数を表示します。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 で新規に追加されています。

期間

D-H：M：S

コールがベースでアクティブだった合計時間を表示します。

アクティブ

現在ベースでアクティブなハンドセットの数を表示します。

最大アクティブ

同時にアクティブになったコールの最大数を表示します。

コーデック

G711U:G711A:G729:G722:G726:OPUS

各コーデックがコールに使用された回数を表示します。

ハンドオーバ試行の成功

成功したハンドオーバーの回数を表示します。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

ハンドオーバ試行が中止されました

失敗したハンドオーバーの回数を表示します。

このフィールドは、210 マルチセルベースステーション にのみ表示されます。

オーディオが検出されない

オーディオ接続が確立されなかった回数を表示します。

リピーター Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの統計ウェブページのリピーターリンクに表示されるフィールドです。

リピーター Web ページのフィールド

フィールド

説明

インデックス/名前

リピーターのインデックスと名前が含まれています。表の最後の行には、表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にリピーターが 1 つしかない場合は、要約（合計）行だけが表示されます。

操作

D-H：M：S

直前の再起動後の時刻と、統計の最終リセットまたは最後のファームウェアのアップグレード以降の時間を表示します。

ビジー

リピーターがビジー状態であった回数が表示されます。

ビジー時間

D-H：M：S

リピーターがビジー状態であった時間が表示されます。

最大アクティブ

同時にアクティブになったコールの最大数を表示します。

検索

リピーターが同期ソースを検索していた回数を表示します。

リカバリ

リピーターが同期ソースに接続して、別のベースまたはリピーターに同期できなかった回数を表示します。

ソースが変更されました

リピーターが同期ソースを変更した回数を表示します。

広帯域

狭い帯域コールの数を表示します。

狭い帯域

狭い帯域コールの数を表示します。

[Generic Statistics（ジェネリックの統計）] Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの全般統計ウェブページに表示されるフィールドです。

各行には、過去 24 時間のデータの値とグラフが示されます。

[DECT 統計（DECT Statistics）]のフィールド

フィールド

説明

DLC インスタンスの合計数

インスタンス化されたデータリンク制御 (DLC) インスタンスの寿命。

最大同時 DLC インスタンス

インスタンス化された DLC インスタンスの最大同時実行数。

現在の DLC インスタンス数

インスタンス化された DLC インスタンスの現在の実行数。

使用中の最大 DLC インスタンス内の合計回数

現在最大数の DLC インスタンスに到達する実行数。

使用中の最大 DLC インスタンスに費やされた合計時間 (H:M:S)

インスタンス生成された DLC インスタンスのうち、最大同時実行数にかかる時間。

この時間あたりの平均使用頻度 x 使用量（スロットあたり最大 100）

（x は 0〜9 です）

周波数番号 x の使用量の平均値。測定された時間フレームのスロットによって周波数が完全に使用されている場合、値は 100 です。

この時間の平均偶数スロット使用量（スロットあたり最大 100）

偶数番号のスロットの平均使用量。

この時間の平均奇数スロット使用量（スロットあたり最大 100）

奇数番号のスロットの平均使用量。

この時間に使用された x スロットの割合時間

（x は 0〜12 です）

現在の時間の DECT スロットの x 番号の使用時の割合。

特定の時間の間に X の DECT スロットが使用された割合 (他のスロット数と比較した場合)。

コーデックの合計使用量（G.711A、G.711U、G.726、G.729）

これは、使用されているコーデックを示しています。いずれかのコーデックを使用して RTP ストリームをインスタンス化する回数。

このフィールドは、ファームウェアリリース 4.7 では使用できません。

総 CHO 成功

接続のの引き渡しが成功した回数。

強制 PP 移動の合計数

このベースフォースが PP 移動を強制する合計実行数。

DECT 同期統計は、210 マルチセルベースステーションでのみ表示されます。

DECT 同期統計フィールド

フィールド

説明

現在の同期状態

現在の DECT 同期の状態。たとえば、マスター、検索、フリーランニングなどです。

現在の同期チェーン

このベースの現在の DECT 同期ソース Fp ID。

最後に変更された同期チェーンのタイムスタンプ

このベースの DECT 同期ソースが最後に変更された時刻のタイムスタンプ。

同期チェーン変更の時間数

このベースの現在の時間の DECT 同期ソースが変更された回数。

同期チェーン変更の総数

この基本変更された DECT 同期ソースの時間の合計数。

同期状態の合計時間：マスター (H:M:S)

ベースステーションの同期状態がマスターのときの現在の時間。

同期状態の合計時間：ロック (H:M:S)

ベースステーションの同期状態がロックされたときの現在の時間。

同期状態の合計時間：フリーランニング

ベースステーションの同期状態がエイリアン フリーランニングであった現在の時間。

同期状態の合計時間：ロックアシスト

ベースステーションの同期ステータスがロックによって制限された場合の、現在の時間。

同期状態の合計時間：同期ロスト (H:M:S)

ベースステーションの同期状態が失われたときの現在の時間。

同期状態の合計時間：検索中 (H:M:S)

ベースステーションがソースを検索しているときの現在の時間。

同期状態の合計時間：不明 (H:M:S)

ベースステーションの同期状態が不明ではなかったときの現在の時間。

このベースステーションに最後に報告された同期情報

システムがベースステーションの同期情報を最後に受信した時刻。

RTP 統計フィールド

フィールド

説明

合計 RTP 接続数（接続タイプ情報（外部、リレー、記録など）を含む）

インスタンス化された RTP ストリームの経過時間合計数。

最大同時 RTP 接続数（接続タイプ情報（外部、リレー、記録など）を含む）

インスタンス化された RTP ストリームの最大同時実行数。

使用中の最大 RTP 接続に費やされた合計時間 (H:M:S)

インスタンス化された RTP ストリームの中で、最大同時回数を消費した時間。

現在の RTP 接続数（接続タイプ情報（外部、リレー、記録など）を含む）

インスタンス化された RTP ストリームの現在の実行数。

IP - スタック統計フィールド

フィールド

説明

オープンな総接続数

使用されているソケットの総使用回数。

オープンな最大同時接続数

使用されているソケットの最大同時実行数。

現在のオープンな接続数

使用されているソケットの現在の数。

tx メッセージの総数

送信された IP パケットの総有効時間。

rx メッセージの総数

受信した IP パケットの合計時間。

tx エラーの合計数

IP パケット転送中に発生したエラーの総時間数。

システム統計フィールド

フィールド

説明

稼働時間 (H:M:S)

ベースが連続して実行されている時間。

現在の CPU 負荷

CPU の現在の読み込みの割合。この情報は 5 秒ごとに自動的に更新されます。

現在のヒープ使用量

現在使用されているヒープのバイト数。

最大ヒープ使用量（％）

ヒープのピーク使用率。

メールキュー ROS_SYSLOG

Syslogs の内部メールキューのサイズ。

メールキュー ROS_x

(x は 0 ~ 5 です)

内部メールキューのサイズ。

診断 Web ページのフィールド

診断 Web ページには次のビューがあります。

- ベース ステーション

- [内線（Extensions）]

- ロギング

各ページには、システムの使用方法を理解するのに役立つ情報があり、早期に問題を特定するのに役立ちます。

ベース ステーション

これらは、ベースステーションの診断ウェブページのベースステーションリンクに表示されるフィールドです。

ベースステーション Web ページのフィールド

フィールド

説明

ベース ステーション名

管理設定からのベースステーションの IP アドレスと名前を示します。表の最後の行には、表内のすべての行の合計が含まれています。システム内にベースステーションが 1 つしかない場合は、要約（合計）行だけが表示されます。

アクティブ DECT Ext

（Mm / Ciss / CcOut / CcIn）

ベースステーション内の内線へのアクティブな接続の数を示します。

- Mm-Mobility Management

- Ciss-Call 独立補助サービス

- CcOut - コールコントロールアウト

- CcIn - コール制御

アクティブ DECT 担当者

（Mm / Ciss / CcOut / CcIn）

ベースステーションのリピーターへの接続数を示します。

- Mm-Mobility Management

- Ciss-Call 独立補助サービス

- CcOut - コールコントロールアウト

- CcIn - コール制御

アクティブな RTP

（Lcl / Rx BC）

使用中のアクティブな RTP ストリームの数を示します。

- Lcl ローカル RTP ストリーム

- RxBC ブロードキャスト受信 RTP ストリーム

アクティブリレー RTP

（Lcl /リモート）

アクティブなリレーストリームの数を示します。

- Lcl-ローカル RTP 中継ストリーム

- リモート削除 RTP リレーストリーム

遅延（ms）

(Avg.Min/Average/Avg.Max)

ベースステーション間の ping の待ち時間を示します。

- Avg.Min - 平均最小最小遅延

- 平均 - 平均遅延

- Avg.Max - 平均最大遅延

[内線（Extensions）]

これらのフィールドは、診断ウェブページに表示されるフィールドです。

内線番号 Web ページのフィールド

フィールド

説明

Idx

拡張インデックス番号を示します。

HS 再起動の回数

ハンドセットが再起動した回数を示します。

最後の HS 再始動（dd / mm / yyyy hh：mm：ss）

最後にハンドセットを再起動した日時を示します。

ロギング

これらのフィールドは、診断ウェブページのロギングフィールドに表示されるフィールドです。

Web ページのフィールドのログ

フィールド

説明

RSX 内部トレース

内部トレースが無効か有効かを示します。

PCAP の内部トレース

このベース (オーディオを除く) との間でパケットをトレースする

このベースへのオーディオパケットのトレース

受信ブロードキャスト パケットのトレース

受信 IPv4 マルチキャスト パケットのトレース

宛先 MAC で受信パケットをトレースする (各バイト間の比較)

6 ペア

受信した Ethertype のトレース

3 フィールド

受信 IPv4 プロトコルのトレース

3 フィールド

受信した TCP/UDP ポートのトレース

3 フィールド

トレースのダウンロード:

すべての基地局または現在の基地局ボタンをクリックします。

構成 Web ページのフィールド

ベースステーションの構成ウェブページは、ベースステーション構成ファイルの読み取り専用バージョンを表示します。このファイルは、TFTP サーバ上の/Config フォルダに保存されています。各ベースステーションには、MAC アドレスに基づいた固有の構成ファイルがあります。

次の方法でファイルを変更できます。

- [推奨する方法] ベースステーションの Web ページの設定を変更し、バックアップ用にファイルをエクスポートします。

- ファイルをエクスポートし、変更して、ファイルをアップロードします。

（注）

手動で変更する場合は、すべての書式を保持する必要があります。そうしないと、電話機が正しく設定されないことがあります。

Syslog Web ページのフィールド

Syslog ウェブページは現在のベースステーションのシステムレベルのメッセージのライブフィードを表示します。Syslog レベルフィールド管理 Web ページはログに記録されたメッセージを制御します。

（注）

ベースステーションがリブートすると、新しい syslog が開始され、以前の情報は失われます。問題が発生して再起動する予定がある場合は、再起動する前に syslog ファイルをコンピュータに保存してください。

もし Syslog レベルフィールドがデバッグログ用に設定されている場合は、追加情報が syslog に書き込まれます。システムの輻輳を最小限に抑えるために、短い時間だけデバッグログを取得する必要があります。

（注）

次のようなメッセージが頻繁に表示されます。

udp に送信：xxx.xxx.xxx.xxx：xxxx at mm / dd / yyyy hh：mm：ss（4 バイト） xxx.xxx.xxx.xxx：xxxx は IP アドレスとポート、mm / dd / yyyy は日付、hh：mm：ss は時刻です。

これらはキープアライブメッセージであり、無視することができます。

SIP ログ Web ページのフィールド

SIP ログ Web ページには、システムの SIP サーバメッセージのライブフィードが表示されます（シングルまたはマルチセル）。情報は、TFTP サーバ上のファイルとしても保存されます。ログは 17 KB の 2 ブロックに保存され、1 ブロックがいっぱいになるともう 1 ブロックが使用されます（以前の内容は上書きされます）。

ファイル名：<MAC_address><time_stamp>SIP.log

以前のファームウェアリリース用 Web ページ

- ファームウェアリリース V450 および V460 の拡張機能 Web ページのフィールド

- ファームウェアリリース V450 およびV460 の端末 Web ページのフィールド

ファームウェアリリース V450 および V460 の拡張機能 Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションの内線 Web ページに表示されるフィールドです。

ページは、[管理者とユーザビュー] に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使用できません。

このセクションは、ファームウェアリリース V450 および V460 に適しています。ファームウェア リリース 4.7 は、内線番号 Web ページのフィールドを参照してください。

[General] セクション

フィールド

目次

説明

AC

4 桁の数値コード

ベースステーションのアクセスコード（AC）を識別します。

内線番号セクション

フィールド

目次

説明

Idx

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットのインデックスを識別します。

IPEI

ハンドセットの固有の DECT 識別番号である International Portable Equipment Identity（IPEI）を示します。

このフィールドは、ターミナルページのハンドセットについての詳細情報へのリンクです。

2 回線割り当てられている場合、ハンドセットはリストに 2 回表示されます。

端末状態

このフィールドは読み取り専用です。

受話器の現在の状態を示します。

- 現在の@RPNxx-ハンドセットはベースステーション RPNxx に接続されています。ここで、xx は基地局の番号です。

- デタッチ - ハンドセットが接続されていない（電源が切れているなど）。

- 在圏 - ハンドセットの電源は入っていますが、ベースステーションには接続できません。

- 削除された@ RPNxxx-ハンドセットが特定の時間（通常は 1 時間）ベースステーションに接続されていません。

ターミナルタイプ、FW 情報

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットのモデル番号とファームウェアのバージョンを識別します。

FWU 進捗状況

このフィールドは読み取り専用です。

ファームウェアアップデート（FWU）状態を示します。

- オフ - sw バージョンフィールドが 0 に設定されていることを示します。ファームウェアアップデートページ。

- 初期化 - 更新プロセスが開始されていることを示します。

- X％ - 更新の進捗状況を示します.X は進捗量（0〜100）です。

- X％の確認 - 使用前にファームウェアの検証が進行中であることを示します。

- Waiting for charger - 新しいファームウェアをインストールするために、ファームウェアのアップデートが完了し、ハンドセットを充電器に入れる必要があることを示します。

- Conn.term.wait - リピーターファームウェアのアップデートが完了し、リピータのリセットが進行中であることを示します。

- 完了 - ファームウェアのアップデートが完了したことを示します。

- エラー - 更新が成功しなかったことを示します。考えられる原因は次のとおりです。

- ファイルが見つかりません。

- ファイルが無効です。

VoIP Idx

このフィールドは読み取り専用です。

設定された SIP 拡張のインデックスを識別します。

[内線番号（Extension）]

ハンドセットに割り当てられている内線番号を識別します。

管理者ビューのみ: このフィールドは、拡張機能ページのハンドセットの詳細情報へのリンクです。

表示名

このフィールドは読み取り専用です。

ハンドセットに割り当てられた名前を識別します。

サーバ

このフィールドは読み取り専用です。

サーバの IP アドレスまたは URL を識別します。

サーバエイリアス

このフィールドは読み取り専用です。

構成されている場合、サーバ別名を識別します。

状態（State）

このフィールドは読み取り専用です。

SIP 登録状態と、ハンドセットが登録されているベースステーションを識別します。フィールドが空の場合、ハンドセットは SIP 登録されていません。

ファームウェアリリース V450 およびV460 の端末 Web ページのフィールド

これらは、ベースステーションのターミナルウェブページに表示されたフィールドです。この画面を表示するには内線ページにあるハンドセットのIPEI番号をクリアします。

ページは、[管理者とユーザビュー] に表示されます。一部のフィールドはユーザビューでは使用できません。

このセクションは、ファームウェアリリース V450 および V460 に適しています。ファームウェア リリース 4.7 は、ターミナル Web ページのフィールドを参照してください。

ターミナル Web ページのフィールド

フィールド

目次

説明

IPEI

10 文字列

ハンドセットの国際携帯機器識別情報（IPEI）を識別します。各ハンドセットには固有の IPEI 番号があり、その番号はハンドセットバッテリの下のラベルとハンドセットボックスのラベルに表示されます。

このフィールドを変更すると、ハンドセットの登録が解除されます。

ターミナルとペアリング

値：

- ペアになっていない端末

- ハンドセット ID

ハンドセットとペアになっている端末を識別します。

AC

4 桁のコード

ハンドセットを登録するために使用されたアクセスコードを識別します。ハンドセット登録後、このコードは使用されません。

（注）

セキュリティを強化するためにシステムを設定するときは、これをデフォルトから変更することをお勧めします。

アラームライン

値：

- アラーム行が選択されていない

- 電話番号（Telephone number）

アラームコールに使用する回線を指定します。

アラーム番号

電話番号

ユーザがダイヤルする番号を指定します。緊急ボタンを 3 秒以上押します。

ダイヤル プラン ID

値：1〜10

管理者ビューのみ

ダイヤルプラン Web ページのフィールド で設定されているダイヤルプランのインデックスを識別します。

バッテリーと RSSI ステータス

電池残量

割合（Percentage）

読み取り専用フィールド

ハンドセットの現在の充電レベルを表示します。

RSSI

読み取り専用フィールド

接続されているベースステーションまたはリピータの受信信号強度インジケータ (RSSI) を表示します。

測定時刻 [分:秒]

読み取り専用フィールド

バッテリおよび RSSI 情報がハンドセットからキャプチャされてからの時間を分と秒で表示します。

場所

読み取り専用フィールド

ハンドセットが通信する接続済みのベースステーションまたはリピーターを指定します。

ビーコン設定

受信モード

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

送信間隔

値：

- [無効(Disabled)]（デフォルト）

- 有効

管理者ビューのみ

将来使用するために予約されています。

Alarm Profiles

プロファイル 0〜7

管理者ビューのみ

アラームのリストを示します。

アラームタイプ

アラームの名前

管理者ビューのみ

特定のプロファイルに対して設定されているアラームの種類を示します。アラームが設定されていない場合、フィールドには設定されていませんと表示されます。

[アラームの種類] チェックボックス

チェックボックス（デフォルトではチェックされていない）

管理者ビューのみ

受話器でアクティブなアラームの種類を識別します。

共有コールアピアランスの設定

Idx 1〜8

管理者ビューのみ

拡張機能のインデックス

[内線番号（Extension）]

内線番号

管理者ビューのみ

共有コールアピアランスをサポートするハンドセット回線を識別します。機能をサポートする回線がない場合は、フィールドに設定されていませんと表示されます。

ローカル電話帳をインポート

ファイル名

ローカルディレクトリをコンマ区切り値（CSV）形式でコンピュータから電話機にアップロードするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先 を参照してください。

ローカル電話帳をエクスポート

電話機からローカルディレクトリを CSV 形式でコンピュータにエクスポートするために使用されます。

詳細については、ローカル連絡先を参照してください。

ハンドセットステータスの表示

問題のトラブルシューティングに役立つハンドセットの状態を見ることができます。情報には、ハンドセットにインストールされているファームウェアのバージョンと、接続されたベースステーションに関する情報が含まれます。

手順

ステップ 1

メニューを押す。

ステップ 2

設定 > 状態を選択します。

のサイト調査を実施する

自分のベースステーションが、ハンドセットが簡単に接続できるように配置されているかどうかについて、サイト調査を行ってください。各ベースステーションにiは、屋内で約 164 フィート（50 メートル）、屋外で 984 フィート（300 メートル）の無線範囲があります。ただし、壁やドアの構造（防火扉など）が原因で、他の機器との干渉が発生したり、カバレッジが低下したりする可能性があります。

サイト調査を実行します。

- 初期セットアップ中: ベースステーションを一時的な場所に配置し、それらの電源をオンにできます。LAN に接続する必要はありません。調査を実行して、ハンドセットがベースと通信できるかどうかを確認します。

- セットアップが完了したら、調査を実行して、システムが正常に動作していることを確認して、接続に関する問題をトラブルシューティングします。

ハンドセットを使用して、カバーされるべき全領域でカバレッジがユーザーにとって良好であることをチェックします。

（注）

ハンドセットでは、ハンドセット無線の信号強度を調整できます。ただし、信号強度の変化については、サービスプロバイダーまたは Cisco TAC に相談することをお勧めします。

システムをセットアップしたとき、および領域に変更があったとき（壁の変更や新しい領域の追加など）に、この作業を実行してください。

始める前に

少なくとも 1 つのハンドセットが完全に充電されている必要があります。

手順

ステップ 1

ハンドセットで、画面がオンになるまでパワー/エンドを長押しします。

ステップ 2

メニューを押す。

ステップ 3

*47*を入力して、範囲内でベースステーションとリピーターのリストを取得します。

ステップ 4

（任意） [ 設定 (Settings)] を押して、範囲の dBm しきい値を表示します。

- 緑 ~ 黄色: 黄色の指示に対するしきい値を識別します。たとえば、このフィールドに - 70dBm が含まれている場合、- 69dBm を読み取ると緑色で表示され、- 70dBm は黄色で表示されます。デフォルトは -70dBm です。

- 黄色 ~ 赤: 赤の指示のしきい値を指定します。たとえば、このフィールドに - 80dBm が含まれている場合、- 79dBm の読み取りは黄色を表示し、- 80dBm は赤色で表示されます。デフォルトは - 80dBm です。

範囲を変更するには、次の手順に従います。

1. エンティティの 1 つを強調表示して、選択 を押下します。

2. そのリストの新しい値を強調表示し、選択を押下します。

ステップ 5

Ip 検索リストで MAC アドレスと IP アドレスのペアをハイライトし、IP 検索を押下します。

画面には、選択したベースステーションまたはリピータに関する次の情報が表示されます。

- 信号強度アイコン

- ボックスが緑色の場合: ハンドセットは現在位置のベースステーションまたはリピーターと非常に良好に DECT 接続しています。

- ボックスが緑色の場合: ハンドセットは現在位置のベースステーションまたはリピーターと非常に良好に DECT 接続しています。

- 赤い丸のアイコンの場合: ハンドセットが現在の場所でベースステーションと DECT 接触がない、または非常に乏しいです。この状況では、ベースステーションを良好なカバレッジが得られるように移動して、別のベースステーションを追加し、リピーターを追加します。

- Mac: ベースステーションの Mac アドレス。

- IP: ベースステーションの IP アドレス。

ベースステーションの電源はオンになっているが LAN に接続されていない場合、ハンドセットは 0.0.0.0 表示されます。

- RFPI: ベースステーションの Radio 固定パートアイデンティティ (RFPI)。

- RSSI: ベースステーションからハンドセットへの信号の受信信号強度インジケータ。

ステップ 6

メイン画面に戻るまで電源/終了を押します。

ステップ 7

別の場所に移動し、手順 2、３、5 を繰り返してカバレッジを確認します。

Chapter6. メンテナンス

- Web ページからベースステーションを再起動する

- ベースステーションを工場出荷時の初期状態へのリセット

- ハンドセットの工場出荷時の初期状態へのリセット

- システム設定の確認

- システム設定のバックアップ

- システム構成の復元

- システムのアップグレード

- ベース統計の表示

Web ページからベースステーションを再起動する

ベースステーションを再起動する必要がある場合は、次の 2 つの方法でリブートできます。

- リブート - 再起動は、アクティブコール、ディレクトリアクセス、またはファームウェア更新アクティビティなどのアクティブな接続がベースステーションにない場合に実行されます。

- 強制リブート - 再起動は 1 分以内に行われます。ベースステーションのアクティビティは直ちに停止します。

（注）

ベースステーションがリブートすると、新しい syslog が開始され、以前の情報は失われます。問題が発生して再起動する予定がある場合は、再起動する前に syslog ファイルをコンピュータに保存してください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

ホーム/ステータスページにアクセスします。

ステップ 2

リブートまたは強制リブートをクリックします。

ベースステーションを工場出荷時の初期状態へのリセット

リセットボタンはベースステーションの下端にあります。

始める前に

管理設定 ページの ボタンで出荷時設定にリセット フィールドを有効にする必要があります。詳細については、管理設定を設定するおよび管理設定 Web ページのフィールドを参照してください。

手順

リセットボタンを10 秒間押し続けます。

LED が赤く点灯したらボタンを放すことができます。

ハンドセットの工場出荷時の初期状態へのリセット

場合によっては、端末を工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があります。リセットは、ハンドセットに格納されている情報（たとえば、着信音）を削除します。ベースステーション（たとえば、システム設定）が制御しているコンテンツは削除されません。

手順

ステップ 1

メニューを押す。

ステップ 2

[設定（Settings）] > [設定のリセット（Reset settings）] の順に選択します。

システム設定の確認

システムをセットアップした後、システム内および外線番号から電話をかけたり受けたりできることを確認します。以下の各ステップでは、着信側デバイスが鳴り、両方のデバイスから音声を聞くことができます。

問題がある場合は、トラブルシューティング章が役立ちます。

始める前に

これらのデバイスを設定してアクティブにする必要があります。

- 1 つのベースステーション

- 2 台のハンドセット

手順

ステップ 1

一方の受話器からもう一方の受話器に電話をかけ、双方向の音声パスがあることを確認します。

ステップ 2

いずれかの受話器から外線番号（携帯電話など）に電話をかけ、双方向の音声パスがあることを確認します。

ステップ 3

外線番号からいずれかのハンドセットに電話をかけ、双方向の音声パスがあることを確認します。

システム設定のバックアップ

システム構成をバックアップする必要があります。設定をファイルとしてエクスポートし、安全な場所に保存します。エクスポートファイルには機密テキストが含まれていることに注意してください。

設定の詳細については、構成 Web ページのフィールドを参照してください。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

[設定（Configuration）]をクリックします。

ステップ 2

[エクスポート（Export）]をクリックします。

ブラウザが新しいブラウザウィンドウに設定を表示すると、既知のブラウザの問題が発生しています。管理画面に戻り、エクスポートで右クリックし、リンクを名前を付けて保存を選択します。

ステップ 3

エクスポートのファイル名と場所を設定し、OKをクリックします。

関連タスク

システム構成の復元

システム構成の復元

ベースステーションの設定が失われた場合、バックアップされた構成ファイルをロードしてシステムを復元することができます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

構成ファイル（たとえば、システム設定のバックアップから作成されたファイル）が必要です。

手順

ステップ 1

[設定（Configuration）]をクリックします。

ステップ 2

[Choose File]をクリックします。

ステップ 3

場所とエクスポートされたファイル名に移動し、OKをクリックします。

ステップ 4

[ロード（Load）]をクリックします。

関連タスク

システム設定のバックアップ

システムのアップグレード

Cisco IP DECT6800シリーズベースステーションとハンドセットは、更新されたソフトウェアを使用してアップグレードすることができます。

ソフトウェアは cisco.com https://software.cisco.com/download/home/286323307から入手できます。

各ソフトウェアリリースには、以下のリリースノートがあります：https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-release-notes-list.html。

リリースのソフトウェアは、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにロードされます。まずベースステーションをアップグレードしてから、ハンドセットをアップグレードします。ベースステーションのアップグレード後、自動的に再起動します。アップグレード後、ハンドセットは自動的に再起動します。

- アップグレードのワークフロー

- アップグレード用に TFTP、HTTP、または HTTPS サーバを準備する

- ファームウェアアップデートパラメータを設定する

- ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

- ベースステーションをアップグレードする

- ハンドセットをアップグレードする

アップグレードのワークフロー

次のワークフローは、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバの準備とシステムのアップグレードの手順について説明しています。いくつかのステップは、初期設定時に通常一度だけ行います。

（注）

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバを用意する必要があります。

手順

ステップ 1

（これを一度行う） アップグレード用に TFTP、HTTP、または HTTPS サーバを準備する

必要な TFTP サーバのディレクトリ構造を設定します。

ステップ 2

（これを一度行う） ファームウェアアップデートパラメータを設定する

TFTP サーバとディレクトリを識別します。

ステップ 3

ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

ファームウェアファイルを TFTP ディレクトリ構造に配置します。

ステップ 4

ベースステーションをアップグレードする

ベースステーションに TFTP サーバからファームウェアファイルを転送し、メモリにファームウェアをインストールするように指示します。

ステップ 5

ハンドセットをアップグレードする

ファームウェアファイルを TFTP サーバから転送し、メモリにファームウェアをインストールするようにハンドセットに指示します。

アップグレード用に TFTP、HTTP、または HTTPS サーバを準備する

ファームウェアをダウンロードする前に、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバに必要なディレクトリ構造を設定してください。ベースステーションとハンドセットファームウェアは、特定のフォルダに移動する必要があります。

この作業は一度だけ行う必要があります。

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバを設定してアクティブにする必要があります。

少なくとも 3 秒間、TFTP、HTTP、または HTTPS サーバのタイムアウトを設定します。

手順

ステップ 1

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバファイルシステムのルートフォルダを開きます。

ステップ 2

サブディレクトリ を作成します。たとえば、Cisco など。

次のタスク

ファームウェアアップデートパラメータを設定する

ファームウェアアップデートパラメータを設定する

通常、この作業は 1 回だけ行います。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバの IP アドレスまたは完全修飾ディレクトリ名（FQDN）が必要です。

手順

ステップ 1

ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバの IP アドレスまたは FQDN をファームウェアアップデートサーバのアドレスフィールドに入力します。

ステップ 3

シスコをファームウェアパスフィールドに入力します。

ステップ 4

保存/更新を開始をクリックします。

ファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーする

Cisco ソフトウェアのダウンロードページにアクセスして、ファームウェアを zip ファイルで取得します。zip ファイルにはファームウェアファイルがあります：

- ベースステーションの場合、zip ファイル名は以下で始まります。

- Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション の IPDect-DBS210

- Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション の IPDect-DBS110

- リピータの場合、zip ファイルは Cisco IP DECT 110 リピータ の IPDect-RPT110 で始まります。

- ハンドセットの場合、zip ファイル名は以下で始まります。

- Cisco IP DECT Phone 6823 ハンドセット の IPDect-PH6823

- Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット の IPDect-PH6825

（注）

Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット と Cisco IP DECT 電話 6825 ルートパターン が同じバージョンとブランチを使用している場合は、iIPDect-PH6825ファイルのみが必要になります。

始める前に

TFTP、HTTP、または HTTPS サーバ情報が必要です。

手順

ステップ 1

ブラウザから、https://software.cisco.com/download/home/286323307に進みます。

ステップ 2

必要があれば、自分のユーザ ID とパスワードでサインインします。

ステップ 3

IP DECT 210 マルチセルベースステーション をクリックします。

ステップ 4

リリースを選択します。

ステップ 5

必要なバージョンの zip ファイルをダウンロードします。

ステップ 6

https://software.cisco.com/download/home/286323307 に戻ってください。

ステップ 7

(オプション) マルチプラットフォームファームウェアで IP DECT 110 リピータをクリックします。

1. リリースを選択します。

2. 必要なバージョンの zip ファイルをダウンロードします。

3. https://software.cisco.com/download/home/286323307 に戻ってください。

ステップ 8

(オプション) マルチプラットフォームファームウェアで IP DECT 210 マルチセル ベースステーションをクリックします。

1. リリースを選択します。

2. 必要なバージョンの zip ファイルをダウンロードします。

3. https://software.cisco.com/download/home/286323307 に戻ってください。

ステップ 9

マルチプラットフォームファームウェアを搭載した IP DECT 6825をクリックします。

ステップ 10

リリースを選択します。

ステップ 11

必要なバージョンの zip ファイルをダウンロードします。

ステップ 12

(オプション) マルチプラットフォームファームウェアで IP DECT 6825をクリックします。

1. リリースを選択します。

2. 必要なバージョンの zip ファイルをダウンロードします。

ステップ 13

お使いの PC で、ファイルを解凍します。

ステップ 14

TFTP、HTTP、HTTPS サーバファイルシステムにアクセスします。

ステップ 15

利用できない場合は、Ciscoディレクトリを作成します。

ステップ 16

Ciscoディレクトリを開きます。

ステップ 17

新しいベースステーションのファームウェアファイルをCisco フォルダにコピーします。

ステップ 18

新しいリピータファームウェアファイルを Cisco フォルダにコピーします。

ステップ 19

新しいハンドセットファームウェアファイルを Cisco フォルダにコピーします。

次のタスク

ベースステーションをアップグレードする

ハンドセットをアップグレードする

ベースステーションをアップグレードする

ファームウェアのファイル名には、バージョン（v）とブランチ番号（b）が含まれています。例えば、DBS-210_v0450_b0001.fwu はバージョン 450 でブランチ 1 です。ファームウェアのバージョンとブランチ番号をアップグレードページに入れると、先頭のゼロは必要ありません。

（注）

ベースステーションがアクティブでない場合は、ベースステーションをアップグレードする必要があります。すべてのアクティブなコールは、アップグレードの開始時に削除されます。アップグレード中は、ベースステーションの LED は緑色、赤、緑、およびオレンジ色の順序で点滅します。LED が点滅しているときにベースステーションの電源を切らないでください。アップグレードが終了し、ベースステーションが再起動するまでに 30 分～1 時間かかる場合があります。

（注）

最初にベースステーションをアップグレードし、次にベースステーションのアップグレードが完了した後にハンドセットをアップグレードすることをお勧めします。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。複数のベースステーションがある場合は、プライマリベースステーションにログインする必要があります。

ファームウェアアップデートパラメータを設定するとファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーするを完了している必要があります。

手順

ステップ 1

ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2

新しいファームウェアのバージョンをベースステーションの必須バージョンフィールドに入力します。

ステップ 3

支店番号をベースステーションの必須支店フィールドに入力します。

ステップ 4

保存/更新を開始をクリックします。

ステップ 5

ポップアップ ウィンドウで、[Save]をクリックします。

ステップ 6

警告ウィンドウで、ブラウザの[戻る]矢印をクリックします。

ステップ 7

数秒待ってから、Syslogをクリックします。

ステップ 8

ファームウェアのアップデートが vvvv branch bbbb のバージョンに開始されましたというメッセージが表示されていることを確認します。

説明：

- vvvv はバージョン番号です。

- bbbb は分岐番号です。

数分後、ベースステーションが自動的に再起動しますので、管理ページにログインする必要があります。ハンドセットがベースステーションに登録されると、基地局のアップグレードは完了です。

ハンドセットをアップグレードする

ファームウェアのファイル名には、バージョン（v）とブランチ番号（b）が含まれています。例えば、6825-210_v0450_b0001.fwu はバージョン 450 でブランチ 1 です。ファームウェアのバージョンとブランチ番号をアップグレードページに入れると、先頭のゼロは必要ありません。

6825 ハンドセットと6825高耐久ハンドセットは同じファームウェアファイルを使用します。6823 ハンドセットには、独自のファームウェアファイルがあります。

Web ページからアップグレードを開始すると、すべてのハンドセットが新しいファームウェアファイルをダウンロードしてロードします。アップグレードには、ダウンロードと確認に 20〜30 分かかることがあり、ハンドセットに新しいファームウェアファイルをロードするにはさらに数分かかることがあります。ハンドセットを充電器に置き、ハンドセットがファームウェアファイルをロードしてリブートするまで取り外してはいけません。ハンドセットが新しいファームウェアをロードしている間、LED は緑、赤、緑、黄色の順に点滅します。アップグレードの終了時にハンドセットは自動的に再起動します。

拡張機能ページのFWU 進捗状況列にアップグレードの進捗状況が示されます。

- ダウンロード中は、ダウンロードの進行状況がパーセンテージで示されます。例えば、41％

- ファイルがダウンロードされると、ファイルが検証され、列には検証の進行状況がパーセンテージとして表示されます。例えば、検証中 23％。

- 確認が完了した時にハンドセットが充電器にない場合、列に充電器を待機中と表示されます。

- 確認が完了し、ハンドセットを充電器に置くと、列に充電待機中と表示されてから再起動中と表示されます。

- アップグレードが完了すると、列に完了と表示されます。

FWU 進捗状況がオフと表示している場合、ファームウェアアップデートページのバージョンとブランチは 0 に設定されています。

（注）

最初にベースステーションをアップデートし、次にベースステーションのアップデートが完了した後にハンドセットをアップデートすることをお勧めします。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ファームウェアアップデートパラメータを設定するとファームウェアファイルをダウンロードして TFTP、HTTP、または HTTPS サーバにコピーするを完了している必要があります。

手順

ステップ 1

ファームウェア更新をクリックします。

ステップ 2

新しいファームウェアのバージョンをすべてのハンドセットの必須バージョンフィールドに入力します。

ステップ 3

支店番号をすべてのハンドセットの必須支店フィールドに入力します。

ステップ 4

保存/更新を開始をクリックします。

ステップ 5

ポップアップ ウィンドウで、[Save]をクリックします。

ステップ 6

警告ウィンドウで、ブラウザの[戻る]矢印をクリックします。

ステップ 7

数秒待ってから、Syslogをクリックします。

ステップ 8

ハンドセット:x のファームウェアのアップデートが vvvv branch bbbb のバージョンに開始されましたというメッセージが表示されていることを確認します。

説明：

- vvvv はバージョン番号です。

- bbbb は分岐番号です。

- x はハンドセット番号です。

ベースステーションに登録されている各ハンドセットについて 1 つのメッセージが表示されます。このメッセージが表示されない場合は、エラーメッセージが表示されることがあります。

ステップ 9

[内線番号] をクリックします

FWU 進捗状況 列には、アップグレード状況が表示されます。進行状況を監視するには、ブラウザを更新してください。

ステップ 10

充電器を待機中というメッセージが表示されたら、充電クレードルにハンドセットを入れてください。

注意

アップグレードが完了するまで、充電器からハンドセットを取り外さないでください。アップグレードの最後に、ハンドセットを再起動してから使用することができます。

ベース統計の表示

ベースステーションに格納されている統計を定期的にチェックする必要があります。問題が発生した場合は、問題を事前に特定して対処することができます。このページには以下の統計が含まれています。

- システム

- 呼び出し

- DECT

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

ベースステーションをネットワークに接続する必要があり、緑の LED が点灯します。

手順

ステップ 1

[統計（Statistics）] をクリックします。

ステップ 2

[Streaming Statistics（ストリームの統計）] Web ページのフィールドに記載の通り、各ベースステーションの統計情報を表示するには、リンクをクリックしてください。

ステップ 3

（任意） エクスポートをクリックして、表示されたページのデータをコンマ区切り値（CSV）形式でエクスポートします。

ステップ 4

（任意） クリアをクリックして、すべての統計をゼロ（0）にリセットします。

統計ページの統計情報はすべて 0 に設定されています。

- ベースステーションの状態

ベースステーションの状態

ベースステーションは通常、ロックされた状態です。問題があれば、ベースステーションは自動的にフリーランニング状態に変わります。

フリーランニング状態とは、ベースステーションがある一定期間後、同期ソースからそのデータを同期していない場合を意味します。これが起こると、ベースステーションは 2 分後に新しい状態に変化します。

- ベースステーションがアイドル状態の場合、状態は検索中へと変わります。

- ベースステーションにアクティブな通話がある場合、状態は同期が失われましたへと変わります。コールが完了すると、状態は次のように変わります。検索。

フリーランニング状態の理由には以下があります：

- 同じ DECT スロットを使用する 2 つの基地があり、したがって互いに見ることができません。

- 音声やデータの同時呼び出しは多数ありました。

- 環境が突然変化しました（たとえば、防火ドアが閉まった）。

- 他の DECT システムまたは他の機器のいずれかによって DECT 周波数の歪み（約 1.8MHz）があった。

ベースステーションがフリーランニング状態になると、以下のいずれか一つまたは両方を行うことができます：

- DECT スロットを変更します。これにより、ベースステーションはその同期ソースに接続することができる。

- 状態を次のように変更します。アシストロック。これにより、ベースステーションは、他のベースステーションからの情報を使用することができる。

もしアシストロック状態が長期間安定している場合は、状態をロック済状態に戻すことができます。フリーランニング状態はまたロック済に戻ることもできます。

Chapter7. トラブルシューティング

- ベースステーションの設置に関する問題

- リピーターのインストール問題

- ハンドセットのインストールに関する問題

- ベースステーションの動作上の問題

- ハンドセットの操作上の問題

- マルチセルのトラブルシューティング

- トラブルシューティング手順

ベースステーションの設置に関する問題

- ベースステーションの LED は赤色です

ベースステーションの LED は赤色です

問題

ベースステーションの LED は緑色に変わりません。

原因

ベースステーションは IP アドレスを取得できません。

解決方法

- 別のデバイスを使用してイーサネットケーブルをテストし、信号を確認します。

- イーサネット ケーブルがスイッチに接続されていることを確認します。

- DHCP サーバがネットワーク上で使用可能であることを確認します。

- イーサネットケーブルを、動作しているものと交換します。

リピーターのインストール問題

- リピーターをセットアップできない: 赤色 LED

リピーターをセットアップできない: 赤色 LED

問題

リピーターの LED が赤色になり、登録に失敗します。

原因

リピーターは登録モードではありません。

解決方法

次のいずれかのオプションを使用してリピーターをリセットします。

- リピーターを取り外します。30 秒待ってから、もう一度リピーターを接続します。

- リピーターの下端にあるリセットボタンを 5 秒間長押しします。

ハンドセットのインストールに関する問題

- ハンドセットが登録されない (自動設定)

- ハンドセットが登録されない (手動設定)

- ハンドセットを登録できない

ハンドセットが登録されない (自動設定)

問題

ハンドセットの初期設定は完了しましたが、ハンドセットはベースステーションまたはリピーターに登録されません。

原因

ベースステーションが動作していない、ベースステーションが範囲外にある、またはベースステーションがハンドセットに接続しようとしていない。

解決方法

以下の項目をチェックしてください。

- ハンドセットがメッセージを表示する場合、ベースステーションが見つからないときは 、ベースステーションが動作していることを確認します。動作している場合は、ハンドセットの位置をベースステーションに近づけます。追加のマルチセルベースステーションを使用してネットワークを拡張する必要がある場合があります。 シングルセルのベースステーションがある場合は、マルチセルシステムに変更する必要がある場合があります。

ハンドセットがメッセージを表示する場合、ベースステーションが見つからないときは 、ベースステーションが動作していることを確認します。動作している場合は、ハンドセットの位置をベースステーションに近づけます。追加のマルチセルベースステーションまたはリピーターを使用してネットワークを拡張する必要がある場合があります。 シングルセルのベースステーションがある場合は、マルチセルシステムに変更またはリピーターを追加する必要がある場合があります。

- ハンドセットによってメッセージ のサインインエラーで表示されます。管理者に連絡してください。、ユーザの設定または認証に問題があります。サービスプロバイダーに連絡してください。

- ハンドセットによってメッセージ のデバイスエラーで表示されます。管理者に連絡して、サービスプロバイダーに連絡してください。このメッセージは、設定可能な最大ハンドセット数に達したことを示しています。

- ハンドセットがメッセージの登録のタイムアウトを表示します。管理者に連絡し、ベースステーションが動作していて、ハンドセットの範囲内にあることを確認してください。タイムアウトが継続する場合は、サービスプロバイダーに連絡してください。

- ハンドセットによってメッセージ のアクセスコードエラーで表示されます。コードを入力するか、管理者に問い合わせてください 。

- 範囲内に複数のベースステーションがある場合は、ユーザが正しいベースステーションにアクセスしようとしているかどうかを確認します。

- 選択したベースステーションの正しいアクセスコードを指定していることを確認します。

ハンドセットが登録されない (手動設定)

問題

ハンドセットの初期設定は完了しましたが、ハンドセットはベースステーションまたはリピーターに登録されません。

原因

設定が不完全または間違っている、ベースステーションが動作していない、ベースステーションが範囲外にある、またはベースステーションがハンドセットに接続しようとしていない。

解決方法

以下の項目をチェックしてください。

- ハンドセットの IPEI 番号が機能拡張 Web ページに設定されている場合は、IPEI が正しいことを確認します。正しくない場合は変更します。

- ベースステーションの LED が緑であり、ハンドセットがベースステーションまたはリピーターの範囲内にあることを確認します。

ベースステーションが範囲外の場合は、リピーターをシステムに追加する必要がある場合があります。

- 拡張機能 Web ページにアクセスし、ハンドセットに関連付けられている VoIP Idx チェックボックスをオンにして、SIP 登録の開始をクリックします。

ハンドセットを登録できない

問題

ハンドセットに登録解除済みと表示されます。内線 Web ページでハンドセットを登録しようとしても、ハンドセットが登録されません。

解決方法

1. 内線 Web ページで、更新ボタンをクリックします。

2. ハンドセットをベースステーションに再接続するように求められる場合があります。

3. ハンドセットが登録されない場合は、サービスプロバイダーに問い合わせてください。

ベースステーションの動作上の問題

- ベースステーションの LED が赤色に点滅し、ハンドセットが "SIP Reg" メッセージを表示しない

ベースステーションの LED が赤色に点滅し、ハンドセットが "SIP Reg" メッセージを表示しない

問題

ベースステーションの LED が赤色で点滅している。1 台以上のハンドセットに SIP 登録なし と表示されます。ベースステーション管理の内線番号 Web ページでは、ハンドセットのステータスは SIP 登録済みとは表示されません 。

原因

ベースステーションが呼制御システムと通信できません。

解決方法

1. ベースステーションの管理者 Web ページにサインインします。

2. [内線番号] をクリックします

3. VoIP Idx 列で、登録されていない各ハンドセットのチェックボックスをオンにします。

4. SIP 登録を開始をクリックします。

ハンドセットの操作上の問題

この項では、ハンドセットの一般的な問題についてのトラブルシューティング情報を示します。

- ハンドセットがオンにならない

- ハンドセットがオンのままにならない

- ハンドセットが鳴らない

- ハンドセットがキーの入力に応答しない

- 充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続ける

- ハンドセット画面に「検索中」と表示される。

- シングルベースステーションシステムで携帯電話に音声が流れません

ハンドセットがオンにならない

問題

ハンドセットにバッテリが装着されていますが、電源がオンになっていません。

原因

バッテリに十分な充電がない、バッテリの接触部のプラスチック製タブが取り外されていない、またはバッテリが故障した。

解決方法

1. ハンドセットを充電器に入れてモニタします。数分後に画面がオンになっている場合は、バッテリが消耗したため、完全に充電する必要があります。ハンドセットが充電器に装着されているときに、メニュー > 設定 > ステータス画面から電池残量を確認できます。

これは、ハンドセットが長期間に使用されていない場合に発生します。

2. 充電器に置いてから 10 分後にハンドセットの電源が入らない場合は、バッテリを取り外し、充電されていることがわかっているバッテリと交換します。ハンドセットが動作するようになった場合は、バッテリが故障している可能性があります。

ハンドセットがオンのままにならない

問題

充電中のクレードルにない場合、ハンドセットの電源はオンのままになりません。充電中にクレードルをオンにすると、ハンドセットがオンになります。

解決方法

以下をチェックする。

- ハンドセットにバッテリが装着されているかどうかを確認します。バッテリを使用しない場合は、ハンドセットをクレードルに装着することができますが、クレードルから取り外すとすぐにバッテリが必要になります。

- ハンドセットが新しく追加された場合、バッテリの接触部のプラスチック製タブは取り外されていますか?

- 別のハンドセットからバッテリを充電した状態でハンドセットを使用しましたか?

ハンドセットが鳴らない

問題

電話機は通話を受信できますが、着信音が聞こえません。

原因

電話機はサイレントモードで、サイレントモードアイコンが画面のヘッダーに表示されます。

解決方法

- 音量を設定メニューから増やします。

- サイレントモードを無効にするには、電話機がアイドル状態の間にポンド（＃）キーを 2 秒間押し続けます。

ハンドセットがキーの入力に応答しない

問題

ハンドセットのキーを押しても何も起こりません。

原因

キーパッドがロックされている可能性があります。

解決方法

スター（*）キーを 2 秒間押し続けると、キーパッドのロックが解除されます。

充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続ける

問題

充電器でハンドセットのビープ音が鳴り続けます。

解決方法

次のシナリオを確認します。

- ハンドセットと充電器の接点が接触するようにハンドセットが充電器に配置されていません。

- ハンドセットが新しく、充電器に装着するのは初めてです。バッテリのプラスチックが取り外されていることを確認します。

どのシナリオも適用されない場合は、バッテリが不良である可能性があります。正常に機能していることがわかっているバッテリをハンドセットに装着し、ハンドセットを充電器に装着します。ハンドセットがビープ音を出していない場合は、元のバッテリに欠陥があります。

ハンドセット画面に「検索中」と表示される。

問題

ハンドセットがメッセージ検索中と表示します。

原因

ハンドセットが最も近いベースステーションから遠すぎるか、ベースステーションがアクティブではありません。

解決方法

- ハンドセットが静止している場合は、ベースステーションが再起動中または非アクティブになっている可能性があります。

1. ハンドセットがベースステーションと通信できるかどうかを確認するには、数分間待ちます。

2. 問題が解決しない場合は、ベースステーションに電力が供給され、LED 電源が緑色になっているのを確認します。ベースステーションの検索中にハンドセットの電源をオフにすると、ハンドセットの電源を入れた後に登録するのにより多くの時間がかかります。

- ハンドセットが携帯されている場合、ハンドセットがベースステーションの範囲外にある可能性があります。

- 短期的な解決策：ハンドセットをベースステーションに近づけます。

- 1 つの複数セルのベースステーションを備えた長期間のソリューション: サポート範囲を向上させるために、追加の 210 マルチセルベースステーション またはリピータを追加します。

- 複数セルシステムの長期間のソリューション: サポート範囲を向上させるために、1 つ以上の 210 マルチセルベースステーション またはリピータを追加します。

シングルベースステーションシステムで携帯電話に音声が流れません

問題

1 つのベースステーションと 2 つ以上の受話器があります。しかし、一つのハンドセットから別のハンドセットに電話をかけようとしても、どちらの電話機にも何も聞こえません。

解決方法

1. ベースステーションの Web ページにログインします。

2. [ネットワーク設定（ Network Settings）] をクリックします。

3. 異なる SIP ポートを使用するフィールドが有効に設定されていることを確認します。

マルチセルのトラブルシューティング

マルチセルシステムに問題がある場合は、問題をデバッグするために余分なログをオンにする必要があります。詳細については、マルチセルデバッグログを有効にするを参照してください。

- ベースステーションは DECT プロパティで検索を示します

ベースステーションは DECT プロパティで検索を示します

問題

マルチセルシステムをセットアップしましたが、マルチセルウェブページの DECT プロパティ列に検索中！と表示されます。

原因

ベースステーションは通信できません。

解決方法

以下のことを確認してください：

- 接続できないベースステーションは他の基地局から遠すぎます。ベースステーションをより近くに移動するか、通信できないベースステーションと既に設定されているベースステーションの間に別のベースステーションを追加します。

マルチセルページにあるフィールド DECT 同期ソースを見ます。システム内の各ベースステーションは、受信した信号強度をデシベル/ミリワット（dBm）単位で示します。

- -75dBm 以下を推奨します。

- -76〜-85 dBm の範囲で設定可能です。

- -86〜-90 dBm は許容されますが、別のベースステーションを追加することを検討する必要があります。

- -91 dBm 以上であれば、別のベースステーションを追加する必要があります。

- 無線信号に干渉する何かがあります。例えば、無線通信を妨害するドアまたは機器が存在する可能性がある。ベースステーションを移動する必要があるかもしれません。

- 各ベースステーションのホーム/ステータスウェブページで、RF バンドフィールドを比較してそれらが同じ帯域が設定されていることを確認します。ベースステーションが通信するためには、すべてのベースステーションが同じ RF 帯域にある必要があります。また、すべてのベースステーションを居住国の RF 帯域に設定する必要があります。RF 帯域は工場のベースステーションで設定されています。

トラブルシューティング手順

これらの手順を使用すると、問題を識別したり、解決したりすることができます。

- 一般的な問題のトラブルシューティングログを収集する

- 反復可能な問題のトラブルシューティングログを収集する

- デバッグログレベルを変更する

- マルチセルデバッグログを有効にする

- PCAP ログの生成

一般的な問題のトラブルシューティングログを収集する

システムに問題がある場合は、SIP ログと Syslog が問題の特定に役立つ場合があります。この問題を解決するために、サービスプロバイダがこの情報を必要とする場合があります。

セクションSIP ログ Web ページのフィールドおよびSyslog Web ページのフィールドはログの内容に関する情報を提供します。

問題が再現可能でない場合は、この手順を使用します。問題を再現できる場合は、反復可能な問題のトラブルシューティングログを収集するを使用してください。

始める前に

で説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。 管理 Web ページにログインする

手順

ステップ 1

[Syslog]をクリックします。

ステップ 2

ログの先頭をクリックします。

ステップ 3

ログの最後までスクロールし、Shift キーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 4

Ctrl + C を押します。

ステップ 5

テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 6

Ctrl + V を押します。

ステップ 7

ファイルを PC 上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、syslog_20181212.txt です。

ステップ 8

SIP ログをクリックします。

ステップ 9

ログの先頭をクリックします。

ステップ 10

ログの最後までスクロールし、Shift キーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 11

Ctrl + C を押します。

ステップ 12

テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 13

Ctrl + V を押します。

ステップ 14

ファイルを PC 上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、siplog_20181212.txt です。

反復可能な問題のトラブルシューティングログを収集する

システムに問題がある場合は、SIP ログと Syslog が問題の特定に役立つ場合があります。この問題を解決するために、サービスプロバイダがこの情報を必要とする場合があります。

セクションSIP ログ Web ページのフィールドおよびSyslog Web ページのフィールドはログの内容に関する情報を提供します。

問題が再現可能な場合は、この手順を使用します。問題を再現できない場合は、一般的な問題のトラブルシューティングログを収集するを使用してください。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

メモ帳などのテストエディタを開き、新しいファイルを開きます。

手順

ステップ 1

デバッグログレベルを変更するを使用してデバッグレベルを Debug に変更します。

ステップ 2

[Syslog]をクリックします。

ステップ 3

[クリア（Clear）]をクリックします。

ステップ 4

[Syslog]をクリックします。

ステップ 5

[クリア（Clear）]をクリックします。

ステップ 6

問題を再現します。

ステップ 7

[Syslog]をクリックします。

ステップ 8

ログの先頭をクリックします。

ステップ 9

ログの最後までスクロールし、Shift キーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 10

Ctrl + C を押します。

ステップ 11

テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 12

Ctrl + V を押します。

ステップ 13

ファイルを PC 上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、syslog_20181212.txt です。

ステップ 14

SIP ログをクリックします。

ステップ 15

ログの先頭をクリックします。

ステップ 16

ログの最後までスクロールし、Shift キーを押しながらログの最後をクリックします。

ステップ 17

Ctrl + C を押します。

ステップ 18

テキストエディタに移動し、ファイル本体の上部をクリックします。

ステップ 19

Ctrl + V を押します。

ステップ 20

ファイルを PC 上の既知の場所に保存します。

ファイルにログの種類、日付、および時刻を付けます。たとえば、siplog_20181212.txt です。

ステップ 21

デバッグログレベルを変更するを使用してデバッグレベルを通常操作に変更します。

デバッグログレベルを変更する

システムに問題がある場合は、SIP ログと Syslog が問題の特定に役立つ場合があります。この手順は、サービスプロバイダーから要求された場合にのみ使用してください。デバッグレベルの増加に伴って収集される情報の量は、システムのパフォーマンスを低下させる可能性があります。

（注）

必要なログを取得したら、デバッグレベルを通常の操作に戻してください。

フィールドの詳細については、管理設定 Web ページのフィールドを参照してください。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

手順

ステップ 1

管理をクリックします。

ステップ 2

[Syslog / SIP Log] セクションで、SIP ログのアップロード有効にする。

ステップ 3

[Syslog / SIP Log] セクションで、Syslog レベルを必要なレベルに変更します。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5

ログをキャプチャしたら、管理をクリックします。

ステップ 6

（任意） [Syslog / SIP Log] セクションで、SIP ログのアップロード有効にする。

ステップ 7

[Syslog / SIP Log] セクションで、Syslog レベルを通常の操作に戻します。

ステップ 8

[保存（Save）]をクリックします。

マルチセルデバッグログを有効にする

マルチセルの問題をデバッグするには、マルチセルのデバッグを有効にする必要があります。これにより、ログファイルには multicell に関する余分なログメッセージが含まれます。

（注）

必要なログを取得したら、デバッグレベルを無効に戻します。

手順

ステップ 1

ベースステーションの Web ページにアクセスします。管理 Web ページにログインするを参照してください。

ステップ 2

マルチセルをクリックします。

ステップ 3

マルチセルデバッグを両方に設定します。

ステップ 4

[保存（Save）]をクリックします。

PCAP ログの生成

ベースステーションの Web ページからパケットキャプチャ (PCAP) を作成すると、問題のトラブルシューティングに役立てることができます。いくつかのトレースオプションを選択できます。

（注）

トレースオプションの中には、制限されたバッファを短時間で入力できるものもあります。これらは慎重に使用してください。

一部のトレースオプションは、熟練したスタッフのみが使用する必要があります。

PCAP ログは、ベースステーション RAM に保存されます。コンピュータにログをダウンロードする前に、ベースステーションの電源が切れたりリセットされたりすると、ログは失われます。ログをダウンロードした後、それらをパケットキャプチャツール (たとえば、WireShark) で開いて詳細な分析を行うことができます。

メモリがいっぱいになるまで、通話のパフォーマンスはキャプチャの影響を受けません。ただし、メモリが急速にいっぱいになる場合があるため、キャプチャが制限されます。

パケットトレースはイーサネット II を使用して実行されます。Novell raw IEEE 802.3、IEEE 802.3、IEEE 802.2 LLC、IEEE 802.2 SNAPなど、他のトレースを利用することはできません。

パケットは、たとえば、00:08: 7B:17:80:39 のように、MAC アドレスに基づいてフィルタリングされます。

始める前に

管理 Web ページにログインするで説明されているようにベースステーションの Web ページに接続します。

次のいずれかのブラウザを使用する必要があります。

- Microsoft Edge バージョン 42 またはそれ以降

- Firefox、バージョン 61、またはそれ以降

- Chrome、バージョン 68 以降

手順

ステップ 1

[診断（Diagnostics）]をクリックします。

ステップ 2

[ロギング（Logging）] をクリックします。

ステップ 3

1 つまたは複数のチェックボックスをオンにします。

- この基本ステーションとの間でパケットをトレースする (オーディオを除く) : ベースステーションに対するすべてのイーサネットパケットがトレースされます。これには、ブロードキャストパケットが含まれますが、音声は含まれません。

- この基本ステーションとの間でパケットをトレースする : ベースステーションとの間のすべての RTP ストリームがトレースされます。トレースでは、ネットワーク設定 Web ページの RTP ポートと RTP ポート範囲が使用されます。

（注）

音声パケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があります。この設定の使用には注意が必要です。

- トレース受信ブロードキャストパケット : ベースステーションが受信するすべてのブロードキャストパケットがトレースされます。

（注）

ブロードキャストパケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があります。この設定の使用には注意が必要です。

- トレース受信 IPv4 マルチキャストキャストパケット: ベースステーションが受信するすべての IPv4 マルチキャストパケットがトレースされます。

（注）

マルチキャストパケットがログバッファを短時間でいっぱいにする可能性があります。この設定の使用には注意が必要です。

- 接続先 MAC を使用して受信パケットをトレース (各バイト間の比較): 6 組のフィールドを使用して監視されるように、MAC アドレス範囲を設定します。受信した接続先 MAC の各バイトは、トレース範囲内にあるかどうかを確認するためにチェックされます。

（注）

十分な知識のあるユーザだけが使用します。

- トレース受信 Ethertype: トレースの受信した Ethertypes を 3 つまで選択できます。

（注）

十分な知識のあるユーザだけが使用します。

- トレース受信 IPv4 プロトコル: 最大 3 個の受信した ipv4 プロトコルを選択してトレースすることができます。

（注）

十分な知識のあるユーザだけが使用します。

- トレース受信 TCP/UDP ポート: トレース用に最大 3 個の TCP/UDP ポートを設定できます。選択されたポートが接続先ポートまたはパケットの発信元ポートである場合、パケットがログに記録されます。

（注）

十分な知識のあるユーザだけが使用します。

ステップ 4

次のように、保存をクリックして、パケットのキャプチャを開始します。

ステップ 5

特定の問題をトラブルシュートしようとしている場合は、問題を再現します。

ステップ 6

次のように、キャンセルをクリックして、パケットのキャプチャを停止します。

ステップ 7

（任意） トレースのリセットをクリックして、パケットキャプチャを再度開始します。既存のキャプチャが削除されます。

ステップ 8

すべてのベースステーションまたは現在のベースステーションをクリックして、パケットキャプチャをコンピューターにダウンロードします。

技術的な詳細

- ベースステーションの仕様

- ハンドセットの仕様

- ネットワーク プロトコル

- 外部デバイス

ベースステーションの仕様

次の表に、ベースステーションの物理仕様および動作環境仕様を示します。

物理仕様および動作環境仕様

仕様

値または範囲

動作温度

0 ～ 45°C（32 ～ 113°F）

動作相対湿度

10 ～ 90%（結露しないこと）

保管温度

–10 ～ 60 °C（14 ～ 140 °F）

保管相対湿度

10 ～ 95 %（結露しないこと）

高さ

4.75 in. (120 mm)

幅

4.75 in. (120 mm)

深さ

1.25 in (30 mm)

重量

6 oz（167g）

ケーブル

- 10 Mbps ケーブルの場合はカテゴリ 3/5/5e/6 の 4 ペア

- 100 Mbps ケーブルの場合はカテゴリ 5/5e/6 の 4 ペア

距離要件

イーサネット仕様でサポートされているとおり、各ベースステーションとスイッチ間のケーブル長は最大 100m（330 フィート）とします。

電力

ローカル電源向けパワーアダプタ

イーサネット PoE（通常電源用イーサネットアダプタ）。IEEE 802.3：パワークラス 2（3.84〜6.49W）

無線周波数（RF）帯域

帯域は工場で設定されており、顧客が変更することはできません。

- 1880 - 1895 （台湾）

- 1880 - 1900 MHz（オーストラリアおよびニュージーランド - 低電力 22 dBM）

- 1880 - 1900 MHz（E.U. および APAC）

- 1910 – 1930 MHz (LATAM およびアルゼンチン)

- 1910 - 1920 MHz（ブラジルとウルグアイ）

- 1910 - 1920 MHz（ウルグアイ - 低電力 140 mW）

- 1910 - 1930 MHz（チリ - 低電力 22 dBM）

- 1920 – 1930 MHz (米国およびカナダ)

ベースステーションの詳細な技術情報については、次のデータシートを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

ハンドセットの仕様

次の表に、ハンドセットの物理仕様および動作環境仕様を示します。

物理仕様および動作環境仕様

仕様

値または範囲

動作温度

0 ～ 45°C（32 ～ 113°F）

動作相対湿度

10 ～ 90%（結露しないこと）

保管温度

–10 ～ 60 °C（14 ～ 140 °F）

保管相対湿度

10 ～ 95 %（結露しないこと）

高さ

6825 ハンドセット: 4.6 in. (117 mm)

6825高耐久ハンドセット: 4.6 in. (117 mm)

6823 ハンドセット: 4.82 in. (122 mm)

幅

6825 ハンドセット: 1.8 in. (46 mm)

6825高耐久ハンドセット: 1.8 in. (46 mm)

6823 ハンドセット: 1.99 in. (51mm)

深さ

6825 ハンドセット: 0.78 in. (20 mm)

6825高耐久ハンドセット: 0.78 in. (20 mm)

6823 ハンドセット: 0.91 in. (23 mm)

重量

6825 ハンドセット: 3 oz. (86 g)

6825高耐久ハンドセット: 3 oz. (86 g)

6823 ハンドセット: 3.17 oz. (90 g)

電力

充電可能なリチウム イオン バッテリ

ハンドセットの詳細な技術情報については、次のデータシートを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

ネットワーク プロトコル

Ciscoハンドセットおよびベースステーションは、音声通信に必須の複数の業界標準ネットワーク プロトコルとシスコ ネットワーク プロトコルをサポートしています。次の表に、ハンドセットおよびベースステーションでサポートされるネットワーク プロトコルの概要を示します。

サポートされるネットワーク プロトコル

ネットワーク プロトコル

目的

使用方法に関する特記事項

ブートストラップ プロトコル（BootP）

BOOTP は、ハンドセットなどのネットワーク デバイスを有効化し、IP アドレスなどの確かなスタートアップ情報を見つけます。

—

Cisco Discovery Protocol（CDP）

CDP は、シスコの製造するすべての装置で動作するデバイス検出プロトコルです。

デバイスは、CDP を使用して自身の存在をネットワーク内の他のデバイスにアドバタイズし、ネットワーク内の他のデバイスの情報を受信できます。

補助 VLAN ID、ポートごとの電源管理の詳細情報、Quality of Service（QoS）設定情報などの情報を Cisco Catalyst スイッチとやり取りするために、デバイスで CDP が使用されます。

Domain Name Server (DNS)

DNS はドメイン名を IP アドレスに変換します。

ベースステーションは、ドメイン名を IP アドレスに変換する DNS クライアントを備えています。

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP は、IP アドレスを動的に確保して、ネットワーク デバイスに割り当てるものです。

DHCP を使用すると、ベースステーションをネットワークに接続すれば、そのベースステーションが機能するようになります。IP アドレスを手動で割り当てたり、ネットワーク パラメータを別途設定したりする必要はありません。

DHCP は、デフォルトで有効になっています。無効になっている場合は、IP アドレス、サブネット マスク、およびゲートウェイをベースステーションごとに手動で設定する必要があります。

DHCP のカスタム オプション 160 および 159 を使用することを推奨します。

Hypertext Transfer Protocol（HTTP）

HTTP は、インターネットや Web 経由で情報を転送し、ドキュメントを移送するための標準プロトコルです。

ベースステーションは、XML サービス、プロビジョニング、アップグレード、トラブルシューティングの目的で HTTP を使用します。

Hypertext Transfer Protocol Secure （HTTPS）

HTTPS は、サーバの暗号化とセキュアな ID を確保できるように、ハイパーテキスト転送プロトコルと SSL/TLS プロトコルを組み合わせたものです。

HTTP と HTTPS の両方をサポートする Web アプリケーションには 2 つの URL が設定されています。HTTPS をサポートしているベースステーションは HTTPS URL を選択します。

サービスへの接続が HTTPS 経由である場合、鍵のアイコンがユーザに表示されます。

インターネット プロトコル（IP）

IP は、パケットの宛先アドレスを指定し、ネットワーク経由で送信するメッセージング プロトコルです。

IP を使用して通信するには、ネットワーク デバイスに対して、IP アドレス、サブネット、およびゲートウェイが割り当てられている必要があります。

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用できるベースステーションを使用している場合、IP アドレス、サブネット、ゲートウェイ ID は自動的に割り当てられます。DHCP を使用しない場合は、これらのプロパティを各ベースステーションに手動でローカルに割り当てる必要があります。

Network Time Protocol（NTP）

NTP は、遅延変動のあるパケット交換データ ネットワークでコンピュータ システムのクロックを同期するためのネットワーキング プロトコルです。

ベースステーションは NTP を使用してタイムサーバと通信します。

Real-Time Transport Protocol（RTP）

RTP は、インタラクティブな音声やビデオなどのリアルタイム データをデータ ネットワーク経由で転送するための標準プロトコルです。

ベースステーションは RTP プロトコルを使用して、リアルタイム音声トラフィックを他のデバイスやゲートウェイとやり取りします。

Real-Time Control Protocol (RTCP)

RTCP は RTP と連動して、RTP ストリーム上で QoS データ（ジッター、遅延、ラウンドトリップ遅延など）を伝送します。

RTCP はデフォルトでは無効になっています。

Session Description Protocol （SDP）

SDP は SIP プロトコルの一部であり、2 つのエンドポイント間で接続が確立されている間に、どのパラメータを使用できるかを決定します。会議は、会議に参加するすべてのエンドポイントがサポートする SDP 機能だけを使用して確立されます。

コーデック タイプ、DTMF 検出、コンフォート ノイズなどの SDP 機能は、通常は運用中のサードパーティ コール制御システムまたはメディア ゲートウェイでグローバルに設定されています。SIP エンドポイントの中には、これらのパラメータをエンドポイント上で設定できるものがあります。

Session Initiation Protocol （SIP）

SIP は、IP を介したマルチメディア会議のためのインターネット技術特別調査委員会（IETF）標準です。SIP は、アプリケーション層の ASCII ベースの制御プロトコルであり（RFC 3261 で規定）、2 つ以上のエンドポイント間でコールを確立、維持、および終了するために使用できます。

他の Voice over IP（VoIP）プロトコルと同様に、SIP はパケット テレフォニー ネットワークにおけるシグナリングとセッション管理の機能に対応するよう設計されています。シグナリングは、ネットワーク境界を越えて通話情報を伝送する機能です。セッション管理は、エンドツーエンド コールの属性を制御する機能です。

Secure Real-Time Transfer protocol (SRTP)

SRTP は、Real-Time Protocol（RTP）Audio/Video Profile の拡張で、RTP パケットと Real-Time Control Protocol（RTCP）パケットの整合性を保証して、2 つのエンドポイント間のメディア パケットの認証、整合性、および暗号化を実現します。

ハンドセットとベースステーションは、メディア暗号化に SRTP を使用します。

Transmission Control Protocol（TCP）

TCP は、コネクション型の転送プロトコルです。

—

Transport Layer Security（TLS）

TLS は、通信のセキュリティ保護と認証に使用される標準プロトコルです。

セキュリティを実装すると、ベースステーションは TLS プロトコルを使用して、サードパーティ コール制御システムへの登録をセキュアに実行します。

Trivial File Transfer Protocol（TFTP）

TFTP を使用すると、ファイルをネットワーク経由で転送できます。

ベースステーションで TFTP を使用すると、電話機のタイプ固有の設定ファイルを入手できます。

TFTP では、ネットワーク内に TFTP サーバが必要です。このサーバは、DHCP サーバで自動的に識別できます。

User Datagram Protocol（UDP）

UDP は、データ パケットを配信するためのコネクションレス型メッセージング プロトコルです。

UDP は RTP ストリームにのみ使用されます。SIP は、UDP、TCP、および TLS を使用します。

外部デバイス

不要な無線周波数（RF）信号および可聴周波数（AF）信号を遮断する高品質の外部デバイスを使用することをお勧めします。外部デバイスには、ヘッドセット、ケーブル、コネクタが含まれます。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音が入ることもあります。その場合は、次の方法で対処することをお勧めします。

- RF または AF の信号源から外部デバイスを離す。

- RF または AF の信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。

- 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、高品質なシールドおよびコネクタを備えたケーブルを使用する。

- 外部デバイスのケーブルを短くする。

- 外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、およびコネクタのパフォーマンスを保証できません。

注意

欧州連合諸国では、EMC Directive [89/336/EC] に完全に準拠した外部スピーカ、マイクロフォン、ヘッドセットだけを使用してください。

ワークシート

- ワークシート

ワークシート

これらのワークシートは、システムを構成するために必要な情報を収集する際に役立ちます。紙の記録が必要な場合は、この章を印刷することができます。また、スプレッドシートまたは文書を設定し、電子記録のワークシートを再作成することもできます。

- サーバ構成パラメータのワークシート

- ベースステーションワークシート

- ハンドセット構成パラメータワークシート

サーバ構成パラメータのワークシート

次の表には、ベースステーションを構成するために必要な必須情報が記載されています。章を印刷する場合、データ列を使用して情報を収集することができます。

フィールド名

説明

データ：

Registrar

通話制御システムの IP アドレスまたは FQDN。

アウトバウンド プロキシ

セッションボーダーコントローラまたは SIP サーバアウトバウンドプロキシ。

Time Server

ネットワーク時間サーバの IP アドレスまたは FQDN。

ベースステーションの MAC アドレス

MAC アドレスは、LAN ポートの下のラベルにあり、ベースステーションを含む段ボール箱にもあります。

ベースステーションの IP アドレス

ベースステーションが接続されると、DHCP を使用して IP アドレスを取得します。このタスクを使用して、ベースステーションの IP アドレスを取得することができます。 ベースステーションの IP アドレスを見つける

第 2 のベースステーションの MAC アドレス

MAC アドレスは、LAN ポートの下のラベルにあり、ベースステーションを含む段ボール箱にもあります。

第 2 のベースステーションの IP アドレス

ベースステーションが接続されると、DHCP を使用して IP アドレスを取得します。このタスクを使用して、ベースステーションの IP アドレスを取得することができます。 ベースステーションの IP アドレスを見つける

-

-

ベースステーションワークシート

この情報のほとんどは、ボックスラベルまたはベースステーションのラベルにあります。

一次ベースステーション

説明

データ：

PID/VID

シリアル番号

MAC アドレス

IPv4アドレス

RFPI アドレス

インストール ロケーション

二次ベースステーション 1

説明

データ：

PID/VID

シリアル番号

MAC アドレス

IPv4アドレス

RFPI アドレス

インストール ロケーション

二次ベースステーション 2

説明

データ：

PID/VID

シリアル番号

MAC アドレス

IPv4アドレス

RFPI アドレス

インストール ロケーション

ハンドセット構成パラメータワークシート

次の表に、ベースステーションでハンドセットを設定するために必要な必須情報を示します。

ベースステーションには最大 30 台のハンドセットを設定できますが、同時にアクティブにできるハンドセットの数は限られています。詳細については、ベースステーションにハンドセットを追加する を参照してください。

ハンドセットの国際携帯機器アイデンティティ（IPEI）は、ユーザが割り当てられている正確なハンドセットを識別する。

ユーザ名

電話番号とハンドセット IPEI

認証用のユーザ名とパスワード

XSI ユーザ名とパスワード

メールボックス名および番号

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Introduction

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

インストール要件

Cisco IP DECT6800シリーズは、次のハードウェアで構成されています。

- Cisco IP DECT 電話 6822 ハンドセット - 使用しないこと

- Cisco IP DECT Phone 6825 ハンドセット

- Cisco IP DECT 電話 6825 ルートパターン

- Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション

- Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション

- Cisco IP DECT 110 リピータ

（注）

Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーションは、マルチセルシステムでは使用できません。

Cisco IP DECT6800シリーズシステムのセットアップを始める前に、

- 必要なユーザ（ハンドセット）の数を決定します。

- 必要な電話回線（番号）の数を決定します。各ユーザは、最大 2 回線と 2 つのコンカレントコールを持つことができます。

- ハンドセットの数を考慮して、必要なベースステーションの数を決定する：

- 同時ハンドセット使用量の見積もり

各ベースステーションで最大 30 のハンドセットを登録できます。しかし、ベースステーションが処理できるアクティブなコールの数は、コーデックによって制限されています。

サポートされているアクティブなハンドセットのコーデックと数

[Band]

コーデック

アクティブ コール数

狭い帯域

G.711

G.726

単一ベースステーション構成のための 10 コール

マルチセル構成の 8 回のコール（注を参照）

広帯域

G.722

OPUS

5

（注）

ユーザが Push to Talk をオンにすると、ベースステーションは狭帯域コーデックで 6 回のアクティブコールを、ワイドバンドコーデックで 3 回のコールのみをサポートできます。

リピータを使用する場合、基本はより少ないアクティブなハンドセットをサポートします。

シングルセル展開、デュアルセル展開、そしてマルチセル展開では、ハンドセットとベースステーションの最大数が異なります。シングルセルシステムにはCisco IP DECT 110 シングルセルベースステーション 1 つまたはCisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション 1 つのセルシステムがあります。マルチセルシステムには 2 つ以上の Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーション があります。制限を次の表に示します。

シングルセルおよびマルチセル構成における最大ハンドセットおよびベースステーション

ハードウェア

シングルセル

マルチセル

ベース ステーション

1

250

ハンドセット

30

1000 SIP の登録

ネットワーク構成の詳細については、シングルセルマルチセルネットワークを参照してください。

- カバーされるスペースのサイズ

- ベースステーションの範囲。各ベースステーションは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- 必要に応じて、Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーションを使用するように最大 6 つのリピーターを追加できます。各リピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- 必要に応じて、Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーションを使用するようにベースステーションごとに最大 3 つのリピーターを追加でき ます。各リピーターは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

- コール制御システムをセットアップして運用する必要があります。サーバアドレス、ユーザ ID、およびパスワードを含むコール制御システム情報を取得します。情報を収集するときにワークシートは便利です。

- 各ベースステーションを設置する場所を計画します。

- ベースステーションを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

ベースステーションを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意していますが、表面には異なる締結システムが必要な場合があります。

- 各ベースステーションの計画された場所の近くに LAN 接続があることを確認してください。ベースに付属のイーサネットケーブルは 78.5 インチ（200 cm）ですが、ストレート CAT5e ケーブルの長さは任意です。

- Power over Ethernet（PoE）を使用しない場合は、各ベースステーションの計画された場所の近くにコンセントがあることを確認してください。電源コードのアダプタの長さは 82 インチ（208 cm）です。

- ハンドセットが通信できるようにベースステーションが配置されていることを確認します。カバレッジがユーザにとって最適であることを確認してください。

Cisco IP DECT 210 マルチセルベースステーションを使用して 、カバレッジを向上させるための追加のベースステーションまたは中継器を追加できます。

Cisco IP DECT 110 シングルセルベースステーションを使用すると、別のCisco IP DECT 110 シングルセルベースステーションを追加して補償範囲を改善したり、またはリピーターを追加して、範囲を拡張することができます。

- リピーターが必要な場合は、次のようになります。

- リピーターを壁または天井に取り付ける必要があるかどうかを決定します。

リピーターを乾式壁（石膏ボード）に取り付けるための壁栓とネジを用意していますが、表面には異なる締結システムが必要な場合があります。詳細については、取り付け手順を参照してください。

- 各リピーターの設置場所の近くに電気コンセントがあることを確認します。電源コードのアダプタの長さは 82 インチ（208 cm）です。

- リピーターがベースステーションの範囲内にあることを確認します。各ベースステーションは、屋外で最大 984 フィート（300 メートル）、屋内で 164 フィート（50 メートル）の範囲を持ちます。

関連タスク

ベースステーションまたはリピーターを壁面に取り付ける

ベースステーションまたはリピーターを天井に取り付ける